en	About Cacti
es	Acerca de Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
es	Cacti está diseñado para ser una solución de gráficos completa basada en el framework de RRDtool. Su objetivo es hacer el trabajo de los administradores de red más fácil, ocupándose de todos los detalles necesarios para crear gráficos significativos.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
es	Ve al %ssitio web de Cacti%s oficial para información, soporte y actualizaciones.

en	Active Developers
es	Desarrolladores de Cacti

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
es	Desarrolladores que trabajan en Cacti, su arquitectura, documentación y futuras versiones.

en	Honorable Mentions
es	Sección de Menu de Consola

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
es	Colaboradores de Docuemntation, QA, Packaging, los Foros y nuestra página de YouTube.

en	Emeritus Members
es	Miembro de grupo

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
es	Miembros del Grupo Cacti original que desde entonces han avanzado en sus carreras. Seguimos deseándoles lo mejor.

en	Thanks
es	Gracias

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
es	Gracias totales a %sTobi Oetiker%s, creador de %sRRDtool%s y del popular %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
es	Los usuarios de Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
es	Especialmente cualquiera que se haya tomado el tiempo de registrar un fallo, o de otra manera ayudar a solucionar problemas relacionados a Cacti. También a cualquiera que haya contribuido con Cacti.

en	License
es	Licencia

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
es	Cacti está licenciado bajo GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
es	Este programa es software libre, puedes redistribuirlo y/o modificarlo bajo los terminos de La Licencia Pública General GNU como fue publicada por la Free Software Foundation; sea versión 2 de la Licencia, o cualquier versión posterior.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
es	Este programa es distribuido con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTIA; sin siquiera la garantía implícita de COMERCIALIZACION o APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. Ver la Licencia Pública General GNU para más detalles.

en	Delete
es	Eliminar

en	Convert to Normal Graph
es	Convertir a gráfico normal

en	Place Graphs on Report
es	Colocar gráficas en el Reporte

en	Migrate Aggregate to use a Template
es	Migrar Agregado para usar una Plantilla

en	Create New Aggregate from Aggregates
es	Crear nuevo Agregado desde Agregados

en	Associate with Aggregate
es	Asociar con Agregaciones

en	Disassociate with Aggregate
es	Desasociar con Agregados

en	Place on a Tree (%s)
es	Colocar en Arbol (%s)

en	Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s).
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguientes Gragicos Agregado(s).

en	Cancel
es	Cancelar

en	Continue
es	Continuar

en	Delete Graph(s)
es	Eliminar gráfico(s)

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
es	Los gráficos Agregados seleccionados representan elementos de mas de una Plantilla de gráficos.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template.
es	Para migrar los gráficos Agregados debajo a un Agregado basado en Plantillas, deben estar usando solamente una Plantilla de gráficos. Por favor presione 'Regresar' y seleccione solamente gráficos Agregados que utilicen la misma Plantilla de gráficos.

en	Return
es	Regresar

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
es	Los gráficos Agregados seleccionados no parecen coincidir con ninguna plantilla de gráficos.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying.
es	Para migrar los gráficos Agregados use un plantilla de Agregados, debe existir por lo menos una. Por favor presione 'Regresar' y primero cree su plantilla de Agregados antes de reintentar.

en	Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below.
es	Haga click en 'Continuar' y el/los siguientes gráfico(s) Agregado(s) serán migrados para usar la Plantilla de Agregados que has seleccionado debajo.

en	Aggregate Template:
es	Plantilla de Agregados:

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
es	Actualmente no hay Plantillas de Agregados definidas para los Antiguos Agregados.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
es	Para migrar los gráficos Agregados a continuación a un Agregado basado en Plantillas, primero crea una Plantilla de Agregados para la Plantilla de gráficos '%s'.

en	Please press 'Return' to continue.
es	Por favor presione 'Regresar' para continuar.

en	Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para combinar el/los siguiente(s) gráfico(s) Agregado(s) en un simple gráfico Agregado.

en	Aggregate Name:
es	Nombre de Agregado:

en	New Aggregate
es	Nuevo Agregado

en	Click 'Continue' to add the selected Graphs to the Report below.
es	Haga clic en ' continuar ' para agregar los gráficos seleccionados al siguiente Reporte.

en	Report Name
es	Nombre de Reporte

en	Timespan
es	Fecha y hora

en	Align
es	Alinear

en	Add Graphs to Report
es	Agregar gráficos aa Reporte

en	You currently have no reports defined.
es	Actualmente no tiene ningún Reporte definido.

en	Click 'Continue' to convert the following Aggregate Graph(s) into a normal Graph.
es	Haga clic en 'Continuar' para convertir el/los siguiente(s) gráfico(s) Agregado(s) en un gráfico normal.

en	Convert to normal Graph(s)
es	Convertir en gráfico(s) normal(es)

en	Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph.
es	Haga click en 'Continuar' para asociar el/los siguiente(s) gráfico(s) con el gráfico Agregado.

en	Associate Graph(s)
es	Asociar gráfico(s)

en	Click 'Continue' to disassociate the following Graph(s) from the Aggregate.
es	Haga click en 'Continuar' para desasociar el/los siguiente gráfico(s) del Agregado.

en	Dis-Associate Graph(s)
es	Desasociar gráfico(s)

en	Click 'Continue' to place the following Aggregate Graph(s) under the Tree Branch.
es	Haga click en 'Continuar' para colocar el/los siguiente(s) gráfico(s) Agregado(s) bajo la rama del arbol.

en	Destination Branch:
es	Rama destino:

en	Place Graph(s) on Tree
es	Colocar gráfico(s) en Arbol

en	[edit: %s]
es	[editar: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
es	El gráfico Agregado no existe

en	Details
es	Detalles

en	Items

en	Preview
es	Vista previa

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
es	Los gráficos Agregados a los que se accedieron no existen

en	Turn Off Graph Debug Mode
es	Deshabilitar Modo de Depuración de gráficos

en	Turn On Graph Debug Mode
es	Habilitar Modo de Depuración de gráficos

en	Show Item Details
es	Mostrar detalles de Items

en	Aggregate Preview Does Not Exist
es	La vista previa de Agregados no existe

en	Aggregate Preview %s
es	Vista previa de los Agregados %s

en	RRDtool Command:
es	Comando RRDtool:

en	Not Checked
es	No verificado

en	RRDtool Says:
es	RRDtool dice:

en	Aggregate Graph %s
es	Gráfico Agregado %s

en	Prefix Replacement Values
es	Patrón de reemplazo

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
es	Puedes usar estos valores de reemplazo para el prefijo en el gráfico Agregado

en	Total

en	All Items
es	Todos los items

en	Graph Configuration
es	Configuración de gráfico

en	Show
es	Mostrar

en	Hide Item Details
es	Ocultar Detalles de item

en	Matching Graphs
es	Coincidencia de gráficos

en	Search
es	Buscar

en	Graphs
es	Gráficos

en	Default
es	Predeterminado

en	Part of Aggregate
es	Parte de Agregados

en	Go
es	Ir

en	Set/Refresh Filters
es	Definir/Refrescar Filtros

en	Clear
es	Restablecer

en	Clear Filters
es	Restablecer filtros

en	Graph Title
es	Título de gráfico

en	ID

en	Included in Aggregate
es	Incluido en Agregados

en	Size
es	Tamaño

en	No

en	Yes
es	Sí

en	No Graphs Found
es	Ningún gráfico encontrado

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
es	[ Lista personalizada de gráfico aplicada - borre para reiniciar ]

en	Aggregate Graphs
es	Gráficos Agregados

en	Template
es	Plantilla

en	Any
es	Cualquiera

en	None
es	Ninguno

en	The title for the Aggregate Graphs
es	Título para los gráficos Agregados

en	The internal database identifier for this object
es	El identificar interno de base de datos para este objecto

en	Aggregate Template
es	Plantilla de Agregados

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
es	La Plantilla de Agregados en la que estos gráficos Agregados están basados

en	No Aggregate Graphs Found
es	Gráficos Agregados no encontrados

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s).
es	Haga click en 'Continuar' para borrar las siguientes Plantillas de gráficos Agregados.

en	Delete Color Template(s)
es	Eliminar plantilla(s) de color(es)

en	Aggregate Template [edit: %s]
es	Plantilla de Agregados [editar: %s]

en	Aggregate Template [new]
es	Plantilla de Agregados [nueva]

en	Aggregate Templates
es	Plantillas de Agregados

en	Templates
es	Plantillas

en	Has Graphs
es	Contiene gráficos

en	Template Title
es	Nombre de Plantilla

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
es	Plantillas de Agregados que estan siendo utilizados no pueden ser borradas. En uso significa sendo referenciado por un Agregado.

en	Deletable
es	Eliminable

en	Graphs Using
es	Gráficos en uso

en	Graph Template
es	Plantilla de gráficos

en	No Aggregate Templates Found
es	No se encontraron plantillas de Agregados

en	You cannot use a previously entered password!
es	No puedes usar una contraseña usada anteriormente!

en	Your new passwords do not match, please retype.
es	Tus contraseñas nuevas no coinciden, por favor re ingresalas.

en	Your current password is not correct. Please try again.
es	Tu contraseña actual NO es correcta. Por favor intenta nuevamente.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
es	Tu contraseña actual no puede ser la misma que tu contraseña vieja. Por favor intent nuevamente.

en	Forced password change
es	Forzar cambio de contraseña

en	Password requirements include:
es	Los requisitos de contraseña incluyen:

en	Must be at least %d characters in length
es	Debe ser al menos %d catacteres de longitud

en	Must include mixed case
es	Debe incluir mayúsculas y minúsculas

en	Must include at least 1 number
es	Debe incluir al menos 1 número

en	Must include at least 1 special character
es	Debe incluir al menos 1 character especial

en	Cannot be reused for %d password changes
es	No puede ser re utilizada por %d cambios de contraseña

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.
es	Hay problemas con la página Cambiar contraseña. Póngase en contacto con su administrador de Cacti de inmediato.

en	Change Password
es	Cambiar contraseña

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
es	Por favor, ingresa tu contraseña actual y tu nueva<br>contraseña de Cacti.

en	Please enter your new Cacti password.
es	Por favor, ingrese su nueva contraseña de Cacti.

en	Username
es	Nombre de Usuario

en	Current password
es	Contraseña actual

en	New password
es	Nueva contraseña

en	Confirm new password
es	Confirmar nueva contraseña

en	Save
es	Guardar

en	Version %s | %s
es	Versión %s %s

en	Password Too Short
es	La contraseña es demasiado corta

en	Password Validation Passes
es	Validación de contraseña satisfactoria

en	Passwords do Not Match
es	Las contraseñas no coinciden

en	Passwords Match
es	Las contraseñas coinciden

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
es	Acceso denegado, póngase en contacto con su administrador de Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
es	Acceso denegado, póngase en contacto con su administrador de Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
es	El usuario fue autenticado, pero la cuenta de plantilla está deshabilitada. Uso de la cuenta de invitado

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
es	¡Acceso denegado! El ID de usuario invitado %s no existe. Póngase en contacto con su administrador.

en	Access Denied! User account disabled.
es	Acceso denegado, cuenta de usuario deshabilitada.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
es	Si crees que este es un error. Por favor contacta a tu Administrador de Cacti.

en	Login to Cacti
es	Ingresar a Cacti

en	User Login
es	Usuario

en	Enter your Username and Password below
es	Ingresa tu usuario y contraseña a continuacion

en	Password
es	Contraseña

en	Local
es	local

en	LDAP

en	Realm
es	Permisos

en	Keep me signed in
es	Mantenerme conectado

en	Login
es	Ingresar

en	General

en	User Account Details
es	Detalles de cuenta de usuario

en	Tree View
es	Vista de árbol

en	List View
es	Vista de lista

en	Preview View
es	Vista previa

en	User Name
es	Nombre de Usuario

en	The login name for this user.
es	El nombre de inicio de sesión para este usuario.

en	Full Name
es	Nombre completo

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
es	Un nombre mas descriptivo para este usuario, puede incluir espacios o caracteres especiales.

en	Email Address
es	Direcciones de correo

en	An Email Address you be reached at.
es	Una dirección de correo electrónico.

en	Clear User Settings
es	Restablecer opciones de usuario

en	Return all User Settings to Default values.
es	Devuelva todas las configuraciones de usuario a los valores predeterminados.

en	Clear Private Data
es	Borrar datos privados

en	Clear Private Data including Column sizing.
es	Borrar datos privados, incluyendo tamaño de columna.

en	Logout Everywhere
es	Cerrar sesión en todas partes

en	Clear all your Login Session Tokens.
es	Borrar todos tus tokens de inicio de sesión.

en	User Settings
es	Configuraciones de Usuario

en	Private Data Cleared
es	Datos privados borrados

en	Your Private Data has been cleared.
es	Tus datos privados han sido borrados.

en	All your login sessions have been cleared.
es	Todas tus sesiones de inicio de sesión han sido borradas.

en	User Sessions Cleared
es	Sesiones de usuario borradas

en	Reset
es	Restablecer

en	Add Device
es	Agregar dispositivo

en	Delete Device
es	Eliminar Dispositivo

en	Down
es	Caído

en	Up
es	Arriba

en	Added manually through device automation interface.
es	Agregado manualmente a través de la interfase the automatización de dispositivos.

en	Device %s Added to Cacti
es	Dispositivo %s añadido a Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
es	Dispositivo %s no se añadio a Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
es	Dispositivos removidos de la base de datos Automation de Cacti

en	Click 'Continue' to add the following Discovered device(s).
es	Haga click en 'Continuar' para agregar el/los siguiente(s) dispositivo(s) descubierto(s).

en	Pollers
es	Sondas

en	Select Template
es	Seleccionar Plantilla

en	Availability Method
es	Método de disponibilidad

en	Add Device(s)
es	Agregar dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Delete the following Discovered device(s).
es	Haga clic en 'Continuar' para borrar el/los siguiente(s) dispositivo(s) descubierto(s).

en	Delete Device(s)
es	Eliminar Dispositivo(s)

en	Devices
es	Dispositivos

en	Device Name
es	Nombre de dispositivo

en	IP

en	SNMP Name
es	Nombre SNMP

en	Location
es	Ubicación

en	Contact
es	Contacto

en	Description
es	Descripción

en	OS
es	SO

en	Uptime
es	Tiempo arriba

en	SNMP

en	Status
es	Estado

en	Last Check
es	Ultimo control

en	Not Detected
es	No detectado

en	No Devices Found
es	Ningún dispositivo encontrado

en	Discovery Filters
es	Filtros de descubrimiento

en	Network
es	Red

en	Reset fields to defaults
es	Resetear campos por defecto

en	Export
es	Exportar

en	Export to a file
es	Exportar a archivo

en	Purge
es	Purgar

en	Purge Discovered Devices
es	Purgar dispositivos descubiertos

en	N/A
es	n/d

en	Duplicate
es	Duplicar

en	Enable
es	Habilitar

en	Disable
es	Deshabilitar

en	Press 'Continue' to delete the following Graph Rules.
es	Presione 'Continuar' para borrar la siguiente Regla de gráficos.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Graph Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar la(s) siguiente(s) Regla(s). Opcionalmente, puedes cambiar el formato del título para la nueva Regla de gráficos.

en	Title Format
es	Formato de título

en	rule_name
es	nombre_regla

en	Click 'Continue' to enable the following Rule(s).
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la siguiente Regla(s).

en	Make sure, that those rules have successfully been tested!
es	Asegurese que, esas reglas han sido probadas satisfactoriamente!

en	Click 'Continue' to disable the following Rule(s).
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la siguiente Regla(s).

en	Apply requested action
es	Aplicar la acción solicitada

en	Are You Sure?
es	Estas seguro?

en	Are you sure you want to delete the Rule '%s'?
es	Esta seguro de que queres borrar la regla '%s'?

en	Rule Selection [edit: %s]
es	Selección de regla [edit: %s]

en	Rule Selection [new]
es	Selección de regla [nueva]

en	Don't Show
es	No mostrar

en	Rule Details.
es	Detalles de la regla.

en	Matching Devices.
es	Coincidencia de Dispositivos.

en	Matching Objects.
es	Coincidencia de Objetos.

en	Device Selection Criteria
es	Criterio de selección de Dispositivos

en	Graph Creation Criteria
es	Criterio de creación de gráficos

en	Graph Rules
es	Reglas de gráficos

en	Data Query
es	Consulta de datos

en	Enabled
es	Habilitado

en	Disabled
es	Deshabilitado

en	Rule Name
es	Nombre de regla

en	The name of this rule.
es	El nombre de esta regla.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
es	ID de base de datos interno para esta regla. Util cuando realizamos depuración y automatizacion.

en	Graph Type
es	Tipo de gráficos

en	No Graph Rules Found
es	Ninguna regla de gráficos encontrada

en	Discover Now
es	Ejecutar ahora

en	Cancel Discovery
es	Cancelar descubrimiento

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
es	No se puede reiniciar la detección para la detección en progreso para la red '%s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
es	No se puede realizar la detección para la red desactivada '%s'

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
es	ERROR: debes especificar el día de la semana. Deshabilitando red %s!.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
es	ERROR: debes especificar ambos, meses y días del mes. Deshabilitando red %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
es	ERROR: debes especificar los meses, semanas de meses, y días de la semana. Deshabilitando %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
es	ERROR: red '%s' es inválida.

en	Click 'Continue' to delete the following Network(s).
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) red(es).

en	Click 'Continue' to enable the following Network(s).
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar la(s) siguiente(s) red(es).

en	Click 'Continue' to disable the following Network(s).
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar la(s) siguiente(s) red(es).

en	Click 'Continue' to discover the following Network(s).
es	Haga click en 'Continuar' para descubrir la(s) siguiente(s) red(es).

en	Run discover in debug mode
es	Ejecutar Discovery en modo de depuración

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
es	Haga click en 'Continuar' para cancelar el proceso de descubrimiento de redes.

en	SNMP Get

en	Manual

en	Daily
es	diario

en	Weekly
es	Semanal

en	Monthly
es	Mensual

en	Monthly on Day
es	Mensualmente el día

en	Network Discovery Range [edit: %s]
es	Rango de descubrimiento de red [editar:%s]

en	Network Discovery Range [new]
es	Rango de descubrimiento de redes [nuevo]

en	General Settings
es	Opciones generales

en	Name
es	Nombre

en	Give this Network a meaningful name.
es	Dar un nombre significativo a esta red.

en	New Network Discovery Range
es	Nuevo rango de descubrimiento de redes

en	Data Collector
es	Recolector de datos

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
es	Elija el Recolector de datos/Sonda a ser usado para obtener datos de este dispositivo.

en	Associated Site
es	Sitio Asociadas

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
es	Elija el sitio de Cacti al que deseas asociar los dispositivos descubiertos.

en	Subnet Range
es	Rango de subred

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
es	Ingrese rangos de redes válidos separados por comas. Puedes usar una dirección IP, un rango de redes como 192.168.1.0/24 o 192.168.1.0/255.255.255.0, o usar comodines como 192.168.*.*

en	Total IP Addresses
es	Direcciones IP Total

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
es	Direcciones IP Total en este rango de red.

en	Alternate DNS Servers
es	Servidores DNS alternativos

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
es	Una lista delimitada por espacios de servidores DNS a usar para la resolución de nombres DNS. Si se deja en blanco, el SO de la Sonda será usado para resolver nombres DNS.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
es	Ingresa IPs o FQDN de los servidores DNS

en	Schedule Type
es	Tipo de tarea programada

en	Define the collection frequency.
es	Definir la frecuencia de recolección.

en	Discovery Threads
es	Procesos simultáneos de descubrimiento

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
es	Define el número de procesos simultáneos a usar para descubrir este rango de redes.

en	%d Thread
es	%d proceso

en	%d Threads
es	%d procesos simultáneos

en	Run Limit
es	Límite de ejecución

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
es	Después del límite de ejecucón seleccionado, el proceso de descubrimiento será terminado.

en	%d Minute
es	%d Minuto

en	%d Minutes
es	%d Minutos

en	%d Hour
es	%d hora

en	%d Hours
es	%d horas

en	Enable this Network Range.
es	Habilita este rango de redes.

en	Enable NetBIOS
es	Habilitar NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
es	Usa NetBIOS para intentar resolver nombres de equipos activos.

en	Automatically Add to Cacti
es	Agregar a Cacti automáticamente

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
es	Agregar a Cacti los dispositivos recién descubiertos que son accesibles por SNMP y que coincidan con una regla de dispositivos.

en	Allow same sysName on different hosts
es	Permitir el mismo sysName en diferentes equipos

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
es	Al descubrir dispositivos, permitir que se agreguen sysname duplicados a diferentes equipos

en	Rerun Data Queries
es	Volver a ejecutar consultas de datos

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
es	Si un dispositivo, previamente agregado a Cacti es encontrado, vuelve a ejecutar las consultas de datos.

en	Notification Settings
es	Opciones de notificación

en	Notification Enabled
es	Notificación habilitada

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
es	Si se activa, cuando se escanea la red de automatización, se enviará un informe a la cuenta de correo de notificación..

en	Notification Email
es	Correo para las notificaciones

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
es	La cuenta de correo electrónico que será usada para enviar el correo electrónico de notificación.

en	Notification From Name
es	Nombre del remitente

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
es	El nombre de la cuenta de correo electrónico que se usará como nombre del remitente para el correo electrónico de notificación. Si se deja en blanco, Cacti usará el nombre de notificación de automatización predeterminado si se especifica, de lo contrario, usará el nombre de correo electrónico por defecto del sistema Cacti

en	Notification From Email Address
es	Dirección de correo del remitente para notificaciones

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
es	La dirección de correo electrónico que se usará como remitente para el correo de notificación. Si se deja en blanco, Cacti usará la dirección de correo electrónico de notificación de automatización predeterminada si se especifica, de lo contrario, utilizará la dirección de correo electrónico predeterminada del sistema Cacti

en	Discovery Timing
es	Tiempo de descubrimiento

en	Starting Date/Time
es	Fecha y hora de inicio

en	What time will this Network discover item start?
es	A qué hora comenzará el descubrimiento de red?

en	Rerun Every
es	Volver a ejecutar cada

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
es	Volver a ejecutar el descubrimiento de este rango de redes cada X.

en	Days of Week
es	Días de la semana

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
es	Qué día(s) de la semana será descubierto este rango de redes.

en	Sunday
es	Domingo

en	Monday
es	Lunes

en	Tuesday
es	Martes

en	Wednesday
es	Miercoles

en	Thursday
es	Jueves

en	Friday
es	Viernes

en	Saturday
es	Sábado

en	Months of Year
es	Meses del año

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
es	Qué meses del año será descubierto este rango de redes.

en	January
es	Enero

en	February
es	Febrero

en	March
es	Marzo

en	April
es	Abril

en	May
es	Mayo

en	June
es	Junio

en	July
es	Julio

en	August
es	Agosto

en	September
es	Septiembre

en	October
es	Octubre

en	November
es	Noviembre

en	December
es	Diciembre

en	Days of Month
es	Dias del mes

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
es	Qué día(s) del mes será descubierto este rango de redes.

en	Last
es	Ultimo

en	Week(s) of Month
es	Semana(s) del Mes

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
es	Qué semana(s) del mes será descubierto este rango de redes.

en	First
es	Primer

en	Second
es	Segundo

en	Third
es	Tercero

en	Day(s) of Week
es	Dia(s) de la semana

en	Reachability Settings
es	Opciones de accesibilidad

en	SNMP Options
es	Opciones SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
es	Selecciona las opciones de SNMP para usar en el descubrimiento de este rango de redes.

en	Ping Method
es	Método de Ping

en	The type of ping packet to send.
es	El tipo de paquete de ping a enviar.

en	Ping Port
es	Puerto de Ping

en	TCP or UDP port to attempt connection.
es	Puerto TCP o UDP para intentar la conexión.

en	Ping Timeout Value
es	Valor de tiempo de espera de ping

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
es	El tiempo de espera que se usará para hacer ping ICMP y UDP al equipo. Este valor de tiempo de espera SNMP del equipo aplica para los pings SNMP.

en	Ping Retry Count
es	Número de reintentos de Ping

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
es	Después del primer fallido, cuantos reintentos de ping intentará Cacti antes de fallar.

en	Select the days(s) of the week
es	Selecciona el/los día(s) de la semana

en	Select the month(s) of the year
es	Selecciona el/los mes(es) del año

en	Select the day(s) of the month
es	Selecciona el/los día(s) del mes

en	Select the week(s) of the month
es	Selecciona el/las semana(s) del mes

en	Select the day(s) of the week
es	Selecciona el/los día(s) de la semana

en	every X Days
es	cada X días

en	every X Weeks
es	cada X semanas

en	every X Days.
es	cada X días.

en	every X.
es	cada X.

en	every X Weeks.
es	cada X semanas.

en	Network Filters
es	Filtros de red

en	Networks
es	Redes

en	Network Name
es	Nombre

en	Schedule
es	Tarea programada

en	Total IPs
es	IPs Totales

en	The Current Status of this Networks Discovery
es	El estado actual de este descubrimiento de redes

en	Pending/Running/Done
es	Pendiente/Ejecutando/Terminado

en	Progress
es	Progreso

en	Up/SNMP Hosts
es	Equipos SNMP

en	Threads
es	Procesos simultáneos

en	Last Runtime
es	Ultima ejecución

en	Next Start
es	Próximo inicio

en	Last Started
es	Ultima vez iniciado

en	Running
es	Ejecutando

en	Idle
es	Ocioso

en	Never
es	Nunca

en	No Networks Found
es	No se encontraron redes

en	Refresh
es	Actualizar

en	%d Seconds
es	%d Segundos

en	Clear Filtered
es	Borrar filtrados

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) opcion(es) SNMP.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Options. You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
es	Haga clic en 'Continuar' para duplicar las siguientes opciones SNMP. Opcionalmente puedes cambiar el formato de título para las nuevas opciones SNMP.

en	Name Format
es	Formato del nombre

en	name
es	Nombre

en	Automation SNMP Options has been Duplicated.
es	Las opciones SNMP de Automation han sido duplicadas.

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
es	El elemento de Automation no existe. No se puede duplicar.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar el siguiente elemento de la opción SNMP.

en	SNMP Option:
es	Opción SNMP:

en	SNMP Version: %s
es	Versión SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
es	Comunidad/usuario de SNMP: %s

en	Remove SNMP Item
es	Remover elemento SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
es	Opciones de SNMP: [editar: %s]

en	SNMP Options [new]
es	Opciones SNMP [Nuevo]

en	Sequence
es	Secuencia

en	Sequence of Item.
es	Secuencia de Item.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
es	Conjunto de opciones SNMP [editar: %s]

en	SNMP Option Set [new]
es	Conjunto de opciones SNMP [nuevo]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
es	Complete el nombre para este conjunto de opciones SNMP.

en	Automation SNMP Options
es	Automatización de opciones SNMP

en	Item

en	Version
es	Versión

en	Community
es	Comunidad

en	Port
es	Puerto

en	Timeout
es	Tiempo de espera

en	Retries
es	Reintentos

en	Max OIDS
es	OIDs Máximas

en	Auth Username
es	Usuario de autenticación

en	Auth Password
es	Contraseña de autenticación

en	Auth Protocol
es	Protocolo de autenticación

en	Priv Passphrase
es	Contraseña de privacidad

en	Priv Protocol
es	Protocolo de privacidad

en	Context
es	Contexto

en	Action
es	Acción

en	Item#%d

en	none
es	Ninguno

en	Move Down
es	Mover hacia abajo

en	Move Up
es	Mover hacia arriba

en	No SNMP Items
es	No hay items de SNMP

en	Delete SNMP Option Item
es	Eliminar item de opción SNMP

en	SNMP Rules
es	Reglas de SNMP

en	SNMP Option Sets
es	Conjunto de opciones SNMP

en	SNMP Option Set
es	Conjunto de opciones SNMP

en	Networks Using
es	Redes en uso

en	SNMP Entries
es	Entradas SNMP

en	V1 Entries
es	Entradas V1

en	V2 Entries
es	Entradas V2

en	V3 Entries
es	Entradas V3

en	No SNMP Option Sets Found
es	No se encontraron conjunto de opciones SNMP

en	Click 'Continue' to delete the following Automation Template(s).
es	Haga click en 'Continuar' para borrar la siguiente Plantilla(s) the Automatizacion.

en	Delete Automation Template(s)
es	Borrar Plantilla(s) de Automatización

en	Device Template
es	Plantilla de Dispositivo

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
es	Seleccionar una Plantilla de Dispositivos contra la que los dispositivos serán evaluados.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
es	Elije un metodo de disponibilidad para usar con los dispositivos descubiertos.

en	System Description Match
es	Descripción de Sistema

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
es	Este es un texto único que será comparado con el valor de texto de sysName de dispositivos para asociarlos con esta Plantilla de dispositivos. Cualquier expresión regular de Perl puede ser usada en adición a cualquier expresión WHERE de SQL.

en	System Name Match
es	Nombre de Sistema

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
es	Este es un texto único que será comparado con el valor de texto de sysName de dispositivos para asociarlos con esta Plantilla de dispositivos. Cualquier expresión regular de Perl puede ser usada en adición a cualquier expresión WHERE de SQL.

en	System OID Match
es	OID de Sistema

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
es	Este es un texto único que será comparado con el valor de texto de sysOid de dispositivos para asociarlos con esta Plantilla de dispositivos. Cualquier expresión regular de Perl puede ser usada en adición a cualquier expresión WHERE de SQL.

en	Automation Templates [edit: %s]
es	Plantillas de automatización [editar: %s]

en	Automation Templates for [Deleted Template]
es	Plantillas de automatización para [Plantilla eliminada]

en	Automation Templates [new]
es	Plantillas de automatización [nueva]

en	Device Automation Templates
es	Plantilla de automatización de Dispositivos

en	Template Name
es	Nombre de Plantilla

en	System ObjectId Match
es	ObjectId de Sistema

en	Order
es	Orden

en	Unknown Template
es	Plantilla desconocida

en	No Automation Device Templates Found
es	Ninguna Plantilla de automatización de dispositivos encontrada

en	Click 'Continue' to delete the following Rule(s).
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) regla(s).

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Rules.
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar la(s) siguiente(s) regla(s). Opcionalmente puedes cambiar el formato de título de las nuevas reglas.

en	Created Trees
es	Arboles creados

en	Are you sure you want to DELETE the Rule '%s'?
es	Estás seguro que quieres BORRAR la regla '%s'?

en	Eligible Objects
es	Objetos elegibles

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
es	Selección de reglas de árbol [editar: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
es	Selección de reglas de árbol [nueva]

en	Object Selection Criteria
es	Criterio de selección de objetos

en	Tree Creation Criteria
es	Criterio de creación de Arbol

en	Change Leaf Type
es	Cambiar tipo de hoja

en	WARNING:
es	ADVERTENCIA:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
es	Está cambiando el tipo de hoja a "dispositivo" que no admite la creación/selección de objetos basada en gráficos.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
es	Al cambiar el tipo de hoja, todas las reglas no válidas se eliminarán automáticamente y no se recuperarán.

en	Are you sure you wish to continue?
es	¿está seguro de que desea continuar?

en	Tree Rules
es	Reglas de Arbol

en	Hook into Tree
es	Colocar en árbol

en	At Subtree
es	En subárbol

en	This Type
es	Tipo

en	Using Grouping
es	Agrupar

en	ROOT
es	RAIZ

en	No Tree Rules Found
es	No se encontraron reglas de árbol

en	Cacti System Warning
es	Advertencia de Sistema Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
es	ADVERTENCIA: Cacti Daemon PID [

en	Cacti System Notice
es	Utilitarios del sistema Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
es	Aviso: Cacti Daemon PID [

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente CDEF.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar los siguientes CDEFs.

en	Delete CDEF
es	Eliminar CDEF

en	Delete CDEFs
es	Eliminar CDEFs

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEF. You can optionally change the title format for the new CDEF.
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar el siguiente CDEF. Opctionalmente puedes cambiar el format del titulo para el nuevo CDEF.

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEFs. You can optionally change the title format for the new CDEFs.
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar los siguientes CDEFs. Opctionalmente puedes cambiar el format del titulo para los nuevos CDEFs.

en	Title Format:
es	Formato de título:

en	Duplicate CDEF
es	Duplicar CDEF

en	Duplicate CDEFs
es	Duplicar CDEFs

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente item CDEF.

en	CDEF Name: %s
es	Nombre CDEF: '%s'

en	Remove CDEF Item
es	Remover item CDEF

en	CDEF Preview
es	Vista previa de CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
es	Items CDEF [editar: %s]

en	CDEF Item Type
es	Tipo de item CDEF

en	Choose what type of CDEF item this is.
es	Elige el tipo de item CDEF que es.

en	CDEF Item Value
es	Valor de item CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
es	Ingresa un valor para este item CDEF.

en	CDEF [edit: %s]
es	CDEF [editar: %s]

en	CDEF [new]
es	CDEF [Nuevo]

en	CDEF Items
es	Items CDEF

en	Item Value
es	Valor de item

en	Item #%d

en	Delete CDEF Item
es	Eliminar item CDEF

en	CDEFs

en	CDEF Name
es	Nombre CDEF

en	The name of this CDEF.
es	El nombre de este CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
es	CDEFs que están en uso no pueden ser eliminados. En uso significa que están siendo referenciados por un gráfico o una plantilla de gráficos.

en	The number of Graphs using this CDEF.
es	El número de gráficos usando este CDEF.

en	Templates Using
es	Usando plantillas

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
es	El número de plantillas de gráfico usando este CDEF.

en	No CDEFs

en	Unnamed Color
es	Color sin nombre

en	Click 'Continue' to delete the following Color
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente color

en	Click 'Continue' to delete the following Colors
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar los siguientes colores

en	Delete Color
es	Eliminar Color

en	Delete Colors
es	Eliminar Colores

en	Cacti has imported the following items:
es	Cacti ha importado los siguientes items:

en	Import Colors
es	Importar colores

en	Import Colors from Local File
es	Importar colores desde archivo local

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
es	Por favor especifica la ubicación del archivo CSV que contiene la información de Color.

en	Select a File
es	Seleccionar archivo

en	Overwrite Existing Data?
es	Sobrescribir datos existentes?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
es	Debería permitirse al proceso de importación sobreescribir los datos existentes? Ten en cuenta, esto no significa borrar filas antiguas, solo actualizar las filas duplicadas.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
es	Permitir filas existente ser actualizadas?

en	Required File Format Notes
es	Notas de formato de archivo requeridas

en	The file must contain a header row with the following column headings.
es	El archivo debe contener un encabezado de fila con los siguientes encabezados de columna.

en	name - The Color Name
es	Nombre - El nombre del Color

en	hex - The Hex Value
es	hex - El valor hexadecimal

en	Colors [edit: %s]
es	Colores [editar: %s]

en	Colors [new]
es	Colores [nuevo]

en	Colors
es	Colores

en	Named Colors
es	Colores con nombre

en	Import
es	Importar

en	Export Colors
es	Exportar colores

en	Hex

en	The Hex Value for this Color.
es	El valor hexadecimal para este color.

en	Color Name
es	Nombre del color

en	The name of this Color definition.
es	El nombre para esta definición de color.

en	Is this color a named color which are read only.
es	Este color es un color con nombre que es de solo lectura.

en	Named Color
es	Color con nombre

en	Color

en	The Color as shown on the screen.
es	El color tal cual mostrado en la pantalla.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
es	Colores en uso no pueden ser eliminados. En uso es definido como siendo referenciado tanto por un garfico como por una plantilla de gráficos.

en	The number of Graph using this Color.
es	Numero de gráficos usando este Color.

en	The number of Graph Templates using this Color.
es	Numero de plantilla de gráficos usando este color.

en	No Colors Found
es	No se encontraron colores

en	Sync Aggregates
es	Aggregates

en	Color Item
es	Item de Color

en	Item # %d

en	No Items

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente plantilla de color

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar las siguientes plantillas de colores

en	Delete Color Template
es	Eliminar plantilla de color

en	Delete Color Templates
es	Eliminar plantillas de colores

en	Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template.
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar la siguiente plantilla de color. Opcionalmente puedes cambiar el formato del título para la nueva plantilla de color.

en	Click 'Continue' to duplicate following Color Templates. You can optionally change the title format for the new color templates.
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar la siguiente plantillas de colores. Opcionalmente puedes cambiar el formato del título para las nuevas plantillas de colores.

en	Duplicate Color Template
es	Duplicar plantilla de color

en	Duplicate Color Templates
es	Duplicar plantilla de colores

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template.
es	Haga click en 'Continuar' para crear una gráfico Agregado con los gráficos seleccionados.

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Templates.
es	Haga click en 'Continuar' para crear una gráfico Agregado con los gráficos seleccionados.

en	Synchronize Color Template
es	Sincronizar gráficos con Plantilla(s) de gráficos

en	Synchronize Color Templates
es	Sincronizar gráficos con Plantilla(s) de gráficos

en	Color Template Items [new]
es	Items de la plantilla de color [nuevo]

en	Color Template Items [edit: %s]
es	Items de la plantilla de color [editar: %s]

en	Delete Color Item
es	Borrar item de color

en	Color Template [edit: %s]
es	Plantilla de color [editar: %s]

en	Color Template [new]
es	Plantilla de color [nuevo]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
es	La plantilla de color '%s' tenía% d plantillas agregadas eliminadas y% d agregados no basados en plantillas

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
es	La plantilla de color '%s' no tenía plantillas ni gráficos agregados con esta plantilla de color.

en	Color Templates
es	Plantillas de Color

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
es	Plantillas de colores que están en uso no pueden ser borradas. En uso significa que está siendo referenciado por una plantilla de Agregados.

en	No Color Templates Found
es	No se encontraron plantillas de colores

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente color de la Plantilla de color.

en	Color Name:
es	Nombre de color:

en	Color Hex:
es	Color hex:

en	Remove Color Item
es	Quitar item de Color

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
es	Item de Plantilla de Colores [editar item de Reporte: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
es	Item de Plantilla de Colores [nuevo item de Reporte: %s]

en	Run Check
es	Ejecutar comprobación

en	Delete Check
es	Eliminar comprobación

en	Data Source debug started.
es	Depuraración de Data Source iniciada.

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
es	La depuradorión del Data Source recibió un ID de Data Source inválido.

en	All RRDfile repairs succeeded.
es	Todas las reparaciones de archivos RRD tuvieron éxito.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
es	Una o más reparaciones de archivos RRD fallaron. Consulte el registro de Cacti para ver los errores.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
es	Depuración automática de la fuente de datos que se vuelve a ejecutar después de la reparación.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
es	La reparación de Data Source recibió un ID de Data Source inválido.

en	Data Source

en	The Data Source to Debug
es	La fuente de datos a depurar

en	User
es	Usuario

en	The User who requested the Debug.
es	El Usuario que solicitó la depuración.

en	Started
es	Iniciado

en	The Date that the Debug was Started.
es	Fecha que se inició la depuración.

en	The Data Source internal ID.
es	El ID interno de la fuente de datos.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
es	El estado de la comprobación de depuración del origen de datos.

en	Writable
es	Escribible

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
es	Determina si el recopilador de datos o el sitio web tienen acceso de escritura.

en	Exists
es	Existe

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
es	Determina si la fuente de datos está ubicada en la caché del encuestador.

en	Active
es	Activo

en	Determines if the Data Source is Enabled.
es	Determina si la fuente de datos está activada.

en	RRD Match
es	RRD encontrados

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
es	Determina si el archivo RRD coincide con la plantilla de origen de datos.

en	Valid Data
es	Datos válidos

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
es	Determina si el archivo RRD ha estado obteniendo buenos datos recientes.

en	RRD Updated
es	RRD actualizado

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
es	Determina si el archivo RRD ha sido escrito correctamente.

en	Issues
es	Cuestiones

en	Summary of issues found for the Data Source.
es	Cualquier problema de resumen que se encuentre para la Fuente de datos.

en	Data Sources
es	Fuentes de datos

en	Not Debugging
es	Depurando

en	No Checks
es	Sin comprobación

en	Not Found
es	No se encontraron

en	Not Checked Yet
es	Sin comprobación

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
es	Problemas encontrados! Esperando la actualización del archivo RRD

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
es	No se ha encontrado ninguna inicial! Esperando la actualización del archivo RRD

en	Waiting on analysis and RRDfile update
es	¿Se actualizó el archivo RRD?

en	RRDfile Owner
es	Propietario de archivo RRD

en	Website runs as
es	Website se ejecuta como

en	Poller runs as
es	Sonda se ejecuta como

en	Is RRA Folder writeable by poller?
es	La carpeta RRA es escribible por la Sonda?

en	Is RRDfile writeable by poller?
es	¿Es RRDfile escribible por poller?

en	Does the RRDfile Exist?
es	¿Existe el archivo RRD?

en	Is the Data Source set as Active?
es	Está el Data Source configurado como activo?

en	Did the poller receive valid data?
es	¿recibió la Sonda datos válidos?

en	Was the RRDfile updated?
es	¿Se actualizó el archivo RRD?

en	First Check TimeStamp
es	Hora de la primera comprabación

en	Second Check TimeStamp
es	Hora de la segunda comprobación

en	Were we able to convert the title?
es	¿Pudimos convertir el título?

en	Data Source matches the RRDfile?
es	Data Source(s) agregados a archivo RRD: %s

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
es	Solucionador de problemas de fuentes de datos[%s]

en	Refresh Now
es	Refrescar

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
es	Solucionador de problemas de fuentes de datos[%s]

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
es	Solucionador de problemas de fuentes de datos[%s]

en	Rerun Analysis
es	Análisis de reejecución

en	Check
es	Comprobar

en	Value
es	Valor

en	Results
es	Resultados

en	<not set>
es	No establecido

en	Data Source Repair Recommendations
es	Descripción del Data Source:

en	Issue
es	Problema

en	For attribute '%s', issue found '%s'
es	Para los `%s' atractivos, se encontró un problema `` %s''.

en	Apply Suggested Fixes
es	Volver a aplicar los nombres sugeridos

en	Repair Steps [ %s ]
es	Pasos de reparación [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
es	Pasos de reparación [ Ejecutar Fix desde la línea de comandos ]

en	Command
es	Comando

en	Waiting on Data Source Check to Complete
es	Esperando a que se complete la verificación de la fuente de datos

en	All Devices
es	Todos los dispositivos

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
es	Solucionador de problemas de fuentes de datos[%s]

en	No Device
es	Ningún dispositivo

en	Delete All Checks
es	Borrar cheque

en	Run All
es	Ejecutar todo

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
es	Ejecutar comprobaciones en las fuentes de datos actualmente filtradas y conservar otros resultados

en	Profile
es	Perfil

en	All
es	Todos

en	Failed
es	FALLO

en	Debugging
es	Depurando

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente método de entrada de datos

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar los siguientes métodos de entrada de datos

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Input Method(s). You can optionally change the title format for the new Data Input Method(s).
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar el/los siguiente(s) Método(s) de entrada de datos. Opcionalmente puedes cambiar el formato del título para el/los nuevo(s) Método(s) de entrada de datos.

en	Input Name:
es	Nombre de la entrada:

en	Delete Data Input Method
es	Eliminar método de entrada de datos

en	Delete Data Input Methods
es	Eliminar métodos de entrada de datos

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente campo de entrada de datos.

en	Field Name: %s
es	Nombre del campo: %s

en	Friendly Name: %s
es	Nombre amigable: %s

en	Remove Data Input Field
es	Eliminar campo de entrada de datos

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
es	Este script parece no tener valores de entrada, por lo tanto no hay nada que agregar.

en	Output Fields [edit: %s]
es	Campos de salida [editar: %s]

en	Output Field
es	Campo de salida

en	Input Fields [edit: %s]
es	Campo de entrada [editar: %s]

en	Input Field
es	Campo de entrada

en	Data Input Method [edit: %s]
es	Método de entrada de datos [editar: %s]

en	Data Input Method [new]
es	Métodos de entrada de datos [nuevo]

en	SNMP Query
es	Consulta SNMP

en	Script Query
es	Consulta de Script

en	Script Server Query
es	Servidor de Scripts

en	White List Verification Succeeded.
es	Verificación de lista blanca exitosa.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
es	Verificación de lista blanca fallida. Ejecute el script CLI input_whitelist.php para corregir.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
es	La cadena de entrada no existe en la lista blanca. Ejecute CLI script input_whitelist. php para corregir.

en	Input Fields
es	Campos de entrada

en	Friendly Name
es	Nombre amigable

en	Field Order
es	Orden de campo

en	(Not In Use)
es	(No esta en uso)

en	No Input Fields
es	No hay campos de entrada

en	Output Fields
es	Campos de salida

en	Update RRA
es	Actualizar RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
es	Los campos de salida no se pueden quitar cuando hay Data Sources presentes

en	No Output Fields
es	No hay campos de salida

en	Delete Data Input Field
es	Eliminar campo de entrada de datos

en	Data Input Methods
es	Entrada de datos

en	Input Methods
es	Métodos de entrada

en	Data Input Name
es	Nombre de entrada de datos

en	The name of this Data Input Method.
es	El nombre de este método de entrada de datos.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
es	El ID de base de datos interno para esta Plantilla de datos. Util para realizar automatización o depuración.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
es	Entradas de datos que estan en uso no pueden ser eliminadas. En uso significa, que están siendo referenciadas ya sea por un Data Source o una plantilla de datos.

en	Data Sources Using
es	Data Sources en uso

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
es	El número de Data Sources usando este Método de entrada de datos.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
es	El número de plantillas de datos usando este Método de entrada de datos.

en	Data Input Method
es	Método de entrada de datos

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
es	El método usado para obtener información para este Método de entrada de datos.

en	No Data Input Methods Found
es	No se encontraron Métodos de entrada de datos

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente consulta de datos.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar las siguientes consultas de datos.

en	Delete Data Query
es	Eliminar consulta de datos

en	Delete Data Queries
es	Eliminar consultas de datos

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Query.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente consulta de datos.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Queries.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar las siguientes consultas de datos.

en	Name Format:
es	Nombre de Formato:

en	Duplicate Data Query
es	Eliminar consulta de datos

en	Duplicate Data Queries
es	Eliminar consultas de datos

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente asociación de consulta de datos de gráficos.

en	Graph Name: %s
es	Nombre de Grafico: %s

en	Remove Data Query Graph Template
es	Convertir en Plantilla de gráfico

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
es	Plantillas de gráficos/datos asociados [editar: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
es	Plantillas de gráficos/datos asociados [editar: %s]

en	Associated Data Templates
es	Plantillas de datos asociadas

en	Data Template - %s
es	Plantillas de Datos - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
es	Si esta plantilla de gráfico requiere la fuente de datos de la plantilla de datos a la izquierda, seleccione la columna de salida XML correcta y, a continuación, habilite la asignación, ya sea para comprobar o alternar aquí.

en	Suggested Values - Graphs
es	Valores sugeridos - Gráficos

en	Equation
es	Ecuación

en	No Suggested Values Found
es	Ningún valor sugerido encontrado

en	Field Name
es	Nombre del campo

en	Suggested Value
es	Valor sugerido

en	Add
es	Agregar

en	Add Graph Title Suggested Name
es	Agregar nombre sugerido a título de gráfico

en	Suggested Values - Data Sources
es	Valores sugeridos - Data Sources

en	Add Data Source Name Suggested Name
es	Agregar nombre sugerido a nombre de Data Source

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.
es	El ID de consulta de datos [%s] que está intentando editar no existe. Ejecute el script CLI repair_database.php para resolver este problema de la base de datos.

en	Data Queries [edit: %s]
es	Consulta de datos [editar: %s]

en	Data Queries [new]
es	Consulta de datos [Nuevo]

en	Successfully located XML file
es	Archivo XML encontrado

en	Could not locate XML file.
es	No se pudo encontrar el archivo XML.

en	Associated Graph Templates
es	Plantillas de gráfico asociadas

en	Graph Template Name
es	Nombre de plantilla de gráficos

en	Mapping ID
es	ID Asociado

en	Association Read Only until XML file located
es	Asociación de solo lectura hasta que se encuentre el archivo XML

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
es	Las plantillas de gráficos asociadas con gráficos son solo lectura

en	No Graph Templates Defined.
es	No hay Plantillas de gráficos definidas.

en	Delete Associated Graph
es	Borrar gráfico asociado

en	Data Queries
es	Consultas de datos

en	Data Query Name
es	Nombre de consulta de datos

en	The name of this Data Query.
es	El nombre de esta consulta de datos.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
es	El ID interno para esta plantilla de gráfico. Util cuando se realiza automatización o depuración.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
es	Consultas de datos que están en uso no pueden ser borradas. En uso significa que están siendo referenciadas por un gráfico o una plantilla de gráficos.

en	The number of Graphs using this Data Query.
es	El número de gráficos usando esta consulta de datos.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
es	El número de plantillas de gráficos usando esta consulta de datos.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
es	El método de entrada de datos usado para recolectar datos para los Data Sources asociados con este consulta de datos.

en	No Data Queries Found
es	No se encontraron consultas de datos

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>
es	Cambiar el latido de esta página no cambia el latido de tus fuentes de datos existentes. Utilice la función 'tune' de RRDtool para realizar ese cambio en los latidos del corazón de sus archivos RRD existentes, o ejecute la utilidad CLI update_heartbeat.php para corregirlo.<br>

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente perfil de Data Source

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar los siguientes perfiles de Data Source

en	Delete Data Source Profile
es	Eliminar perfil de Data Source

en	Delete Data Source Profiles
es	Eliminar perfiles de Data Source

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Source Profile. You can optionally change the title format for the new Data Source Profile
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar el siguiente perfil de Data Source. Opcionalmente puedes cambiar el formato de título para el nuevo perfil de Data Source

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Source Profiles. You can optionally change the title format for the new Data Source Profiles.
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar los siguientes perfiles de Data Sources. Opcionalmente puedes cambiar el formato de título para los nuevos perfiles de Data Source.

en	Duplicate Data Source Profile
es	Duplicar perfil de Data Source

en	Duplicate Date Source Profiles
es	Duplicar perfiles de Data Source

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
es	Una o más reparaciones de archivos RRD fallaron. Consulte el registro de Cacti para ver los errores.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente perfil de Data Source RRA.

en	Profile Name: %s
es	Nombre de Perfil: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
es	Eliminar perfil de Data Source RRA

en	Each Insert is New Row
es	Cada entrada es una nueva fila

en	(Some Elements Read Only)
es	(Algunos elementos de sólo lectura)

en	RRA [edit: %s %s]
es	RRA [editar: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
es	Perfil de Data Source [editar: %s]

en	Data Source Profile [new]
es	Perfil de Data Source [nuevo]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
es	Perfil de Data Source RRAs (presione guardar para actualizar períodos de tiempo)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
es	Perfil de Data Source RRA (Solo lectura)

en	Data Retention
es	Retención de datos

en	Graph Timespan
es	Fecha y hora de Gráfico

en	Steps
es	Pasos

en	Rows
es	Filas

en	Select Consolidation Function(s)
es	Seleccione funcion(es) de consolidación

en	Delete Data Source Profile Item
es	Borrar item de perfil de Data Source

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
es	%s KBytes por Data Source y %s Bytes para el encabezado

en	%s KBytes per Data Source
es	%s KBytes por Data Source

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.
es	Introduzca un número válido de filas para obtener el tamaño RRA.

en	%d Years
es	%d años

en	1 Year
es	1 año

en	%d Month
es	%d Mes

en	%d Months
es	%d Meses

en	%d Week
es	%d semana

en	%d Weeks
es	%d semanas

en	%d Day
es	%d dia

en	%d Days
es	%d Días

en	1 Hour
es	1 hora

en	Data Source Profiles
es	Perfiles de Data Source

en	Profiles
es	Perfiles

en	Has Data Sources
es	Contiene Data Sources

en	Data Source Profile Name
es	Nombre de perfil de Data Source

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
es	Es este el perfil predeterminado para todas las plantillas de datos nuevas?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
es	Perfiles que están en uso no pueden ser eliminados. En uso significa que estan siendo referenciados por un Data Source o una plantilla de datos.

en	Read Only
es	Solo lectura

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
es	Perfiles que están en uso por un Data Source se convierten en solo lectura por ahora.

en	Poller Interval
es	Intervalo de sondeo

en	The Polling Frequency for the Profile
es	La frecuencia de sondeo para el perfil

en	Heartbeat
es	Señal de vida

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
es	Cuanto tiempo, en segundos, sin buenos datos antes que los datos sean almacenados como desconocidos

en	The number of Data Sources using this Profile.
es	El número de Data Sources usando este perfil.

en	The number of Data Templates using this Profile.
es	El número de plantillas de datos usando este perfil.

en	No Data Source Profiles Found
es	No se encontraron perfiles de Data Source

en	Change Device
es	Cambiar dispositivo

en	Reapply Suggested Names
es	Volver a aplicar los nombres sugeridos

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el siguiente Data Source

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar los siguientes Data Sources

en	The following graph is using these data sources:
es	El siguiente gráfico esta usando estos data sources:

en	The following graphs are using these data sources:
es	Los siguientes gráficos estan usando estos data sources:

en	Leave the <strong>Graph</strong> untouched.
es	No modificar el <strong>gráfico</strong>.

en	Leave all <strong>Graphs</strong> untouched.
es	No modificar los <strong>gráficos</strong>.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference this Data Source.
es	Eliminar todos los <strong>Items de gráficos</strong> que referencian a este Data Source.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference these Data Sources.
es	Eliminar todos los <strong>Items de gráficos</strong> que referencian a estos Data Sources.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference this Data Source.
es	Eliminar todos los <strong>gráficos</strong> que referencian a este Data Source.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference these Data Sources.
es	Eliminar todos los <strong>gráficos</strong> que referencian a estos Data Sources.

en	Delete Data Source
es	Eliminar Data Source

en	Delete Data Sources
es	Eliminar Data Sources

en	Choose a new Device for this Data Source and click 'Continue'.
es	Elija un nuevo dispositivo para este Data Source y haga click en 'Continuar'.

en	Choose a new Device for these Data Sources and click 'Continue'
es	Elija un nuevo dispositivo para estos Data Sources y haga click en 'Continuar'

en	New Device:
es	Nuevo dispositivo:

en	Click 'Continue' to enable the following Data Source.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el siguiente Data Source.

en	Click 'Continue' to enable all following Data Sources.
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar los siguientes Data Sources.

en	Enable Data Source
es	Habilitar Data Source

en	Enable Data Sources
es	Habilitar Data Sources

en	Click 'Continue' to disable the following Data Source.
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el siguiente Data Source.

en	Click 'Continue' to disable all following Data Sources.
es	Haga click en 'Continuar' para dehabilitar los siguientes Data Sources.

en	Disable Data Source
es	Deshabilitar Data Source

en	Disable Data Sources
es	Deshabilitar Data Sources

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested name to the following Data Source.
es	Haga click en 'Continuar' para volver a aplicar los nombres sugeridos al siguiente Data Source.

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested names to all following Data Sources.
es	Haga click en 'Continuar' para volver a aplicar los nombres sugeridos a todos los siguientes Data Sources.

en	Reapply Suggested Naming to Data Source
es	Volver a aplicar nombre sugerido al Data Source

en	Reapply Suggested Naming to Data Sources
es	Volver a aplicar nombre sugerido a los Data Sources

en	Custom Data [data input: %s]
es	Datos personalizados [entrada de datos: %s]

en	(From Device: %s)
es	(Desde dispositivo: %s)

en	(From Data Template)
es	(Desde plantilla de datos)

en	Nothing Entered
es	Nada introducido

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
es	No hay campos de entrada para la fuente de entrada de datos seleccionada

en	Data Template Selection [edit: %s]
es	Selección de Plantilla de datos [editar: %s]

en	Data Template Selection [new]
es	Selección de Plantilla de datos [nueva]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
es	Desactivar el modo de depuración de Data Source.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
es	Activar el modo de depuración de Data Source.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
es	Desactivar el modo de información de Data Source.

en	Turn On Data Source Info Mode.
es	Activar el modo de información de Data Source.

en	Edit Graph: '%s'.
es	Editar gráfico: '%s'.

en	Edit Device.
es	Editar dispositivo.

en	Edit Data Template.
es	Editar plantilla de datos.

en	Disable Data Source.
es	Deshabilitar Data Source

en	Enable Data Source.
es	Habilitar Data Source

en	Selected Data Template
es	Plantilla de datos seleccionados

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
es	El nombre dado a esta plantilla de datos. Tenga en cuenta que solo puede cambiar plantillas de gráficos a plantillas de gráficos 100%% compatibles, lo que significa que incluye idénticos Data Sources.

en	Device
es	Dispositivo

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
es	Elija el dispositivo al que este Data Source pertenece.

en	Supplemental Data Template Data
es	Datos complementarios de la Plantilla de datos

en	Data Source Fields
es	Campos de Data Source

en	Data Source Item Fields
es	Campos de item de Data Source

en	Custom Data
es	Datos personalizados

en	Data Source Item %s
es	Item de Data Source %s

en	New
es	Nuevo

en	Data Source Debug
es	Depurar de Data Source

en	RRDtool Tune Info

en	External
es	Externo

en	1 Minute
es	1 Minuto

en	Data Sources [ All Devices ]
es	Data Sources [Ningún dispositivo]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
es	Data Sources [Ningún dispositivo]

en	Data Sources [ %s ]
es	Fuentes de Datos [%s]

en	Bad Indexes
es	Indice

en	Note that this query may take some time to run.
es	Note que esta consulta puede tomar algún tiempo para ejecutarse.

en	Orphaned
es	Huérfanos

en	Data Source Name
es	Nombre de Data Source

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
es	El nombre de esta Data Source. Generalmente generado automáticamente a partir de las definiciones de la Plantilla de datos.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
es	El ID interno de base de datos para este Data Source. Util cuando se realiza automatización o depuración.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
es	El número de plantillas de gráficos usando esta consulta de datos.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
es	La frecuencia con la que los datos son recolectados para este Data Source.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
es	Si este Data Source no está en uso por gráficos, puede ser eliminado.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
es	Si se recolectarán o no datos para este Data Source. Controlado a nivel de la Plantilla de datos.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
es	La plantilla de datos en la que este Data Source está basado.

en	Damaged Data Source Name
es	Nombre de Data Source

en	No Data Sources Found
es	No se encontraron Data Sources

en	No Graphs
es	Sin gráficos

en	Aggregates

en	No Aggregates
es	Aggregates

en	Change Profile
es	Cambiar perfil

en	Field "%s" is missing an Output Field
es	Al campo "%s" le falta un campo de salida

en	Click 'Continue' to delete the following Data Template(s). Any data sources attached to these templates will become individual Data Source(s) and all Templating benefits will be removed.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de datos. Cualquier data source asociado a estas plantillas se volverá data source individual y todos los beneficios de plantillas serán removidos.

en	Delete Data Template(s)
es	Eliminar Plantilla(s) de datos

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Template(s). You can optionally change the title format for the new Data Template(s).
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de datos. Opcionalmente puedes cambiar el formato del título para la(s) nueva(s) Plantilla(s) de datos.

en	template_title

en	Duplicate Data Template(s)
es	Duplicar Plantilla(s) de datos

en	Click 'Continue' to change the default Data Source Profile for the following Data Template(s).
es	Haga click en 'Continuar' para cambiar el perfil de Data Source predeterminado para la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de datos.

en	New Data Source Profile
es	Nuevo perfil de Data Source

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
es	NOTA: este cambio solo afectará a futuros Data Sources y no altera Data Sources existentes.

en	Change Data Source Profile
es	Cambiar perfil de Data Source

en	Data Templates [edit: %s]
es	Plantilla de datos [editar: %s]

en	Edit Data Input Method.
es	Editar método de entrada de datos.

en	Data Templates [new]
es	Plantilla de datos [Nuevo]

en	This field is always templated.
es	Este campo siempre requiere una plantilla.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
es	Activa esta casilla si deseas permitir al usuario reemplazar el valor a la derecha durante la creación de la Fuente de datos.

en	Data Templates in use can not be modified
es	Las plantillas de datos en uso no se pueden modificar

en	Data Source Item [%s]
es	Item Data Source [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
es	Este valor está deshabilitado debido a que el valor se deriva del dispositivo o del objeto de consulta de datos especial que realiza un seguimiento de las asociaciones de consulta de datos de datos críticos.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
es	Este valor está deshabilitado debido a que se deriva del dispositivo y es de solo lectura.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
es	Este valor derivará del dispositivo si es dejado vacío.

en	Custom Data Warning Message
es	Datos personalizados [entrada de datos: %s]

en	WARNING: Data Loss can Occur
es	ADVERTENCIA: Puede ocurrir pérdida de datos

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will loose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
es	Después de desmarcar esta casilla de verificación y luego Guardar la plantilla de datos, cualquier fuente de datos existente basada en esta plantilla de datos perderá sus datos personalizados. Esto puede dar como resultado una recolección de datos y gráficos rotos.

en	Data Templates
es	Plantillas de Datos

en	Data Template Name
es	Nombre de Plantilla de datos

en	The name of this Data Template.
es	El nombre de esta Plantilla de datos.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
es	El ID de base de datos interno para esta Plantilla de datos. Util para realizar automatización o depuración.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
es	Plantillas de datos que están en uso no pueden ser eliminadas. En uso significa que están siendo referenciadas por un Data Source.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
es	El número de Data Sources usando esta Plantilla de datos.

en	Input Method
es	Método de entrada

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
es	El método usado para colocar datos en el archivo RRD del Data Source.

en	Profile Name
es	Nombre de perfil

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
es	El perfil de Data Source predeterminado para esta Plantilla de datos.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
es	Data Sources basados en Plantillas de datos inactivas no serán actualizados cuando la Sonda se ejecute.

en	No Data Templates Found
es	No se encontraron Plantillas de datos

en	Click 'Continue' to delete the following GPRINT Preset(s).
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar los siguientes GPRINT preestablecidos.

en	Delete GPRINT Preset(s)
es	Eliminar GPRINT preestablecido(s)

en	GPRINT Presets [edit: %s]
es	GPRINT preestablecidos [editar: %s]

en	GPRINT Presets [new]
es	GPRINT preestablecidos [nuevo]

en	GPRINT Presets
es	GPRINT preestablecidos

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
es	Nombre de GPRINT preestablecido

en	The name of this GPRINT Preset.
es	El nombre de este GPRINT preestablecido.

en	Format
es	Formato

en	The GPRINT format string.
es	Formato de texto GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
es	GPRINTs que están siendo usados no pueden eliminarse. En uso significa que están siendo referenciados ya sea por un gráfico una Plantilla de gráficos.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
es	La cantidad de gráficos usando este GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
es	Cantidad de Plantillas de gráficos usando este GPRINT.

en	No GPRINT Presets
es	No hay GPRINT preestablecidos

en	GRAPH DOES NOT EXIST
es	EL GRÁFICO NO EXISTE

en	Viewing Graph
es	Visualizando gráfico

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
es	Detalles de gráficos, Zoom y utilidades de depuración

en	CSV Export
es	Exportar CSV

en	Edit Graph Template
es	Editar plantilla de gráfico.

en	Click to view just this Graph in Real-time
es	Haga click para ver este gráfico en tiempo real

en	Utility View
es	Vista de Utilidades

en	Graph Utility View
es	Vista de Utilidades de gráficos

en	Graph Source/Properties
es	Origen del gráfico/Propiedades

en	Graph Data
es	Datos de gráfico

en	RRDtool Graph Syntax
es	Sintaxis de gráfico RRDtool

en	The Cacti Poller has not run yet.
es	La Sonda de Cacti no se ha ejecutado aún.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
es	Real-time ha sido desactivado por tu administrador.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
es	El directorio de cache de imagen no existe. Primero crealo y establece los permisos y luego intenta abrir otro gráfico Real-time.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
es	El directorio de cache de imagen no es escribible. Establece los permisos y luego intenta abrir otro gráfico Real-time.

en	Cacti Real-time Graphing
es	Gráficos Real-time de Cacti

en	Thumbnails
es	Miniaturas

en	%d seconds left.
es	%d segundos restantes.

en	seconds left.
es	%d segundos restantes.

en	Change Settings
es	Cambiar ajustes

en	Full Sync Graphs
es	Sincronizar gráficos

en	Quick Sync Graphs
es	Sincronizar gráficos

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
es	¡La sincronización de la plantilla de gráfico '%s' resultó en %s reparaciones!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
es	La sincronización de la plantilla de gráficos '%s' no produjo reparaciones.

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template(s). Any Graph(s) associated with the Template(s) will become individual Graph(s).
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de gráficos. Cualquier gráfico asociado con la Plantilla se convertirá en gráfico individual.

en	Delete Graph Template(s)
es	Borrar plantilla(s) de gráfico

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de gráficos. Opcionalmente puedes cambiar el formato de título para la nueva Plantilla de g´raficos.

en	Duplicate Graph Template(s)
es	Duplicar plantilla(s) de gráfico

en	Click 'Continue' to resize the following Graph Template(s) and Graph(s) to the Height and Width below. The defaults below are maintained in Settings.
es	Haga click en 'Continuar' para cambiar el tamaño de la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de gráficos y gráficos a la altura y ancho a continuación. Los valores por defecto debajo son mantenidos en la configuración.

en	Graph Height
es	Altura de gráfico

en	Graph Width
es	Ancho de gráfico

en	Image Format
es	Formato de imagen

en	Resize Selected Graph Template(s)
es	Cambiar tamaño de la(s) Plantilla(s) de gráficos seleccionada(s)

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates(s). If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar tus gráficos con la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de gráficos. Esta función es importante si tienes gráficos que existen con varias versiones de una Plantilla de gráficos y quieres hacerlos comunes en apariencia.

en	Synchronize Graphs to Graph Template(s)
es	Sincronizar gráficos con Plantilla(s) de gráficos

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template(s). Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar tus gráficos con la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de gráficos. Esta función es importante si tienes gráficos que existen con varias versiones de una Plantilla de gráficos y quieres hacerlos comunes en apariencia.

en	Graph Template Items [edit: %s]
es	Items de Plantilla de gráfico [editar: %s]

en	Graph Item Inputs
es	Entradas de items de gráficos

en	No Inputs
es	Sin entradas

en	Graph Template [edit: %s]
es	Plantilla de gráfico[editar: %s]

en	Graph Template [new]
es	Plantilla de gráfico[nuevo]

en	Graph Template Options
es	Opciones de la plantilla de gráfico

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
es	Activa esta casilla si deseas permitir que el usuario reemplazar el valor a la derecha durante la creación de gráficos.

en	Graph Templates
es	Plantilla de gráficos

en	The name of this Graph Template.
es	El nombre de esta plantilla de gráficos.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
es	Plantillas de gráficos que estan siendo usadas no pueden ser eliminadas. En uso significa que están siendo referenciadas por un gráfico.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
es	Cantidad de gráficos usando esta plantilla de gráficos.

en	The default size of the resulting Graphs.
es	El tamaño predeterminado para los gráficos resultantes.

en	The default image format for the resulting Graphs.
es	El formato de imagen predeterminado para los gráficos resultantes.

en	Vertical Label
es	Etiqueta vertical

en	The vertical label for the resulting Graphs.
es	La etiqueta vertical para los gráficos resultantes.

en	No Graph Templates Found
es	No se encontraron plantillas de gráficos

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
es	Entrada de item de gráfico [editar gráfico: %s]

en	Associated Graph Items
es	Items de gráfico asociados

en	Item #%s

en	Cur:
es	Actual:

en	Avg:
es	Prom:

en	Max:
es	Máx:

en	Min:
es	Mín:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
es	Items de Plantilla de gráfico [editar gráfico: %s]

en	Data Template Filter
es	Item de Plantilla de datos

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
es	Este filtro limitará las Fuentes de datos visibles en el menú desplegable Fuente de datos.

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR TREE VIEW
es	NO TIENES PERMISOS PARA LA VISTA DE ARBOL

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR PREVIEW VIEW
es	NO TIENES PERMISOS PARA LA VISTA PREVIA

en	Graph Preview Filters
es	Filtros de vista previa de gráficos

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
es	[ Lista personalizada de gráficos aplicada - Filtrando de la lista ]

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR LIST VIEW
es	NO TIENE PRIVILEGIOS PARA VISTA DE LISTA

en	Graph List View Filters
es	Filtros de la vista de gráfico de lista

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
es	[ Lista personalizada de gráfico aplicada - Filtro DESDE Lista ]

en	View
es	Vista

en	View Graphs
es	Ver gráficos

en	Add to a Report
es	Agregar a un Reporte

en	Report
es	Reporte

en	All Graphs & Templates
es	Todas las Plantillas y gráficos

en	Not Templated
es	Sin plantilla

en	Graph Name
es	Nombre de Gráfico

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
es	El título de este gráfico. Generalmente generado por las definiciones de la Plantilla de gráficos o reglas de nombres sugeridos. La longitud máxima del título se configura en Opciones->Visualización.

en	The device for this Graph.
es	El nombre de este grupo.

en	Source Type
es	Tipo de origen

en	The underlying source that this Graph was based upon.
es	La Plantilla de gráficos en la que este gráfico fue basado.

en	Source Name
es	Nombre del origen

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
es	La Plantilla de gráficos o consulta de datos en la que este gráfico fue basado.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
es	El tamaño de este gráfico cuando no está en modo vista previa.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
es	Seleccione el Reporte para agregar los gráficos seleccionados.

en	Preview Mode
es	Modo de Vista Previa

en	Add Selected Graphs to Report
es	Agregar los gráficos seleccionados al Reporte

en	Ok

en	Title
es	Título

en	Start Date
es	Fecha de inicio

en	End Date
es	Fecha de finalización

en	Step
es	Paso

en	Total Rows
es	Filas totales

en	Graph ID
es	ID de Gráfico

en	Host ID
es	ID de equipo

en	Nth Percentile
es	Porcentaje %d

en	Summation
es	Suma

en	Date
es	Fecha

en	Summary Details
es	Detalles del resumen

en	Download
es	Descargar

en	Change Graph Template
es	Cambiar Plantilla de gráfico

en	Create Aggregate Graph
es	Crear Gráficos de Agregación

en	Create Aggregate from Template
es	Crear Aggregate desde plantilla

en	Apply Automation Rules
es	Aplicar reglas de automatización

en	Convert to Graph Template
es	Convertir en Plantilla de gráfico

en	No Device -
es	Ningún dispositivo

en	Created graph: %s
es	Gráfico creado: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
es	ERROR: ningún Data Source asociado. Comprobar Plantilla

en	Click 'Continue' to delete the following Graph(s). Note that if you choose to Delete Data Sources, only those Data Sources not in use elsewhere will also be Deleted.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) gráfico(s). Tenga en cuenta que si elige eliminar Data Sources, solo aquellos Data Sources que no esten en uso en otros lugares serán eliminados.

en	The following Data Source(s) are in use by these Graph(s).
es	Los siguientes Data Sources estan siendo usados por estos gráficos.

en	Delete all Data Source(s) referenced by these Graph(s) that are not in use elsewhere.
es	Eliminar todos los Data Sources referenciados por estos gráficos que no estan siendo usados en otros lugares.

en	Leave the Data Source(s) untouched.
es	Deja el/los Data Source(s) sin modificar.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to change the Graph Template for the following Graph(s). Please note, that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
es	Elija una Plantilla de gráficos y haga click en 'Continuar' para cambiar la plantilla de gráficos para el/los siguiente(s) gráficos. Tenga en cuenta que solamente se mostrarán Plantillas de gráficos compatibles. Compatible son aquellos que tienen Data Source idénticos.

en	New Graph Template
es	Nueva plantilla de gráfico

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph(s). You can optionally change the title format for the new Graph(s).
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar el/los siguiente(s) gráfico(s). Opcionalmente, puedes cambiar el formato del título para el/los nuevo(s) gráfico(s).

en	<graph_title> (1)

en	Duplicate Graph(s)
es	Duplicar gráfico(?)

en	Click 'Continue' to convert the following Graph(s) into Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
es	Haga click en 'Continuar' para convertir el/los siguiente(s) gráficos en plantilla(s) de gráfico(s). Opcionalmente puedes cambiar el formato del título para la(s) nueva(s) Plantilla(s) de gráfico(s).

en	<graph_title> Template
es	<graph_title> Plantilla

en	Click 'Continue' to place the following Graph(s) under the Tree Branch selected below.
es	Haga click en 'Continuar' para ubicar el/los siguiente(s) gráfico(s) bajo la rama del árbol seleccionada debajo.

en	Destination Branch
es	Rama destino

en	Choose a new Device for these Graph(s) and click 'Continue'.
es	Elija un nuevo dispositivo para estos gráficos y haga click en 'Continuar'.

en	New Device
es	Nuevo dispositivo

en	Change Graph(s) Associated Device
es	Cambiar gafico(s) de dispositivo asociado(s)

en	Click 'Continue' to re-apply suggested naming to the following Graph(s).
es	Haga click en 'Continuar' para volver a aplicar nombres sugeridos a el/los siguiente(s) gráficos.

en	Reapply Suggested Naming to Graph(s)
es	Volver a aplicar nombres sugeridos a gráfico(s)

en	Click 'Continue' to create an Aggregate Graph from the selected Graph(s).
es	Haga click en 'Continuar' para crear una gráfico Agregado con los gráficos seleccionados.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs:
es	Los siguientes Data Sources estan siendo usados por estos gráficos.

en	Please confirm
es	Por favor confirme

en	Select the Aggregate Template to use and press 'Continue' to create your Aggregate Graph. Otherwise press 'Cancel' to return.
es	Selecciona la Plantilla de Agregados a usar y presione 'Continuar' para crear el gráfico Agregado. De lo contrario presione 'Cancelar' para regresar.

en	There are presently no Aggregate Templates defined for this Graph Template. Please either first create an Aggregate Template for the selected Graphs Graph Template and try again, or simply crease an un-templated Aggregate Graph.
es	Actualmente no hay ninguna Plantilla de Agregados definida para esta Plantilla de gráficos. Primero crea una Plantilla de Agregados para las Plantillas de gráficos seleccionadas y vuelve a intentar, o simplemente crea un gráfico agregado sin Plantilla.

en	Press 'Return' to return and select different Graphs.
es	Presione 'Regresar' para regresar y seleccionar diferentes gráficos.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
es	Haga click en 'Continuar' para aplicar las reglas de autmatización a los siguientes gráficos.

en	Graph Items [new]
es	Items de gráficos [nuevo]

en	Graph Items [edit: %s]
es	Items de gráficos [editar: %s]

en	Graph [edit: %s]
es	Gráfico [editar: %s]

en	Graph [new]
es	Gráfico [nuevo]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
es	Deshabilitar modo de Depuración de gráficos.

en	Turn On Graph Debug Mode.
es	Habilitar modo de depuración de gráficos.

en	Edit Graph Template.
es	Editar plantilla de gráfico.

en	Edit Data Source: '%s'.
es	Data Sources: %s

en	Unlock Graph.
es	Desbloquear Grafico.

en	Lock Graph.
es	Bloquear Grafico.

en	Selected Graph Template
es	Plantilla de gráfico seleccionada

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
es	Elija una plantilla de gráfico para aplicar a este gráfico. Tenga en cuenta que sólo puedes cambiar Plantillas de gráficos a Plantillas de gráficos 100%% compatible, lo que significa que incluye Data Sources idénticos.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
es	Elija el dispositivo al que este gráfico pertenece.

en	Supplemental Graph Template Data
es	Datos de la Plantilla de gráfico suplementario

en	Graph Fields
es	Campos de gráfico

en	Graph Item Fields
es	Campos de items de gráfico

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
es	[ Lista personalizada de gráfico aplicada - Filtro DESDE Lista ]

en	Graph Management [ All Devices ]
es	Gráficos nuevos para [Todos los dispositivos]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
es	Administración de Grupo de Usuarios [modificar: %s]

en	Graph Management [ %s ]
es	Gestión de gráficos [ %s ]

en	Graph Source
es	Gráfico, Data Source

en	Non Templated
es	Sin plantilla

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
es	El ID interno de base de datos para este gráfico. Util cuando se realiza automatización o depuración.

en	Empty Graph
es	Copiar gráfico

en	Data Sources [No Device]
es	Data Sources [Ningún dispositivo]

en	Data Sources [%s]
es	Fuentes de Datos [%s]

en	Data Template
es	Plantilla de datos

en	Graph Items [graph: %s]
es	Items de gráfico [gráfico: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
es	Elige el Data Source a asociar con este item del gráfico.

en	Default Settings Saved
es	Configuraciones por defecto guardadas

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
es	Nuevos gráficos para [ %s ] (%s %s)

en	New Graphs for [ All Devices ]
es	Gráficos nuevos para [Todos los dispositivos]

en	New Graphs for None Host Type
es	Gráficos nuevos para ningún tipo de Host

en	Filter Settings Saved
es	Opciones de filtro guardadas

en	Graph Types
es	Tipos de gráficos

en	Graph Template Based
es	Basados en plantilla de gráfico

en	Save Filters
es	Guardar filtros

en	Edit this Device
es	Editar este dispositivo

en	Create New Device
es	Crear nuevo dispositivo

en	(Select a graph type to create)
es	(Selecciona un tipo de gráfico a crear)

en	Create
es	Crear

en	Select All
es	Seleccionar todo

en	Select All Rows
es	Seleccionar todas las filas

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
es	Error al analizar el archivo XML de recursos de consulta de datos para la consulta de datos '%s' con id '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
es	Error al analizar el archivo XML de recursos de consulta de datos para la consulta de datos '%s' con id '%s'. Nombre de campo '%s' al que le falta un atributo 'direction'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
es	Error al analizar el archivo XML de recursos de consulta de datos para la consulta de datos '%s' con id '%s'

en	Data Query [%s]
es	Consulta de datos [%s]

en	From there you can get more information.
es	Desde donde puedes obtener mas información.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
es	Esta consulta de datos devolvió 0 filas, quizás hubo un problema ejecutando esta consulta de datos.

en	You can run this Data Query in debug mode
es	Puedes ejecutar esta consulta de datos en modo de depuración

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
es	El índice está deshabilitado debido a que la consulta de datos no tiene plantillas gráficas asociadas.

en	Search Returned no Rows.
es	La busqueda no produjo resultados.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
es	Error en consulta de datos. Esto podría deberse a lo siguiente: Permisos de archivo, o un archivo XML de consulta de datos faltante o con un formato incorrecto.

en	Select a Graph Type to Create
es	Seleccionar Tipo de gráfico a crear

en	Make selection default
es	Hacer esta selección predeterminada

en	Set Default
es	Establecer como predeterminado

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!
es	ADVERTENCIA: Página de cactus:%s para el usuario:%s ¡Se ha generado un error fatal %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.
es	No se ha alcanzado el recuento de la página del documento '%s'. No se puede acceder al sitio de documentación de Cacti. El error http fue '%s'. Considera descargar una versión oficial para obtener la documentación más reciente y alojar la documentación localmente.

en	Cacti GitHub Site
es	Sitio GitHub de Cacti

en	Open a ticket at
es	Abra un ticket en:

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.
es	El archivo de ayuda %s no se encuentra en el sitio web de documentación de Cacti.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.
es	No se puede acceder localmente al recuento de la página del documento '%s'.

en	Change Device Settings
es	Cambiar opciones de dispositivo

en	Clear Statistics
es	Borrar estadisticas

en	Sync to Device Template
es	Sincronizar con plantilla de dispositivo

en	Place Device on Report
es	Colocar dispositivo(s) en árbol

en	Data Query Re-indexed.
es	Indice de consulta de datos

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
es	La consulta de datos del dispositivo ha sido Re-Indexada. La salida verbosa ha sido mostrada.

en	Device Debugging Enabled for Device.
es	La depuración de dispositivo se ha habilitado para este dispositivo.

en	Device Debugging Disabled for Device.
es	El dispositivo está deshabilitado

en	Poller Cache for Device Refreshed.
es	La cache del Poller para este dispositivo ha sido actualizada.

en	ERROR: Invalid Device ID.
es	ERROR: Dispositivo[

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
es	Reindex del dispositivo completado en% 0.2f segundos. Se actualizaron% d elementos.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
es	No se pueden añadir algunos dispositivos al informe '%s'

en	Click 'Continue' to enable the following Device(s).
es	Haga click en 'Continuar' para habilitar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Enable Device(s)
es	Habilitar dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to disable the following Device(s).
es	Haga click en 'Continuar' para deshabilitar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Disable Device(s)
es	Deshabilitar dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to change the Device options below for multiple Device(s). Please check the box next to the fields you want to update, and then fill in the new value.
es	Haga click en 'Continuar' para cambiar las opciones del dispositivo debajo para multiples dispositivos. Marque la casilla junto a los campos que quieres actualizar, y luego completa el nuevo valor.

en	Update this Field
es	Actualizar este campo

en	Change Device(s) SNMP Options
es	Cambiar opciones SNMP de dispositivos

en	Click 'Continue' to clear the counters for the following Device(s).
es	Haga click en 'Continuar' para borrar los contadores de el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Clear Statistics on Device(s)
es	Borrar estadísticas de dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Device(s) to their Device Template.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar los siguientes dispositivos con sus Plantillas de dispositivos.

en	Synchronize Device(s)
es	Sincronizar dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to delete the following Device(s).
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
es	Deja todos los gráficos y Data Sources sin tocar. Sin embargo los Data Sources serán deshabilitados.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
es	Eliminar todos los gráficos y Data Sources asociados.

en	Click 'Continue' to place the following Device(s) under the branch selected below.
es	Haga click en 'Continuar' para colocar el/los siguiente(s) dispositivo(s) bajo la rama del árbol seleccionada debajo.

en	Place Device(s) on Tree
es	Colocar dispositivo(s) en árbol

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Devices(s).
es	Haga click en 'Continuar' para aplicar las reglas de automatización a el/los siguiente(s) dispositivo(s).

en	Run Automation on Device(s)
es	Ejecutar automatización en dispositivo(s)

en	Add Devices to Report
es	Agregar a Reporte

en	You currently have no Reports defined.
es	Actualmente no tiene ningún Reporte definido.

en	Device [new]
es	Dispositivo [Nuevo]

en	Device [edit: %s]
es	Dispositivo [editar: %s]

en	Disable Device Debug
es	Deshabilitar depuración de dispositivo

en	Enable Device Debug
es	Habilitar depuración de dispositivo

en	Repopulate Poller Cache
es	Reconstruir el cache de Sonda

en	View Poller Cache
es	Ver cache de la Sonda

en	Create Graphs for this Device
es	Crear gráficos para este dispositivo

en	Re-Index Device
es	Re-escenear dispositivo

en	Data Source List
es	Lista de Data Source

en	Graph List
es	Lista de gráficos

en	Contacting Device
es	Contactando dispositivo

en	Edit
es	Editar

en	Is Being Graphed
es	Esta siendo graficado

en	Not Being Graphed
es	No esta siendo graficado

en	Delete Graph Template Association
es	Desasociar Plantilla de gráfico

en	No associated graph templates.
es	No hay plantillas de gráficos asociada.

en	Add Graph Template
es	Agregar plantilla de gráfico

en	Add Graph Template to Device
es	Agregar plantilla de gráfico a dispositivo

en	Data Query Debug Information
es	Información de depuración de la consulta de datos

en	Copy
es	Copiar

en	Hide
es	Ocultar

en	Associated Data Queries
es	Consultas de datos de asociadas

en	Re-Index Method
es	Método de Re-indexación

en	Actions
es	Acciones

en	[%d Items, %d Rows]
es	[%d Items, %d filas]

en	Fail
es	Fallo

en	Success
es	Exitoso

en	Reload Query
es	Volver a consultar

en	Verbose Query
es	Consulta detallada

en	Remove Query
es	Eliminar consulta

en	No Associated Data Queries.
es	No hay consultas de datos asociadas.

en	Add Data Query
es	Agregar consulta de datos

en	Add Data Query to Device
es	Añadir la consulta de datos al dispositivo

en	Ping

en	Ping and SNMP Uptime
es	Uptime Ping y SNMP

en	SNMP Uptime
es	Uptime SNMP

en	Ping or SNMP Uptime
es	Uptime Ping o SNMP

en	SNMP Desc
es	Desc SNMP

en	SNMP GetNext

en	Delete Item from Device
es	Eliminar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Undefined
es	Indefinido

en	Site
es	Sitio

en	Export Devices
es	Exportar dispositivos

en	Not Up
es	No esta arriba

en	Recovering
es	Recuperando

en	Unknown
es	Desconocido

en	Device Description
es	Descripción de dispositivos

en	The name by which this Device will be referred to.
es	El nombre por el cual se hará referencia a este dispositivo.

en	Hostname
es	Nombre de equipo

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
es	Ingrese una dirección IP o nombre de equipo. Si es nombre de equipo, debe ser posible resolverlo ya sea por DNS o por tu archivo de hosts.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
es	El ID interno de base de datos para este dispositivo. Util cuando se realiza automatización o depuración.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
es	La cantidad de gráficos generados a partir de este dispositivo.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
es	La cantidad total de Data Sources generados para este dispositivo.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
es	El estado de monitoreo del dispositivo basado en los resultados de ping. Si este dispositivo es un tipo de dispositivo especial, usando el nombre de equipo "localhost", o debido a la configuración de no realizar controles de disponibilidad, siempre estará arriba. Cuando se use el recolector de datos cmd.php, un dispositivo sin gráficos, el recolector de datos no le hará ping por lo que permanecerá en estado "desconocido".

en	In State
es	Hace

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
es	El tiempo que este dispositivo ha estado en su estado actual.

en	The current amount of time that the host has been up.
es	El tiempo que el equipo ha estado arriba.

en	Poll Time
es	Hora de sondeo

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
es	El tiempo que lleva recolectar datos de este dispositivo.

en	Current (ms)
es	Tiempo actual (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
es	El tiempo de respuesta actual de ping en milisegundos para alcanzar el dispositivo.

en	Average (ms)
es	Promedio (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
es	El tiempo promedio de ping en milisegundos para alcanzar el dispositivo desde que los contadores para este dispositivo fueron reseteados.

en	Availability
es	Disponibilidad

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
es	El porcentaje de disponibilidad basado en los resultados de ping desde que los contadores para este dispositivo fueron reseteados.

en	Sync Devices
es	Sincronizar dispositivos

en	Click 'Continue' to delete the following Device Template(s).
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo.

en	Delete Device Template(s)
es	Eliminar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Template(s). Optionally change the title for the new Device Template(s).
es	Haga click en 'Continuar' para duplicar la(s) siguiente(s) Plantilla(s) de dispositivo. Opcionalmente puedes cambiar el titulo para la(s) nueva(s) Plantilla(s) de dispositivo(s).

en	Duplicate Device Template(s)
es	Duplicar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices associated with the selected Device Template(s). Note that this action may take some time depending on the number of Devices mapped to the Device Template.
es	Haga click en 'Continuar' para sincronizar los dispositivos asociados con la(s) Plantilla(s) de dispositivo(s). Tenga en cuenta que esta acción puede tomar algo de tiempo dependiendo de la cantidad de dispositivos asociados a la Plantilla de dispositivos.

en	Sync Devices to Device Template(s)
es	Sincronizar dispositivos con Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar la siguiente Plantilla de gráficos, será desasociada de la Plantilla de dispositivo.

en	Graph Template Name: %s
es	Nombre de Plantilla de gráfico: %s

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
es	Haga click en 'Continuar' para eliminar las siguientes consultas de datos que serán desasociadas de la Plantilla de dispositivos.

en	Data Query Name: %s
es	Nombre de la consulta de datos: %s

en	Device Templates [edit: %s]
es	Plantillas de dispositivos [editar: %s]

en	Device Templates [new]
es	Plantillas de dispositivos [nuevo]

en	Default Submit Button
es	Botón enviar predeterminado

en	Add Graph Template to Device Template
es	Agregar plantilla de gráfico a plantilla de dispositivo

en	No associated data queries.
es	No hay consultas de datos asociadas.

en	Add Data Query to Device Template
es	Agregar consulta de datos a plantilla de dispositivo

en	Delete Item from Device Template
es	Eliminar Plantilla(s) de dispositivo(s)

en	Device Templates
es	Plantilla de dispositivos

en	Class
es	Clásico

en	Has Devices
es	Contiene dispositivos

en	Device Template Name
es	Nombre de Plantilla de dispositivos

en	The name of this Device Template.
es	El nombre de esta plantilla de dispositivo.

en	Device Class
es	Reglas de dispositivos

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.
es	La clase de esta plantilla de dispositivo. El nombre de la clase debe ser representativo de su función.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
es	El ID interno de base de datos para esta Plantilla de dispositivos. Util cuando se realiza automatización o depuración.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
es	Plantillas de dispositivos en uso no pueden ser eliminadas. En uso significa que están siendo referenciadas por un dispositivo.

en	Devices Using
es	Dispositivos usando

en	The number of Devices using this Device Template.
es	El número de dispositivos usando esta plantilla de dispositivos.

en	Unassigned
es	Sin asignar

en	No Device Templates Found
es	No se encontraron Plantillas de dispositivos

en	Not Logged In
es	Sin sesión

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
es	Debes iniciar sesión para acceder a esta área de Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
es	FATAL: Debes iniciar sesión para acceder a esta área de Cacti.

en	Login Again
es	Volver a Ingresar

en	Permission Denied
es	Permiso denegado

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
es	Si crees que este es un error. Por favor contacta a tu Administrador de Cacti.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
es	No estás autorizado a acceder esta sección de Cacti.

en	Installation In Progress
es	Instalación en progreso

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
es	Sólo los administradores de Cacti con privilegios de instalación/actualización pueden iniciar sesión en este momento

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
es	Hay una instalación o actualización en progreso.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
es	La última vez que este Recolector de datos se sincronizó con el sitio principal de Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status
es	El recopilador de datos principal ha pasado a un estado fuera de línea o de recuperación

en	Save Successful.
es	Guardado con éxito.

en	Save Failed.
es	No se pudo guardar.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
es	Error al guardar debido a errores de entrada de campo (comprobar campos en rojos).

en	Passwords do not match, please retype.
es	Las contraseñas no coinciden, vuelva a ingresarlas.

en	You must select at least one field.
es	Debes seleccionar al menos un campo.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
es	Debes tener la autenticación de usuario local activada para utilizar esta funcionalidad.

en	XML parse error.
es	Error de análisis XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
es	El directorio resaltado no existe. Por favor, ingrese un directorio válido.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
es	El archivo de logs de Cacti debe tener la extensión '. log '

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
es	La entrada de datos para el método no parece estar en la lista blanca.

en	Data Source does not exist.
es	Data Source no existe.

en	Username already in use.
es	El nombre de usuario ya existe.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
es	Las contraseñas de privacidad de SNMP v3 no coinciden

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
es	Las contraseñas de autenticación de SNMP v3 no coinciden

en	XML: Cacti version does not exist.
es	XML: la versión de Cacti no existe.

en	XML: Hash version does not exist.
es	XML: la versión de hash no existe.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
es	XML: generado con una versión de Cacti mas nueva.

en	XML: Cannot locate type code.
es	XML: No se puede encontrar el tipo de código.

en	Username already exists.
es	Nombre de usuario ya existe.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
es	No se permite cambiar el nombre de usuario de la Plantilla designada o el usuario invitado.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
es	No se permite borrar el usuario de la Plantilla designada o el usuario invitado.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
es	No se permite borrar el usuario de exportación de gráfico designado .

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
es	La Plantilla de datos incluye perfil de Data Source eliminado. Vuelve a guardar la Plantilla de datos con un perfil de Data Source existente.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
es	La Plantilla de gráficos incluye prefijos GPRINT eliminados. Ejecute el script de reparación de base de datos para identificar y/o corregir.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
es	La Plantilla de datos incluye CDEFs eliminados. Ejecute el script de reparación de base de datos para identificar y/o corregir.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
es	La Plantilla de gráficos incluye métodos de entrada de datos eliminados. Ejecute el script de reparación de base de datos para identificar la falla.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
es	Plantilla de datos no encontrada durante la exportación. Ejecute el script de reparación de base de datos para identificar la falla.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
es	Plantilla de dispositivo no encontrada durante la exportación. Ejecute el script de reparación de base de datos para identificar la falla.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
es	Consulta de datos no encontrada durante la exportación. Ejecute el script de reparación de la base de datos para identificar la falla.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
es	Plantilla de gráfico no encontrada durante la exportación. Ejecute el script de reparación de base de datos para identificar la falla.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
es	Gráfico no encontrado. O ha sido eliminado o la base de datos necesita repararse.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
es	La contraseña de autenticación SNMPv3 debe ser de 8 caracteres o mas.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
es	Algunos gráficos no se actualizaron. No se puede cambiar dispositivo para los gráficos basados en la consulta de datos.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
es	No se puede cambiar el dispositivo para gráficos basados en consultas de datos.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
es	Algunos ajustes no se guardaron. Revisa los mensajes de abajo. Compruebe los campos rojos para ver si hay errores.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
es	El archivo resaltado no existe. Escriba un nombre de archivo válido.

en	All User Settings have been returned to their default values.
es	Todas las configuraciones de usuario han sido devueltas a sus valores predeterminados.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
es	No se introdujo el nombre de campo sugerido. Introduzca un nombre de campo e inténtelo de nuevo.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
es	No se introdujo el nombre de campo sugerido. Introduzca un nombre de campo e inténtelo de nuevo.

en	You must select at least one object from the list.
es	Debe seleccionar al menos un objeto de la lista.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
es	Plantilla de dispositivo actualizada. Recuerde sincronizar las Plantillas para propagar los cambios a los dispositivos asociados.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
es	Guardar con éxito. Ajustes replicados a Colectores Remotos de Datos.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
es	Guardar Fallido. Los valores mínimos deben ser inferiores al valor máximo.

en	Unable to change password. User account not found.
es	No se puede cambiar la contraseña. No se encontró la cuenta de usuario.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
es	Entrada de datos guardada. Debe actualizar las plantillas de datos que hacen referencia a este método de entrada de datos antes de crear gráficos o Data Sources.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
es	Entrada de datos guardada. Debe actualizar las plantillas de datos que hacen referencia a este método de entrada de datos antes de que los Recolectores de datos comiencen a utilizar los campos de entrada de datos nuevos o modificados.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
es	Entrada de datos guardada. Debe actualizar las plantillas de datos que hacen referencia a este método de entrada de datos antes de crear gráficos o Data Sources.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
es	Entrada de datos guardada. Debe actualizar las plantillas de datos que hacen referencia a este método de entrada de datos antes de que los Recolectores de datos comiencen a utilizar los campos de entrada de datos nuevos o modificados.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
es	El archivo de log especificado no es de Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
es	El archivo de log especificado era un log de Cacti archivado y fue eliminado.

en	Cacti log purged successfully
es	Log de Cacti purgado con éxito

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
es	Si fuerzas un cambio de contraseña, debes también permitir al usuario cambiar la contraseña.

en	You are not allowed to change your password.
es	No estás autorizado para cambiar la contraseña.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
es	No se puede determinar el tamaño del campo de contraseña, compruebe los permisos del usuario de base de datos

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
es	No se puede aumentar el tamaño del campo de contraseña, consulta el permiso de comprobación del usuario de base de datos

en	LDAP/AD based password change not supported.
es	El cambio de contraseña LDAP/AD no está soportado.

en	Password successfully changed.
es	Contraseña actualizada correctamente.

en	Unable to clear log, no write permissions
es	No es posible vaciar el log, no tiene permisos de escritura

en	Unable to clear log, file does not exist
es	No se puede vaciar el log, el archivo no existe

en	CSRF Timeout, refreshing page.
es	Tiempo de espera CSRF agotado, recargando página.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
es	Se agotó el tiempo de espera CSRF por inactividad, página recargada.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
es	Marca de tiempo inválida Seleccione la marca de tiempo en el futuro.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
es	Recolector(es) de datos sincronizados para operación fuera de línea

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
es	Recolector(es) de datos no encontrados al intentar sincronizarción

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
es	No se ha podido establecer conexión MySQL con el Recolector de datos remoto.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
es	La sincronización del Recolector de datos debe ser iniciada desde el servidor principal de Cacti.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
es	La sincronización no incluye el servidor de base de datos de Cacti principal.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
es	Al guardar un Recolector de datos remoto, el nombre de equipo de la base de datos debe ser único a todos los demás.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
es	El nombre de equipo de la base de datos remota debe ser algo distinto de 'localhost' para cada Recolector de Datos Remoto.

en	Path variables on this page were only saved locally.
es	Las variables de ruta de esta página solo se guardaron localmente.

en	Report Saved
es	Reporte guardado

en	Report Save Failed
es	Guardar Reporte fallo

en	Report Item Saved
es	Item de Reporte guardado

en	Report Item Save Failed
es	Error al guardar item de reporte

en	Graph was not found attempting to Add to Report
es	No se encontró el gráfico que intentaba agregar al Reporte

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
es	No se pueden agregar gráficos. El usuario actual no es propietario

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
es	No se pueden agregar todos los gráficos. Vea el mensaje de error para más detalles.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
es	Debes seleccionar al menos un gráfico para agregar al Reporte.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
es	Se han agregado todos los gráficos al Reporte. Se omitieron los gráficos duplicados con el mismo intervalo.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
es	Memoria caché de recursos de Sonda vaciada. El Colector de datos principal se reconstruirá en el siguiente inicio de sondeo, y los Recolectores de datos remotos se sincronizarán después.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
es	Permiso denegado. No tienes permiso para la acción solicitada.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
es	La página no está definida. Por lo tanto, no se puede mostrar.

en	Unexpected error occurred
es	Error inesperado

en	Function
es	Función

en	Special Data Source
es	Data Source especial

en	Custom String
es	Cadena de texto personalizada

en	Current Graph Item Data Source
es	Data Source del item de gráfico actual

en	Script/Command
es	Script/comando

en	Script Server
es	Servidor de Scripts

en	Index Count
es	Recuento de índices

en	Verify All
es	Verificar todo

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
es	Todas las re-indexaciones serán manuales o manejadas a través de scripts o automatización de dispositivos.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
es	Cuando el tiempo de funcionamiento del dispositivo SNMP disminuye, se realizará una re-indexación.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
es	Cuando el recuento de índices de la consulta de datos cambie, se realizará una re-indexación.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
es	Cada ciclo de sondeo, se realizará una re-indexación. Muy costoso.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
es	Nombre de campo SNMP (Menú desplegable)

en	SNMP Field Value (From User)
es	Valor de campo SNMP (del usuario)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
es	Tipo de salida SNMP (Menú desplegable)

en	Normal

en	Light

en	Mono

en	North
es	Norte

en	South
es	Sur

en	West
es	Oeste

en	East
es	Este

en	Left
es	Izquierda

en	Right
es	Derecha

en	Justified
es	Justificado

en	Center
es	Centro

en	Top -> Down
es	Arriba -> Abajo

en	Bottom -> Up
es	Abajo -> Arriba

en	Numeric
es	Numérico

en	Timestamp
es	Marca de tiempo

en	Duration
es	Duracion

en	Not In Use
es	Sin uso

en	Version %d
es	Versión %d

en	[None]
es	[Ninguno]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES
es	DES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C
es	AES-192

en	AES-256

en	AES-256-C
es	AES-256

en	Logfile Only
es	Archivo de log solamente

en	Logfile and Syslog/Eventlog
es	Archivo de log y Syslog/Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
es	Syslog/Eventlog solamente

en	SNMP getNext

en	ICMP Ping
es	Ping ICMP

en	TCP Ping
es	Ping TCP

en	UDP Ping
es	Ping UDP

en	NONE - Syslog Only if Selected
es	NINGUNO - Syslog solo si es seleccionado

en	LOW - Statistics and Errors
es	BAJO - Estadísticas y errores

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
es	MEDIO - Estadísticas, Errores y resultados

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
es	ALTO - Estadísticas, errores, resultados y principales eventos I/O

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
es	DEPURACION - Estadísticas, errores, resultados I/O y flujo de programas

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
es	DEVEL - Nivel de depuración para programadores

en	Selected Poller Interval
es	Intervalo de sondeo seleccionado

en	Every %d Seconds
es	Cada %d segundos

en	Every Minute
es	Cada Minuto

en	Every %d Minutes
es	Cada %d minutos

en	Every Hour
es	Cada hora

en	Every %d Hours
es	Cada %d horas

en	Every %d Day
es	Cada %d día

en	%0.1f Minutes
es	%0.1f minutos

en	%d Year
es	%d Año

en	Disabled/Manual
es	Deshabilitado

en	Every day
es	Todos los días

en	1 Thread
es	%d proceso

en	Builtin Authentication
es	Autenticación integrada

en	Web Basic Authentication
es	Autenticación Web básica

en	LDAP Authentication
es	Autenticación LDAP

en	Multiple LDAP/AD Domains
es	Multiples Dominios LDAP/AD

en	Active Directory

en	LDAPS
es	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
es	Difícil

en	Demand
es	Demanda

en	Allow
es	Permitir

en	Try
es	Intentar

en	No Searching
es	Sin buscar

en	Anonymous Searching
es	Busqueda anonima

en	Specific Searching
es	Busqueda especifica

en	Enabled (strict mode)
es	Habilitado (modo estricto)

en	Operator
es	Operador

en	Another CDEF
es	Otro CDEF

en	Inherit Parent Sorting
es	Heredar clasificación de padres

en	Manual Ordering (No Sorting)
es	Orden Manual (Sin clasificar)

en	Alphabetic Ordering
es	Orden Alfabético

en	Natural Ordering
es	Orden natural

en	Numeric Ordering
es	Orden numérico

en	Header
es	Encabezado

en	Graph
es	Gráfico

en	Data Query Index
es	Indice de consulta de datos

en	Current Graph Item Polling Interval
es	Intervalo de sondeo del item de gráfico actual

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
es	Todos los Data Sources (no incluye duplicados)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
es	Todos los Data Sources (incluye duplicados)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
es	Todos los Data Sources similares (no incluye duplicados)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
es	Todos los Data Sources similares (No incluye duplicados) Intervalo de Sondeo

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
es	Todos los Data Sources similares (Incluyendo duplicados)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
es	Item de Data Source actual: valor mínimo

en	Current Data Source Item: Maximum Value
es	Item de Data Source actual: valor máximo

en	Graph: Lower Limit
es	Gráfico: límite inferior

en	Graph: Upper Limit
es	Gráfico: límite superior

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
es	Cuenta de todos los Data Sources (No incluye duplicados)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
es	Cuenta de todos los Data Sources (Incluye duplicados)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
es	Cuenta de todos los Data Sources similares (No incluye duplicados)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
es	Cuenta de todos los Data Sources similares (Incluye duplicados)

en	Main Console
es	Consola

en	Console Page
es	Parte superior de la página de Consola

en	New Graphs
es	Nuevos gráficos

en	Management
es	Administración

en	Sites
es	Sitios

en	Trees
es	Arboles

en	Data Collection
es	Recolección de datos

en	Data Collectors
es	Recolectores de datos

en	Aggregate

en	Automation
es	Automatización

en	Discovered Devices
es	Dispositivos descubiertos

en	Device Rules
es	Reglas de dispositivos

en	Presets
es	Valores predefinidos

en	Data Profiles
es	Perfiles de datos

en	VDEFs

en	Import/Export
es	Importar/Exportar

en	Import Templates
es	Importar Plantillas

en	Import Packages
es	Importar Plantillas

en	Export Templates
es	Exportar Plantillas

en	Configuration
es	Configuración

en	Settings
es	Opciones

en	Users
es	Usuarios

en	User Groups
es	Grupos de Usuarios

en	User Domains
es	Dominios de Usuarios

en	Utilities
es	Utilidades

en	System Utilities
es	Utilitarios de sistema

en	External Links
es	Vínculos externos

en	Troubleshooting
es	Solución de problemas

en	Support
es	Soporte

en	Access Points, Controllers
es	Controladores y puntos de acceso

en	Application Related
es	Aplicar reglas de automatización

en	Cacti Related
es	Reporte de Cacti

en	Database Related
es	Base de datos

en	Facilities Related
es	Instalaciones relacionadas

en	Generic Device
es	Nivel de Log genérico

en	HPC/Grid Computing
es	Opciones de cuadrícula

en	Hypervisor Related
es	Relacionado con el hipervisor

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.
es	OIT, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related
es	Relacionado con la licencia

en	Linux Related
es	Relacionado con Linux

en	Load Balancer
es	Balanceo de Carga

en	Network Switch
es	Filtros de red

en	Network Router
es	Filtros de red

en	NAS/SAN Related
es	Relacionado con NAS/SAN

en	Network Firewalls
es	Filtros de red

en	Power Related PDUs/STS, etc.
es	PDU/STS relacionadas con la alimentación, etc.

en	Printer Related
es	Base de datos

en	Storage Related
es	Relacionado con el almacenamiento

en	Telco Related
es	Seleccionar Plantilla

en	Web Server Related
es	Relacionado con el servidor web

en	Windows Related
es	Relacionado con Windows

en	UPS Related
es	Relacionado con UPS

en	All Lines
es	Todas las líneas

en	%d Lines
es	%d Líneas

en	Console Access
es	Acceso de consola

en	Realtime Graphs
es	Gráficos Real-time

en	Update Profile
es	Actualizar perfil

en	Users/Groups
es	Grupos de Usuarios

en	Settings/Utilities
es	Ajustes/utilidades

en	Installation/Upgrades
es	Instalación/Actualización

en	Sites/Devices/Data
es	Sitios/Dispositivos/Datos

en	Spike Handling
es	Configuración de Spike Kill

en	Log Administration
es	Administración de Log

en	Log Viewing
es	Visualización de log

en	Reports Administration
es	Administración de Log

en	Reports Creation
es	Creación de reportes

en	Show Graph Action Icons
es	Mostrar título del gráfico

en	Show User Help Links
es	Mostrar enlaces de ayuda al usuario

en	Plugin Administration
es	Administración de Log

en	Normal User
es	Usuario estándar

en	Template Editor
es	Editor de plantillas

en	General Administration
es	Administración General

en	System Administration
es	Administración del sistema

en	CDEF

en	CDEF Item
es	Item CDEF

en	GPRINT Preset
es	GPRINT preestablecido

en	Data Input Field
es	Campo de entrada de datos

en	Data Source Profile
es	Perfil de Data Source

en	Data Template Item
es	Item de Plantilla de datos

en	Graph Template Item
es	Item de Plantilla de gráficos

en	Graph Template Input
es	Entrada de Plantilla de gráficos

en	VDEF

en	VDEF Item
es	Item VDEF

en	Last Half Hour
es	Ultima media hora

en	Last Hour
es	Ultima hora

en	Last %d Hours
es	Ultimas %d horas

en	Last Day
es	El último día

en	Last %d Days
es	Ultimos %d dias

en	Last Week
es	La última semana

en	Last %d Weeks
es	Ultimas %d semanas

en	Last Month
es	Ultimo mes

en	Last %d Months
es	Ultimos %d meses

en	Last Year
es	Ultimo año

en	Last %d Years
es	Ultimos %d años

en	Day Shift
es	Jornada diurna

en	This Day
es	Este día

en	This Week
es	Esta semana

en	This Month
es	Este mes

en	This Year
es	Este año

en	Previous Day
es	Día anterior

en	Previous Week
es	Semana anterior

en	Previous Month
es	Mes anterior

en	Previous Year
es	Año anterior

en	%d Min
es	Min %d

en	Month Number, Day, Year
es	Número de mes, día, año

en	Month Name, Day, Year
es	Nombre del mes, día, año

en	Day, Month Number, Year
es	Día, número del mes, año

en	Day, Month Name, Year
es	Día, nombre del mes, año

en	Year, Month Number, Day
es	Año, número del mes, día

en	Year, Month Name, Day
es	Año, nombre del mes, día

en	After Boost
es	Después de Boost

en	%d MBytes

en	1 GByte

en	%s GBytes

en	%d GBytes

en	2,000 Data Source Items
es	2,000 Items de Data Source

en	5,000 Data Source Items
es	5,000 Items de Data Source

en	10,000 Data Source Items
es	10,000 Items de Data Source

en	15,000 Data Source Items
es	15,000 Items de Data Source

en	25,000 Data Source Items
es	25,000 Items de Data Source

en	50,000 Data Source Items (Default)
es	50,000 Items de Data Source (predeterminado)

en	100,000 Data Source Items
es	100,000 Items de Data Source

en	200,000 Data Source Items
es	200,000 Items de Data Source

en	400,000 Data Source Items
es	400,000 Items de Data Source

en	2 Hours
es	2 horas

en	4 Hours
es	4 horas

en	6 Hours
es	6 horas

en	%s Hours
es	%s horas

en	%d GByte
es	%d GBytes

en	Unlimited
es	Ilimitado

en	%s Minutes
es	%s minutos

en	1 Megabyte

en	%d Megabytes

en	Send Now
es	Enviar ahora

en	Take Ownership
es	Tomar posesión

en	Inline PNG Image
es	Imagen PNG en línea

en	Inline JPEG Image
es	Imagen JPEG en línea

en	Inline GIF Image
es	Imagen GIF en línea

en	Attached PNG Image
es	Imagen PNG adjunta

en	Attached JPEG Image
es	Imagen JPEG adjunta

en	Attached GIF Image
es	Imagen GIF adjunta

en	Inline PNG Image, LN Style
es	Estilo LN, imagen PNG en línea

en	Inline JPEG Image, LN Style
es	Estilo LN, imagen JPEG en línea

en	Inline GIF Image, LN Style
es	Estilo LN, imagen GIF en línea

en	Text
es	Texto

en	Tree
es	Arbol

en	Horizontal Rule
es	Regla horizontal

en	left
es	izquierda

en	center
es	centro

en	right
es	derecha

en	Minute(s)
es	Minuto(s)

en	Hour(s)
es	Hora(s)

en	Day(s)
es	Dia(s)

en	Week(s)
es	Semana(s)

en	Month(s), Day of Month
es	Mes(es), Día del Mes

en	Month(s), Day of Week
es	Mes(es), Día de la semana

en	Year(s)
es	Año(s)

en	Keep Graph Types
es	Conservar tipos de gráficos

en	Keep Type and STACK
es	Conservar Tipo y STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
es	Convertir a gráfico de AREA/STACK

en	Convert to LINE1 Graph
es	Convertir a gráfico de LINEA1

en	Convert to LINE2 Graph
es	Convertir a gráfico de LINEA2

en	Convert to LINE3 Graph
es	Convertir a gráfico de LINEA3

en	Convert to LINE1/STACK Graph
es	Convertir a gráfico de LINEA1

en	Convert to LINE2/STACK Graph
es	Convertir a gráfico de LINEA2

en	Convert to LINE3/STACK Graph
es	Convertir a gráfico de LINEA3

en	No Totals
es	Sin totales

en	Print All Legend Items
es	Imprimir todos los item de Leyenda

en	Print Totaling Legend Items Only
es	Imprimir items Totales de leyenda solamente

en	Total Similar Data Sources
es	Total de Data Sources similares

en	Total All Data Sources
es	Total de todos los Data Sources

en	No Reordering
es	Sin reordenar

en	Data Source, Graph
es	Data Source, gráfico

en	Graph, Data Source
es	Gráfico, Data Source

en	Base Graph Order
es	Contiene gráficos

en	contains
es	contiene

en	does not contain
es	no contiene

en	begins with
es	comienza con

en	does not begin with
es	no comienza con

en	ends with
es	termina con

en	does not end with
es	no termina con

en	matches
es	coincidencias

en	is not equal to
es	no es igual a

en	is less than
es	es menor que

en	is less than or equal
es	es menor o igual que

en	is greater than
es	es mayor que

en	is greater than or equal
es	es mayor o igual que

en	is unknown
es	es desconocido

en	is not unknown
es	no es desconocido

en	is empty
es	esta vacio

en	is not empty
es	no está vacío

en	matches regular expression
es	coincide con expresión regular

en	does not match regular expression
es	no coincide con expresión regular

en	Fixed String
es	Cadena de texto fija

en	Every 1 Hour
es	Cada 1 hora

en	Every Day
es	Todos los días

en	Every Week
es	Cada semana

en	Every %d Weeks
es	Cada %d semanas

en	Jan
es	Ene

en	Feb

en	Mar

en	Apr
es	Abr

en	May

en	Jun

en	Jul

en	Aug
es	Ago

en	Sep

en	Oct

en	Nov

en	Dec
es	Dic

en	Use the First Handler Found
es	Utilice el controlador PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
es	Utilice el controlador PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
es	Utilice el controlador GetText de Oscarotero

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
es	Utilice el controlador GetText de MonoTranslator

en	Sun
es	Dom

en	Mon
es	Lun

en	Tue
es	Mar

en	Wed
es	Mie

en	Thu
es	Jue

en	Fri
es	Vie

en	Sat
es	Sab

en	Arabic
es	Árabe

en	Bulgarian
es	Búlgaro

en	Chinese (China)
es	Chino (China)

en	Chinese (Taiwan)
es	Chino (Taiwán)

en	Dutch
es	Holandés

en	English
es	Inglés

en	French
es	Francés

en	German
es	Alemán

en	Greek
es	Griego

en	Hebrew
es	Hebreo

en	Hindi

en	Italian
es	Italiano

en	Japanese
es	Japonés

en	Korean
es	Koreano

en	Polish
es	Polaco

en	Portuguese
es	Portugués

en	Portuguese (Brazil)
es	Português (Brasil)

en	Russian
es	Federación Rusa

en	Spanish
es	Español

en	Swedish
es	Corona sueca

en	Turkish
es	Turco

en	Vietnamese
es	Vietnamita

en	Classic
es	Clásico

en	Modern
es	Moderno

en	Dark
es	Oscuro

en	Paper-plane
es	Plano de papel

en	Paw
es	Huella

en	Sunrise
es	Amanecer

en	[Fail]
es	[Fallo]

en	[Warning]
es	[Advertencia]

en	[Restart]
es	Restringido

en	[Success]
es	[OK]

en	[Skipped]
es	[Omitido]

en	User Profile (Edit)
es	Perfil de Usuario (Editar)

en	Tree Mode
es	Modo árbol

en	List Mode
es	Modo de lista

en	Console
es	Consola

en	Graph Management
es	Administración de Gráficos

en	(Edit)
es	(Editar)

en	Graph Items
es	Elementos de Gráficos

en	Create New Graphs
es	Crear nuevos gráficos

en	Create Graphs from Data Query
es	Crear gráficos desde consulta de datos

en	(Remove)
es	(Eliminar)

en	View Log
es	Ver log

en	Graph Trees
es	Árboles de gráficos

en	Graph Template Items
es	Items de Plantilla de gráficos

en	Round Robin Archives
es	Archivos Round Robin

en	Data Input Fields
es	Campos de entrada de datos

en	(Remove Item)
es	(Eliminar Item)

en	RRD Cleaner
es	Limpiador RRD

en	List unused Files
es	Listar archivos sin usar

en	RRD Check
es	Ejecutar comprobación

en	View Data Query Cache
es	Ver cache de consulta de datos

en	Clear Log
es	Vaciar log

en	View User Log
es	Ver log de Usuario

en	Clear User Log
es	Vaciar log de Usuario

en	Technical Support
es	Soporte Técnico

en	Boost Status
es	Estado de Boost

en	View SNMP Agent Cache
es	Ver cache de agente SNMP

en	View SNMP Agent Notification Log
es	Ver log de notificaciones del agente SNMP

en	VDEF Items
es	Items VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
es	Ver receptores de notificaciones SNMP

en	Cacti Settings
es	Opciones de Cacti

en	External Link
es	Vínculo externo

en	(Action)
es	(Acción)

en	Cacti Help
es	Inicio de Cacti

en	Export Results
es	Exportar Resultados

en	Reporting
es	Reportes

en	Report Add
es	Agregar Reporte

en	Report Delete
es	Eliminar Reporte

en	Report Edit
es	Editar Reporte

en	Report Edit Item
es	Editar item de Reporte

en	Color Template Items
es	Items de Plantilla de Color

en	Graph Rule Items
es	Items de Regla de gráfico

en	Tree Rule Items
es	Items de regla de árbol

en	days
es	días

en	hrs

en	mins
es	minutos

en	secs
es	segundos

en	hours
es	horas

en	minutes
es	minutos

en	seconds
es	segundos

en	SNMP Version
es	Versión SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
es	Elija la versión SNMP para este equipo.

en	SNMP Community String
es	Comunidad SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
es	Complete la comunidad de lectura SNMP para este dispositivo.

en	SNMP Security Level
es	Nivel de seguridad SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
es	Nivel de seguridad SNMP v3 a utilizar para consultar al dispositivo.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
es	Protocolo de autenticación de SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
es	Elige el protocol de autorización de SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
es	Nombre de usuario SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
es	Nombre de usuario de SNMP (v3) para este dispositivo.

en	SNMP Password (v3)
es	Contraseña de SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
es	Contraseña de SNMP (v3) para este dispositivo.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
es	Protocolo de privacidad de SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
es	Elija el protocolo de privacidad SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
es	Contraseña de privacidad SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
es	Elija la contraseña de privacidad de SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
es	Contexto de SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
es	Ingresa el context de SNMP para este dispositivo.

en	SNMP Engine ID (v3)
es	ID de motor SNMP (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
es	Ingrese el ID del motor SNMPv3 a usar para este dispositivo. Deje este campo vacío para usar el ID de motor SNMP definido por el receptor de notificaciones SNMPv3.

en	SNMP Port
es	Puerto SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
es	Ingrese el número de puerto UDP a usar para SNMP (por defecto 161).

en	SNMP Timeout
es	Tiempo de espera de SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
es	Cantidad máxima de milisegundos que Cacti esperará por una respuesta SNMP (no funciona con php-snmp).

en	Maximum OIDs Per Get Request
es	Máximo OID por Get Request

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
es	Especifica la cantidad de OIDs que pueden ser obtenidos en una simple solicitud Get de SNMP.

en	%d OID

en	%d OID's
es	%d Oid

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
es	Repeticiones máximas de caminatas por lotes

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
es	Para dispositivos SNMPv2 y SNMPv3, el tamaño máximo de repeticiones de SNMP Bulk Walk. El valor predeterminado es 'Detectar automáticamente al volver a indexar'. Para conmutadores muy grandes, servidores de alto rendimiento, redes Jumbo Frame o para conexiones WAN de alta latencia, aumentar este valor puede aumentar el rendimiento del sondeo. Se empaquetan más datos en un solo paquete SNMP que puede reducir el tiempo de ejecución de la consulta de datos. Sin embargo, algunos dispositivos pueden negarse por completo a responder a paquetes con un tamaño de repetición máximo que se establece demasiado grande. Esto puede ser especialmente cierto para dispositivos de tipo IoT de menor potencia o dispositivos de TI integrados más pequeños. También debe tenerse en cuenta una atención especial a la MTU de la ruta de red general, ya que establecer un valor demasiado alto podría conducir a la fragmentación de paquetes.

en	Auto Detect on Re-Index
es	Auto detectar

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
es	Auto detectar/configurar en el primer re-índice

en	%d Repitition
es	%d Repitición

en	%d Repetitions
es	%d Repeticiones

en	SNMP Retries
es	Reintentos SNMP

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
es	La cantidad máxima de intentos para acceder a un dispositivo via una comunidad de SNMP antes de renunciar.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
es	Un nombre útil para este perfil de almacenamiento de datos y sondeo.

en	New Profile
es	Nuevo Perfil

en	Polling Interval
es	Intervalo de sondeo

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
es	La frecuencia con la que los datos serán recolectados del Data Source?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
es	Durante cuanto tiempo pueden faltar datos antes que RRDtool registre datos desconocidos. Aumenta este valor si su Data Source es inestable y desea llevar datos antiguos en vez de mostrar diferencias en sus gráficos. Este valor es multiplicado por el Factor Archivos-X para determinar la cantidad de tiempo actual.

en	X-Files Factor
es	Factor Archivos-X

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
es	La cantidad de datos desconocidos que todavía pueden considerarse conocidos.

en	Consolidation Functions
es	Funciones de consolidación

en	How data is to be entered in RRAs.
es	Como se introducen los datos en RRAs.

en	Is this the default storage profile?
es	Es este el perfil de almacenamiento predeterminado?

en	RRDfile Size (in Bytes)
es	Tamaño de archivo RRD (en Bytes)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
es	Basado en el número de filas en todos los RRAs y el número de funciones de consolidación seleccionadas, el tamaño de todo esto en el archivo RRD.

en	New Profile RRA
es	Nuevo perfil RRA

en	Aggregation Level
es	Nivel de Agregación

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
es	La cantidad de muestras requeridas previo a llenar una fila en la especificación RRA. El primer RRA debería siempre tener un valor de 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
es	Cuantas generaciones de datos se mantienen en el RRA.

en	Default Timespan
es	Intervalo de tiempo por defecto

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
es	Al ver un gráfico basado en el RRA en cuestión, el intervalo predeterminado que se debe mostrar para ese gráfico.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
es	Basado en el nivel de Agregación, las filas, y el intervalo de Sondeo la cantidad de datos que serán conservados en el RRA

en	RRA Size (in Bytes)
es	Tamaño RRA (en Bytes)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
es	Basado en el número de filas y el número de funciones de consolidación seleccionadas, el tamaño de este RRA en el archivo RRD.

en	A useful name for this CDEF.
es	Un nombre útil para este CDEF.

en	The name of this Color.
es	El nombre de este Color.

en	Hex Value
es	Valor Hex

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
es	El valor hexadecimal para este color; rango válido: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
es	Cualquier color con nombre debe ser de solo lectura.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
es	Ingrese un nombre significativo para este método de entrada de datos.

en	Input Type
es	Tipo de entrada

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
es	Elija el método que deseas usar para recolectar datos para este método de entrada de datos.

en	Input String
es	Cadena de entrada

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
es	Los datos que son enviados al script, que incluye la ruta completa al script y entrada de fuentes entre <> paréntesis.

en	White List Check
es	Comprobación de lista blanca

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
es	El resultado del control de verificación de espacio en blanco para el método de entrada específico. Si la cadena de entrada cambia y el archivo de lista blanca no se actualiza, no se permitirá crear gráficos.

en	Field [%s]
es	Campo [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
es	Elija el campo asociado del campo %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
es	Ingrese un nombre para este campo %s. Nota: si utiliza pares de valores de nombre en su script, por ejemplo: NAME:VALUE, es importante que el nombre coincida con el nombre del campo de salida de su script.

en	Update RRDfile
es	Actualizar archivo RRD

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
es	Si los datos de este campo de salida son para ser introducidos al archivo RRD.

en	Regular Expression Match
es	Coincidencia de expresión regular

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
es	Si quieres requerir que cierta expresión regular coincida contra una entrada de datos, ingresala aquí (preg_match format).

en	Allow Empty Input
es	Permitir entradas vacías

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
es	Marque aquí si quieres permitir entradas NULAS en este campo de usuario.

en	Special Type Code
es	Código de tipo especial

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
es	Si este campo debe ser tratado especialmente por Plantillas de equipos, indíquelo aquí. Palabras claves válidas para este campo son %s

en	The name given to this data template.
es	El nombre dado a esta plantilla de datos.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
es	Elija un nombre para este Data Source. Puede incluir variables de reemplazo como |host_description| o |query_fieldName|. Para una lista completa de los tag de reemplazo soportados, vea la documentación de Cacti.

en	Data Source Path
es	Ubicación del Data Source

en	The full path to the RRDfile.
es	La ubicación exacta al archivo RRD.

en	The script/source used to gather data for this data source.
es	El script/fuente usado para obtener datos para este Data Source.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
es	Seleccione el perfil de Data Source. El perfil de Data Source controla el intervalo de Sondeo, la agregación de datos, y política de retención para los Data Sources resultantes.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
es	El tiempo en segundos entre actualizaciones esperadas.

en	Data Source Active
es	Data Source activo

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
es	Si Cacti debe recopilar datos para este Data Source o no.

en	Internal Data Source Name
es	Nombre interno del Data Source

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
es	Elija un nombre único para representar esta porción de datos dentro del archivo RRD.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
es	Valor mínimo ("U" sin mínimo)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
es	El valor mínimo de datos que se permite ser recolectado.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
es	Valor máximo ("U" sin máximo)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
es	El valor máximo de datos que se permite ser recolectado.

en	Data Source Type
es	Tipo de Data Source

en	How data is represented in the RRA.
es	Como se representan los datos en el RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
es	La cantidad máxima de tiempo que puede transcurrir antes de que los datos se ingresen como 'desconocidos'. (Usualmente 2x300 = 600)

en	Not Selected
es	No seleccionado

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
es	Cuando se recopilan datos, los datos de este campo se pondrán en este Data Source.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
es	Ingrese el nombre para este GPRINT preestablecido, asegúrate que sea algo que puedas reconocer.

en	GPRINT Text
es	Texto GPRINT

en	Enter the custom GPRINT string here.
es	Introduzca el texto GPRINT personalizada aquí.

en	Common Options
es	Opciones comunes

en	Title (--title)
es	Título (--title)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
es	El nombre que se imprime en el gráfico. Puede incluir variables de reemplazo como |host_description| o |query_fieldName|. Para una lista completa de tags de reemplazo soportados, vea la documentación de Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
es	Etiqueta vertical (--vertical-label)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
es	La etiqueta impresa verticalmente a la izquierda del gráfico.

en	Image Format (--imgformat)
es	Formato de imagen (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
es	El tipo de gráfico que es generado; PNG, GIF o SVG. La selección del tipo imagen de gráfico es muy dependiente de RRDtool.

en	Height (--height)
es	Altura (--height)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
es	La altura (en píxeles) del área de gráfico dentro del gráfico. Esta área no incluye la leyenda, leyendas de eje, o título.

en	Width (--width)
es	Ancho (--width)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
es	El ancho (en píxeles) del área de gráfico dentro del gráfico. Esta área no incluye la leyenda, leyendas de eje, o título.

en	Base Value (--base)
es	Valor base (--base)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
es	Debería usarse 1024 para memoria y 1000 para mediciones de tráfico.

en	Slope Mode (--slope-mode)
es	Modo Pendiente (--slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
es	Usando el modo Pendiente empareja la forma del gráfico a expensas de algo de resolución de pantalla.

en	Scaling Options
es	Opciones de escala

en	Auto Scale
es	Auto escala

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
es	Escala automáticamente el eje Y en lugar de definir un límite superior e inferior. Nota: si se activa esto el límite superior e inferior serán ignorados.

en	Auto Scale Options
es	Opciones de Auto escala

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
es	Utilizar <br> --alt-autoscale para escalar al mínimo y máximo absoluto <br> --alt-autoscale-max para escalar al valor máximo, usando un límite inferior dado <br> --alt-autoscale-min para escalar al valor mínimo, usando un límite superior dado<br> --alt-autoscale (con límites) para escalar usando ambos límites (por defecto para RRDtool)<br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
es	Use --alt-autoscale (ingorando los límites establecidos)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
es	Use --alt-autoscale-max (aceptando un límite inferior)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
es	Use --alt-autoscale-min (aceptando un límite superior)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
es	Use --alt-autoscale (aceptando ambos límites, RRDtool por defecto)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
es	Escalamiento logarítmico (--logarithmic)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
es	Utilizar escalamiento logarítmico del eje Y

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
es	Unidades SI para Escalamiento Logarítmico (--units=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
es	Utilice unidades SI para escalamiento logarítmico en vez de usar notación exponencial.<br>Nota: gráficos lineales utilizan notación SI por defecto.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
es	Modo de límites Rígidos (--rigid)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
es	No expandir el límite inferior y superior si el gráfico contiene un valor fuera del rango válido.

en	Upper Limit (--upper-limit)
es	Límite superior (--upper-limit)

en	The maximum vertical value for the graph.
es	El valor vertical máximo para el gráfico.

en	Lower Limit (--lower-limit)
es	Límite inferior (--lower-limit)

en	The minimum vertical value for the graph.
es	El valor vertical mínimo para el gráfico.

en	Grid Options
es	Opciones de cuadrícula

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
es	Valor de unidad de cuadrícula (--unit/--y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
es	Establece el valor del exponente en el eje Y para los números. Nota: esta opción ha desaparecido y fue reemplazada por la opción --y-grid. En esta opción, las líneas de la cuadrícula del eje Y aparecen en cada intervalo de paso de cuadrícula. Las etiquetas se colocan en todas las líneas de los factores de la etiqueta.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
es	Valor del exponente de la unidad (--units-exponent)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
es	Que unidad debería usar Cacti en el eje Y. Utilice 3 para mostrar todo en "k" o -6 para mostrar todo en "u" (micro).

en	Unit Length (--units-length <length>)
es	Longitud de unidad (--units-length <length>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
es	¿Cuántos dígitos debe RRDtool asumir que tendrán las etiquetas del eje y? Es posible que tenga que utilizar esta opción para hacer suficiente espacio una vez que comience a jugar con el etiquetado del eje y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
es	No hay Gridfit (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
es	Para evitar efectos de borrosidad anti-aliasing, RRDtool ajusta los puntos a los píxeles de resolución del dispositivo, lo que da como resultado un aspecto más nítido. Si esto no es de su agrado, puedes utilizar este modificador para desactivar este comportamiento. <br> <strong>Nota: El</strong> ajuste de cuadrícula está desactivado por defecto para PDF, EPS, SVG.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
es	Cuadrícula "Y" alternativa (--alt-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
es	El algoritmo asegura que siempre tengas una cuadrícula, que haya suficientes pero no demasiadas líneas de cuadrícula, y que la cuadrícula sea métrica. Este parámetro también asegurará que se muestren suficientes decimales incluso si el gráfico va desde 69.998 a 70.001.<br><strong>Nota: </strong>Este parámetro podría interferir con las opciones --alt-autoscale.

en	Axis Options
es	Opciones de Ejes

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
es	Eje derecho (--right-axis <scale:shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
es	Se dibujará un segundo eje a la derecha del gráfico. Está atado al eje izquierdo a través de los parámetros de la escala y cambio.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
es	Etiqueta de Eje derecho (--right-axis-label <string>)

en	The label for the right axis.
es	La etiqueta para el eje de la derecha.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
es	Formato de eje derecho (--right-axis-format <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
es	El formato de las etiquetas de los ejes son determinadas automáticamente por defecto. Si quieres hacer esto tu mismo, usa esta opción con el mismo argumento %lf que tu sabes de los comandos PRINT y GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
es	Formateador de eje derecho (--right-axis-formatter <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
es	Cuando se configura el etiquetado del eje derecho, se aplica una regla al formato de datos. Formatos admitidos incluyen "numérico" donde los datos son tratados como numéricos, "timestamp" donde los valores son interpretados como timestamps de UNIX (número en segundos desde Enero de 1970) y expresados usando el formato strftime (Por defecto es "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Vea también --units-length and --left-axis-format. Finalmente "duration" donde los valores son interpretados como duración en milisegundos. El formato sigue las reglas de valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
es	Formateador de eje izquierdo (--left-axis-formatter <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
es	Cuando se configura el etiquetado del eje derecho, se aplica una regla al formato de datos. Formatos admitidos incluyen "numérico" donde los datos son tratados como numéricos, "timestamp" donde los valores son interpretados como timestamps de UNIX (número en segundos desde Enero de 1970) y expresados usando el formato strftime (Por defecto es "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). Vea también --units-length and --left-axis-format. Finalmente "duration" donde los valores son interpretados como duración en milisegundos. El formato sigue las reglas de valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
es	Opciones de leyenda

en	Auto Padding
es	Rellenado automático

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
es	Texto de relleno para que la leyenda y los datos del gráfico siempre esten alineados. Nota: esto podría causar que los gráficos tarden mas en hacerse debido una sobecarga mayor. También el auto rellenado podría no ser preciso en todos los tipos de gráficos, generalmente ayuda un etiquetado consistente.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
es	Etiquetas dinámicas (--dynamic-labels)

en	Draw line markers as a line.
es	Dibujar marcadores de línea como una línea.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
es	Forzar reglas de leyenda (--force-rules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
es	Forzar la generación de leyendas HRULE y VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
es	Ancho de Tab (--tabwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
es	Por defecto el anocho de tab es 40 píxeles, use esta opción para cambiarlo.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
es	Posición de leyenda (--legend-position=<position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
es	Colocar la leyenda en el lado determinado del gráfico.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
es	Dirección de la leyenda (--legend-direction=<direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
es	Colocar los items de leyenda en el orden vertical determinado.

en	Graph Item Type
es	Tipo de item de gráfico

en	How data for this item is represented visually on the graph.
es	Como son representados visualmente en el gráfico los datos para este item.

en	The data source to use for this graph item.
es	El Data Source a usar para este item de gráfico.

en	The color to use for the legend.
es	El color para esta leyenda.

en	Opacity/Alpha Channel
es	Canal de Opacidad/Alfa

en	The opacity/alpha channel of the color.
es	La opacidad/Canal alfa del color.

en	Consolidation Function
es	Función de consolidación

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
es	Como se representan estadísticamente en el gráfico los datos de este item.

en	CDEF Function
es	Función CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
es	Una función (matemática) CDEF para aplicar a este item en el gráfico o leyenda.

en	VDEF Function
es	Función VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
es	Una función (matemática) VDEF para aplicar a este item en la leyenda del gráfico.

en	Shift Data
es	Datos de Jornada

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
es	Compensar los datos en el eje del tiempo (eje X) por la cantidad especificada en el campo 'valor'.

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
es	[HRULE|VRULE]: El valor del item de gráfico. [TICK]: La fracción de la línea de tilde. [SHIFT]: El desplazamiento de tiempo en segundos.

en	GPRINT Type
es	Tipo de GPRINT

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
es	Si este item de gráfico es un GPRINT, opcionalmente puedes elegir otro formato aquí. Puedes definir tipos adicionales en "GPRINT preestablecidos".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
es	Alineación de texto (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
es	Todas las líneas de leyenda subsiguientes serán alineadas como se indica aquí. Puedes utilizar este comando varias veces en un solo gráfico. Este comando no produce un diseño tabular.Nota: Puede que quieras insertar un <HR> el item de gráfico anterior.Nota: Un <HR> en esta leyenda hará obsoleta este ajuste!

en	Text Format
es	Formato de texto

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
es	El texto que se mostrará en la leyenda para este item de gráfico.

en	Insert Hard Return
es	Insertar salto de línea

en	Forces the legend to the next line after this item.
es	Forzar la leyenda a la siguiente línea después de este item.

en	Line Width (decimal)
es	Ancho de línea (decimal)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
es	En caso que LINE fue elegido, especifique ancho de línea aquí. Debe incluir precisión decimal, por ejemplo 2.00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
es	Guiones (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
es	El modificador de guines permite el estilo de línea discontinua.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
es	Compensación de guión (dash-offset=offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
es	El parámetro dash-offset especifica un desplazamiento en el patrón en el que comienza el trazo.

en	The name given to this graph template.
es	El nombre dado a esta Plantilla de gráficos.

en	Multiple Instances
es	Múltiples instancias

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
es	Marque esta casilla de verificación si puede haber más de un gráfico de este tipo por dispositivo.

en	Test Data Sources
es	Contiene Data Sources

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
es	Marque esta casilla de verificación si desea probar las fuentes de datos antes de su creación. Con las fuentes de datos de prueba habilitadas, si la fuente de datos no devuelve datos válidos, no se creará el gráfico. Esta configuración es importante si desea tener una plantilla de dispositivo más genérica que pueda incluir más plantillas de gráficos que se puedan aplicar de forma selectiva en función de las características del dispositivo en sí. Nota: Si tiene una secuencia de comandos de ejecución prolongada como fuente de datos, aumentará el tiempo para crear gráficos.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
es	Ingrese un nombre para esta entrada de item de gráfico, asegúrese de que sea algo que reconozca.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
es	Ingrese una descripción para esta entrada de item de gráfico para describir para qué se utiliza esta entrada.

en	Field Type
es	Tipo de campo

en	How data is to be represented on the graph.
es	Como se representan los datos en el gráfico.

en	General Device Options
es	Opciones General de dispositivo

en	Give this host a meaningful description.
es	Dar a este equipo una descripción significativa.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
es	Nombre de equipo FQDN o dirección IP para este dispositivo.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
es	La ubicación física del dispositivo. Este texto puede ser una habitación, una ubicación de rack, etc.

en	Poller Association
es	Asociación de Sonda

en	Device Site Association
es	Asociación de sitio del dispositivo

en	What Site is this Device associated with.
es	A qué sitio está asociado este dispositivo.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
es	Elija la plantilla de dispositivo a usar para definir las plantillas de gráficos y consultas de datos predeterminadas asociadas con este dispositivo.

en	Number of Collection Threads
es	Cantidad de procesos simultáneos

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
es	La cantidad de procesos concurrentes para sondear este dispositivo. Esto aplica sólo a la Sonda de Spine.

en	Disable Device
es	Deshabilitar dispositivo

en	Check this box to disable all checks for this host.
es	Marca esta casilla para deshabilitar todos los chequeos para este equipo.

en	Availability/Reachability Options
es	Opciones de Disponibilidad/Accesibilidad

en	Downed Device Detection
es	Detección de dispositivos caídos

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
es	El método que Cacti usará para determinar si el equipo está disponible para sondeo. <br><i>NOTA: se recomienda que, mínimo, siempre este SNMP seleccionado.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
es	El tipo de paquete ping a enviar. <br><i>NOTA: ICMP en Linux/UNIX requiere permisos de root.</i>

en	Additional Options
es	Opciones adicionales

en	Notes
es	Notas

en	Enter notes to this host.
es	Ingresar notas para este equipo.

en	External ID
es	ID externo

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
es	ID externo para vincular datos de Cacti a sistemas de monitoreo externos.

en	A useful name for this host template.
es	Un nombre útil para esta Plantilla de equipo.

en	A suitable Class for the Device Template.
es	Un nombre útil para esta Plantilla.

en	A name for this data query.
es	Un nombre para esta consulta de datos.

en	A description for this data query.
es	Una descripción para esta consulta de datos.

en	XML Path
es	Ubicación de XML

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
es	La ubicación exacta del archivo XML que contiene las definiciones para esta consulta de datos.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
es	Elija el método de entrada de datos para esta consulta de datos. Este método de entrada de datos define como los datos son recolectados para cada dispositivo asociado con esta consula de datos.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
es	Elija la Plantilla de gráficos a usar para este item de Plantilla de gráfico de consulta de datos.

en	A name for this associated graph.
es	Un nombre para este gráfico asociado.

en	A useful name for this graph tree.
es	Un nombre útil para este árbol de gráficos.

en	Sorting Type
es	Tipo de orden

en	Choose how items in this tree will be sorted.
es	Elija como se ordenarán los elementos de este árbol.

en	Publish
es	Publicar

en	Should this Tree be published for users to access?
es	Este árbol debería ser publicado para que los usuarios puedan acceder?

en	An Email Address where the User can be reached.
es	Una dirección de correo electrónico para contactar al usuario.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
es	Ingresa la contraseña para este usuario dos veces. Recuerda que la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas!

en	Determines if user is able to login.
es	Determina si el usuarios puede loguearse.

en	Locked
es	Bloqueado

en	Determines if the user account is locked.
es	Determina si la cuenta del usuario está bloqueada.

en	Account Options
es	Opciones de cuenta

en	Set any user account specific options here.
es	Configura cualquier opción específica de usuario aquí.

en	Must Change Password at Next Login
es	Debe cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesión

en	Maintain Custom Graph and User Settings
es	Mantener opciones de gráficos y usuario personalizadas

en	Graph Options
es	Opciones de Grafico

en	Set any graph specific options here.
es	Configura cualquier opción específica de gráficos aquí.

en	User Has Rights to Tree View
es	El usuario tiene permisos de vista de vista de árbol

en	User Has Rights to List View
es	El usuario tiene permisos de vista de Lista

en	User Has Rights to Preview View
es	El usuario tiene permisos de vista de vista previa

en	Login Options
es	Opciones de inicio de sesión

en	What to do when this user logs in.
es	Qué hacer cuando este usuario inicie sesión.

en	Show the page that user pointed their browser to.
es	Mostrar la página que el usuario indicó en su navegador.

en	Show the default console screen.
es	Mostrar la pantalla de consola por defecto.

en	Show the default graph screen.
es	Mostrar la pantalla de gráficos por defecto.

en	Authentication Realm
es	Dominio de autenticación

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
es	Sólo utilizado si tienes autenticación LDAP o web básica habilitada. Cambiar esto a un dominio no habilitado efectivamente deshabilitará al usuario.

en	Import Template from Local File
es	Importar plantilla desde equipo local

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
es	Si el archivo XML que contiene datos de plantilla está ubicado en su equipo local, seleccione aquí.

en	Data Source Overrides
es	Perfiles de Data Source

en	Create New from Template
es	Crear Aggregate desde plantilla

en	Graph/Data Template Overrides
es	Opciones de la plantilla de gráfico

en	Remove Orphaned Graph Items
es	Eliminar items de huérfanos del gráfico

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
es	Si está marcada, Cacti eliminará cualquier item de gráfico de la plantilla de gráfico y gráficos asociados que no están incluidos en la plantilla de gráficos importada.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns
es	Reemplazar patrones de valor sugerido de consulta de datos

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
es	Reemplace los registros de valor sugerido de fuentes de datos y plantillas de gráficos para las consultas de datos. Los gráficos y las fuentes de datos adoptarán nuevos nombres después de un reindexado de consulta de datos o mediante el proceso de reemplazo forzado de valores sugeridos.

en	Graph Template Image Format
es	Formato de imagen de la Plantilla de gráfico

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
es	El formato de imagen predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráfico nuevas.

en	Graph Template Height
es	Altura de Plantilla de gráfico

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
es	El ancho de gráfico predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráficos nuevas.

en	Graph Template Width
es	Ancho de Plantilla de gráfico

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
es	El ancho de gráfico predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráficos nuevas.

en	General SNMP Entity Options
es	Opciones generales de entidad SNMP

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
es	Dar esta entidad SNMP una descripción significativa.

en	Disable SNMP Notification Receiver
es	Deshabilitar Receptor de notificaciones SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
es	Marque esta casilla si no quieres enviar notificaciones SNMP a este equipo temporalmente.

en	Maximum Log Size
es	Tamaño máximo de Log

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
es	Número máximo de entradas de registro de notificación diarias para este receptor a ser almacenadas.

en	SNMP Message Type
es	Tipo de mensaje SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
es	Los traps SNMP siempre son NO reconocidos. Para enviar notificaciones de SNMP reconocidas, se requerirá formalmente "INFORMS", SNMPv2 o superior.

en	The new Title of the aggregated Graph.
es	El título nuevo para el gráfico agregado.

en	Prefix
es	Prefijo

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
es	Un prefijo para todas las líneas GPRINT para distinguir, por ejemplo, diferentes hosts.

en	Include Prefix Text
es	Incluir índice

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
es	Incluya el texto del título de GPRINT de los gráficos de origen con los gráficos agregados.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
es	Utilice esta opción para crear gráficos apilados.<br>AREA/STACK: el primer gráfico mantiene los elementos de AREA/STACK, otros se convierten a STACK<br>LINE1: todos los elementos se convierten a elementos LINE1<br>LINE2: todos los elementos se convierten a elementos LINE2<br>LINE3: todos los elementos se convierten a elementos LINE3

en	Totaling
es	Totalización

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
es	Compruebe los items que se sumarán en la columna "Total", cuando seleccione cualquier opción de totalización aquí.

en	Total Type
es	Tipo de Total

en	Which type of totaling shall be performed.
es	Qué tipo de totalización se realizará.

en	Prefix for GPRINT Totals
es	Prefijo de Totales GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
es	Un prefijo para todas las líneas de totaling GPRINT.

en	Reorder Type
es	Tipo de reordenado

en	Reordering of Graphs.
es	Reordenamiento de gráficos.

en	Please name this Aggregate Graph.
es	Dar un nombre a este Gráfico de Agregación.

en	Propagation Enabled
es	Propagación habilitada

en	Is this to carry the template?
es	Lleva una plantilla?

en	Aggregate Graph Settings
es	Opciones de gráfico Agregado

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
es	Un prefijo para todas las líneas GPRINT para distinguir, por ejemplo, distintos hosts. Puede utilizar tanto Equipo como consulta de datos como variables de reemplazo en este prefijo.

en	Aggregate Template Name
es	Nombre de Plantilla de Agregados

en	Please name this Aggregate Template.
es	Dar un nombre a esta Plantilla de Agregación.

en	Source Graph Template
es	Plantilla de gráfico de origen

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
es	La Plantilla de gráfico en que esta Plantilla de Agregados está basada.

en	Aggregate Template Settings
es	Configuración de Plantilla de Agregación

en	The name of this Color Template.
es	El nombre de esta Plantilla de color.

en	A nice Color
es	Un color bonito

en	A useful name for this Template.
es	Un nombre útil para esta Plantilla.

en	Operation
es	Operación

en	Logical operation to combine rules.
es	Operación lógica para combinar reglas.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
es	El nombre de campo que debería ser usado para este item de regla.

en	Operator.
es	Operador.

en	Matching Pattern
es	Patrón de comparación

en	The Pattern to be matched against.
es	El patrón a comparar.

en	Sequence.
es	Secuencia.

en	A useful name for this Rule.
es	Un nombre útil para esta regla.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
es	Elija una consulta de datos para aplicar a esta regla.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
es	Elija cualquiera de los tipos de gráficos disponibles para aplicar a esta regla.

en	Enable Rule
es	Habilitar regla

en	Check this box to enable this rule.
es	Activa esta casilla para habilitar esta regla.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
es	Elija un árbol para los nuevos items de árbol.

en	Leaf Item Type
es	Tipo de item de hoja

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
es	El tipo de item que se añadirá dinámicamente al árbol.

en	Graph Grouping Style
es	Estilo de Agrupación de Gráficos

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
es	Elija como los gráficos son agrupados cuando son dibujados para este equipo en particular en el árbol.

en	Optional: Sub-Tree Item
es	Opcional: item de Sub-árbol

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
es	Elija un item del sub-árbol para engancharlo.<br>Asegúrese que aún este ahí cuando la regla sea ejecutada!

en	Header Type
es	Tipo de encabezado

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
es	Elija un objecto para crear un nuevo sub encabezado.

en	Propagate Changes
es	Propagar cambios

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
es	Propagar todas las opciones en este formulario (excepto para "Título") a todos los items de encabezados hijos.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
es	El patrón de texto (Expresión regular) con el cual coincidir.<br>Encerrando '/' <strong>NO</strong> debe proporcionarse!

en	Replacement Pattern
es	Patrón de reemplazo

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
es	El patrón de reemplazo de texto para su uso como encabezado de árbol.<br>Refiérase a coincidir con ej:<strong>\${1}</strong>para la primera coincidencia!

en	T

en	G

en	M

en	K

en	Paths
es	Rutas

en	Device Defaults
es	Valores por defecto de dispositivo

en	Poller
es	Sonda

en	Data
es	Datos

en	Visual

en	Authentication
es	Autenticación

en	Performance
es	Rendimiento

en	Spikes

en	Mail/Reporting/DNS
es	Correo/Reportes/DNS

en	Time Spanning/Shifting
es	Tiempo de expansión/desplazamiento

en	Graph Thumbnail Settings
es	Configuración de miniaturas de gráficos

en	Tree Settings
es	Configuración de árbol

en	Graph Fonts
es	Fuentes de gráficos

en	PHP Mail() Function
es	Función Mail() de PHP

en	Sendmail

en	SMTP

en	Required Tool Paths
es	Ubicación de herramientas requeridas

en	snmpwalk Binary Path
es	Ubicación del archivo binario snmpwalk

en	The path to your snmpwalk binary.
es	Ubicación del archivo binario snmpwalk.

en	snmpget Binary Path
es	Ubicación del archivo binario snmpget

en	The path to your snmpget binary.
es	Ubicación del archivo binario snmpget.

en	snmpbulkwalk Binary Path
es	Ubicación del archivo binario snmpbulkwalk

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
es	Ubicación del archivo binario snmpbulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
es	Ubicación del archivo binario snmpgetnext

en	The path to your snmpgetnext binary.
es	Ubicación del archivo binario snmpgetnext.

en	snmptrap Binary Path
es	Ubicación del archivo binario snmptrap

en	The path to your snmptrap binary.
es	Ubicación del archivo binario snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
es	Ubicación del archivo binario de RRDtool

en	The path to the rrdtool binary.
es	Ubicación del archivo binario rrdtool.

en	PHP Binary Path
es	Ubicación del archivo binario de PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
es	Ubicación del archivo binario de PHP (puede requerir una re compilación para obtener este archivo).

en	Logging
es	Inicio de sesión

en	Cacti Log Path
es	Ubicación del Log de Cacti

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
es	La ubicación del archivo de log de Cacti (si está en blanco, por defecto <path_cacti>/log/Cacti. log)

en	Poller Standard Error Log Path
es	Ubicación del registro de errores estándar de la Sonda

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
es	Si tiene problemas con los Recolectores de datos de Cacti, defina esta ubicación de archivo y los errores estándar de Recolectores de datos se redireccionarán a este archivo

en	Rotate the Cacti Log
es	Rotar el Log de Cacti

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
es	Esta opción va a rotar el log de Cacti periódicamente.

en	Rotation Frequency
es	Frecuencia de rotación

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
es	Con que frecuencia te gustaría rotar los logs?

en	Log Retention
es	Retención de log

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
es	Cuantos archivos de log quiere mantener? Use 0 para nunca eliminar ningún registro. (0-365)

en	Alternate Poller Path
es	Ubicación de Sonda alternativa

en	Spine Binary File Location
es	Ubicación del archivo binario de Spine

en	The path to Spine binary.
es	Ubicación del archivo binario de Spine.

en	Spine Config File Path
es	Ubicación del archivo de configuración de Spine

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
es	Ubicación del archivo de configuración de Spine. Por defecto, en el cwd de Spine, o /etc si no se especificó.

en	RRDfile Auto Clean
es	Auto limpieza de archivos RRD

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
es	Borrar automáticamente, archivar o eliminar archivos RRD cuando sus correspondientes Data Sources son removidos de Cacti

en	RRDfile Auto Clean Method
es	Método de auto limpieza de archivos RRD

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
es	El método usado para limpiar archivos RRD de Cacti después de que sus Data Sources son eliminados.

en	Archive
es	Archivar

en	Archive directory
es	Directorio de archivo

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
es	Este es el directorio donde los archivos RRD sonmovidos para archivar

en	Log Settings
es	Opciones de log

en	Log Destination
es	Destino de log

en	How will Cacti handle event logging.
es	Cómo Cacti maneja el registro de eventos.

en	Generic Log Level
es	Nivel de Log genérico

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
es	Qué nivel de detalle quieres enviar al archivo de log. ADVERTENCIA: usar cualquier otro nivel que no sea NINGUNO o BAJO puede consumir el espacio de disco rápidamente.

en	Log Input Validation Issues
es	Problemas de validación de entrada de logs

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
es	Registra cuando se accede a solicitan campos sin pasar por la validación de entrada adecuada

en	Data Source Tracing
es	Data Sources en uso

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
es	Una única opción para el desarrollador para rastrear la creación de fuentes de datos, principalmente en torno a las comprobaciones de unicidad.

en	Selective File Debug
es	Depuración selectiva de archivos

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
es	Seleccione qué archivos deseas colocar en modo de depuración independientemente de la configuración general del nivel de Log. Cualquier archivo seleccionado será tratado como si estuviese en modo de depuración.

en	Selective Plugin Debug
es	Depuración selectiva de Plugins

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
es	Seleccione qué Plugins deseas colocar en modo de depuración independientemente de la configuración general del nivel de Log. Cualquier Plugin seleccionado será tratado como si estuviese en modo de depuración.

en	Selective Device Debug
es	Depuración selectiva de dispositivos

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
es	Una lista separada por coma de IDs de dispositivos que desea que estén en modo depuración durante la recolección de datos. Este nivel de depuración estará en vigencia sólo durante el proceso de sondeo de Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
es	Selección de Items de Syslog/Eventlog

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
es	Cuando se utiliza syslog/registro para logging, los mensajes de registro de Cacti que se reenviarán a la bitácora/registro.

en	Statistics
es	Estadísticas

en	Warnings
es	Advertencias

en	Errors
es	Errores

en	Internationalization (i18n)
es	Internacionalización (i18n)

en	Language Support
es	Soporte de idioma

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
es	Elija 'habilitado' para permitir la localización de Cacti. El modo estricto requiere que el idioma solicitado también sea soportado por todos los plugins que están instalados en su sistema. Si ese no es el caso, todo será mostrado en Inglés.

en	Language
es	Idioma

en	Default language for this system.
es	Idioma por defecto para este sistema.

en	Auto Language Detection
es	Detección automatica de idioma

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
es	Permitir determinar automáticamente el idioma 'por defecto' del usuario y proporcionarlo al momento de inicio de sesión si el idioma está soportado por Cacti. Si no se activa, el idioma predeterminado será forzado hasta que el usuario elija otro idioma.

en	Preferred Language Processor
es	Procesador de idioma preferido

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
es	Cacti incluye soporte para múltiples procesadores de traducción de idiomas alternativos. Se usará de forma predeterminada el soporte incorporado de PHP, pero no todas las variantes de Linux incluyen soporte de idioma incorporado. Si no se selecciona, Cacti elegirá el primero que se encuentre.

en	Client TimeZone Support
es	MySQL - Soporte de Zona horaria

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.
es	¿Cómo debería Cacti admitir las Fechas del Cliente en función de la zona horaria de los navegadores del Cliente?

en	Date Display Format
es	Formato de visualización de fecha

en	The System default date format to use in Cacti.
es	El formato de fecha por defecto a usar en Cacti.

en	Date Separator
es	Separador de fecha

en	The System default date separator to be used in Cacti.
es	El separador de fecha por defecto a ser usado en Cacti.

en	Other Settings
es	Otras opciones

en	Show only site specific locations
es	Configura cualquier opción específica de gráficos aquí.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.
es	Mostrar solo las ubicaciones que están disponibles en un sitio seleccionado de dispositivos.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
es	Contiene gráficos/Data Sources activado

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
es	Debería el Contiene gráficos y Data Sources estar activado por defecto.

en	RRDtool Version
es	Versión de RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
es	La versión de RRDtool que está instalada.

en	Enable Gradient Support
es	Habilitar Reporte

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.
es	Soporte de degradado habilitado para gráficos de ÁREA y DE PILA.

en	Graph Permission Method
es	Método de permisos de gráfico

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
es	Hay dos métodos para determinar los permisos de gráfico de un usuario. El primero, 'Permisivo'. Bajo la opción 'Permisivo', un usuario solo necesita acceso ya sea a los gráficos, dispositivos o Plantillas de gráficos para obtener acceso a los gráficos que aplican a ellos. Bajo 'Restrictivo', el usuario debe tener acceso a los gráficos, los dispositivos y a las Plantillas de gráficos para obtener acceso a los gáficos.

en	Permissive
es	Permisivo

en	Restrictive
es	Restrictivo

en	Device Based
es	Nombre de dispositivo

en	Graph/Data Source Creation Method
es	Método de creación de Gráficos/Data Source

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
es	Si se establece en Simple, gráficos y Data Sources solo podrán ser creados por nuevos gráficos. Si se establece Avanzado, soporta la creación de gráficos y Data Sources antiguos.

en	Simple

en	Advanced
es	Avanzado

en	Show Form/Setting Help Inline
es	Mostrar formulario/Configuración de ayuda en línea

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
es	Cuando esté activado, formularios y opciones de ayuda serán mostradas en línea. De otra manera serán presentados cuando pases el mouse sobre el botón de ayuda.

en	Local Page Help Only
es	Obtener ayuda

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.
es	De forma predeterminada, la ayuda de la página de Cacti se encuentra en docs.cacti.net. Sin embargo, si su sistema no tiene acceso a Internet, puede descargar la documentación localmente en formato HTML y alojarla en la ubicación "docs" de su servidor Cacti. Si eliges aprovechar solo la ubicación local para la documentación de ayuda de la página, marca esta casilla de verificación.

en	Deletion Verification
es	Verificación de borrado

en	Prompt user before item deletion.
es	Preguntar al usuario antes de eliminar el item.

en	Data Source Preservation Preset
es	Método de creación de Gráficos/Data Source

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
es	Cuando esté habilitado, Cacti configurará el botón de opción para eliminar las fuentes de datos relacionadas de un gráfico al eliminar gráficos. Nota: Cacti no permitirá la eliminación de fuentes de datos si se utilizan en otros gráficos.

en	Graphs Auto Unlock
es	Reglas de coincidencia gráficos

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
es	Cuando está habilitado, Cacti no bloqueará los gráficos. Esto permite una modificación manual más rápida de las fuentes de datos relacionadas con un gráfico.

en	Hide Cacti Dashboard
es	Ocultar el tablero de instrumentos de Cacti

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
es	Para uso con el Soporte de Enlaces Externos de Cacti. Usando esta configuración, puede ocultar el Cacti Dashboard, para que pueda mostrar sólo su propia página.

en	Enable Drag-N-Drop
es	Habilitar Drag-N-Drop

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
es	Algunas de las interfaces de Cacti soportan Drag-N-Drop. Si activa esta opción será habilitado. Nota: para usuarios con discapacidad visual, esta opción puede ser deshabilitada.

en	Site Security
es	Seguridad del sitio

en	Force Connections over HTTPS
es	Forzar las conexiones sobre HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
es	Cuando este habilitado, cualquier intento de acceder a Cacti será redireccionado a HTTPS para aumentar la seguridad.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
es	Permitir llamadas eval () de JavaScript no seguras

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
es	Ciertos complementos de Cacti requieren el uso de llamadas eval () de JavaScript inseguras. Si selecciona esta opción, estarán permitidos en Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
es	Fuentes alternativas de contenido seguro

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
es	Los nombres de dominio delimitados por espacios que tendrán permitido ser accedidos desde el exterior del servidor web. Esto es importante para los usuarios que escojan usar un CDN o un sitio de alojamiento. Las fuentes pueden incluir comodines por ejemplo: *.midominio.com o un protocolo, por ejemplo: https://*.ejemplo.com. Estas fuentes alternativas incluyen los tipos de imágenes, CSS y JavaScript unicamente.

en	Enable Automatic Graph Creation
es	Habilitar la creación automática de gráficos

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
es	Cuando se desactiva, Cacti Automation no creará ningún gráfico de forma activa. Esto es útil cuando se ajusta la configuración del dispositivo para evitar crear nuevos gráficos cada vez que se guarda un objeto. La invocación manual de reglas de automatización seguirá siendo posible.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
es	Habilitar la creación automática de item de árbol

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
es	Cuando se desactiva, Cacti Automation no creará ningún elemento de árbol de forma activa. Esto es útil cuando se ajusta la configuración del dispositivo o del gráfico para evitar crear nuevas entradas de árbol cada vez que se guarda un objeto. La invocación manual de reglas seguirá siendo posible.

en	Automation Notification To Email
es	Destinatario de notificaciones de automatización

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
es	La dirección de correo electrónico para enviar correos electrónicos de notificación de automatización si no se especifica en el nivel de red de automatización. Si este campo o el valor de la red de automatización se dejan en blanco, Cacti usará la cuenta de correo electrónico de los administradores de Cacti primarios.

en	Automation Notification From Name
es	Nombre del remitente para las notificaciones de Automatización

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
es	El nombre de correo electrónico que se utilizará para los mensajes de notificación de automatización si no se especifica en el nivel de red de automatización. Si este campo o el valor de la red de automatización se dejan en blanco, Cacti usará el nombre predeterminado del sistema.

en	Automation Notification From Email
es	Remitente de notificaciones de automatización

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
es	La dirección de correo electrónico que se utilizará para los mensajes de notificación de automatización si no se especifica en el nivel de red de automatización. Si este campo o el valor de la red de automatización se dejan en blanco, Cacti usará el sistema por defecto de la dirección de correo electrónico.

en	Graph Template Defaults
es	Basados en plantilla de gráfico

en	Graph Template Test Data Source
es	Gráfico, Data Source

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
es	Marque esta casilla de verificación si desea probar las fuentes de datos antes de su creación para las plantillas de gráficos nuevas y recién importadas. Con las fuentes de datos de prueba habilitadas, si la fuente de datos no devuelve datos válidos, no se creará el gráfico. Esta configuración es importante si desea tener una plantilla de dispositivo más genérica que pueda incluir más plantillas de gráficos que se puedan aplicar de forma selectiva en función de las características del dispositivo en sí. Nota: Si tiene una secuencia de comandos de ejecución prolongada como fuente de datos, aumentará el tiempo para crear gráficos.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
es	El formato de imagen predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráfico nuevas.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
es	El ancho de gráfico predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráficos nuevas.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
es	El ancho de gráfico predeterminado a usar para todas las Plantillas de gráficos nuevas.

en	General Defaults
es	Opciones generales por defecto

en	The default Device Template used on all new Devices.
es	La Plantilla de dispositivo por defecto que se usará para todos los nuevos dispositivos.

en	The default Site for all new Devices.
es	El sitio por defecto para todos los nuevos dispositivos.

en	The default Poller for all new Devices.
es	La Sonda por defecto para todos los nuevos dispositivos.

en	Device Threads
es	Subprocesos del dispositivo

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
es	El número predeterminado de subprocesos del dispositivo. Esto sólo es aplicable cuando se utiliza el colector de datos Spine.

en	%s Thread
es	%s Hilo

en	%s Threads
es	%s Hilos

en	Re-index Method for Data Queries
es	Método de re indexación para las consultas de datos

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
es	El método de re indexación predeterminado a usar para todas las consultas de datos.

en	Default Interface Speed
es	Interfaz Dest

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
es	Si Cacti no puede determinar la velocidad de la interfaz debido a que ifSpeed o siHighSpeed no está configurado o es cero, ¿qué valor máximo desea en los RRDfiles resultantes?

en	100 Mbps Ethernet
es	Ethernet de 100 Mbps

en	1 Gbps Ethernet
es	Ethernet a 1 Gbps

en	10 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 10 Gbps

en	25 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 25 Gbps

en	40 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 40 Gbps

en	56 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 56 Gbps

en	100 Gbps Ethernet
es	Ethernet de 100 Gbps

en	SNMP Defaults
es	Valores SNMP por defecto

en	Default SNMP version for all new Devices.
es	Versión SNMP por defecto para todos los dispositivos nuevos.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
es	Comunidad de lectura SNMP predeterminada para todos los dispositivos nuevos.

en	Security Level
es	Nivel de seguridad

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
es	Nivel de seguridad SNMP v3 predeterminado para todos los nuevos dispositivos.

en	Auth Protocol (v3)
es	Protocolo de autenticación (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
es	Protocolo de autorización de SNMPv3 predeterminado para todos los nuevos dispositivos.

en	Auth User (v3)
es	Usuario de autenticación (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
es	Versión SNMP por defecto para todos los dispositivos nuevos.

en	Auth Passphrase (v3)
es	Contraseña de autenticación (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
es	Contraseña predeterminada de la autorización SNMP v3 para todos los nuevos dispositivos.

en	Privacy Protocol (v3)
es	Protocolo de privacidad (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
es	Protocolo de privacidad de SNMPv3 predeterminado para todos los nuevos dispositivos.

en	Privacy Passphrase (v3)
es	Contraseña de privacidad (V3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
es	Contraseña de SNMPv3 de Privacidad predeterminada para todos los nuevos dispositivos.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
es	Ingrese el contexto SNMP v3 para todos los nuevos dispositivos.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
es	ID de motor SNMP v3 predeterminado para todos los nuevos dispositivos. Deje este campo vacío para utilizar el ID de motor SNMP definido por cada receptor de notificación SNMPv3.

en	Port Number
es	Puerto

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
es	Puerto UDP predeterminado para todos los nuevos dispositivos. Típicamente 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
es	Tiempo de espera SNMP en milisegundos para todos los dispositivos nuevos.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
es	Reintentos SNMP por defecto para todos los nuevos dispositivos.

en	Availability/Reachability
es	Disponibilidad/Accesibilidad

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
es	Disponibilidad/accesibilidad por defecto para todos los nuevos dispositivos. El método que Cacti usará para determinar si un dispositivo está disponible para ser sondeado. <br><i> Nota: se recomienda que, como mínimo, siempre se seleccione SNMP.</i>

en	Ping Type
es	Tipo de Ping

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
es	Tipo de ping predeterminado para todos los nuevos dispositivos.</i>

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
es	Puerto de Ping por defecto para todos los nuevos dispositivos. Con TCP, Cacti intentará un SYN al puerto. Con UDP, Cacti requiere una conexión satisfactoria o un 'puerto no disponible' para determinar si el dispositivo está disponible o no.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
es	Valor predeterminado de tiempo de espera de ping en mili-segundos para todos los nuevos dispositivos. Los valores de tiempo de espera que se usarán para ping de dispositivo SNMP, ICMP, UDP y TCP. Los pings ICMP se redondearán al segundo más cercano. Los tiempos de espera de conexión TCP y UDP en Windows están controlados por el sistema operativo y, por lo tanto, no se recomiendan en Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
es	La cantidad de veces que Cacti intentará hacer ping al dispositivo antes de marcarlo como down.

en	Up/Down Settings
es	Configuración de Up/Down

en	Failure Count
es	Cuenta de fallos

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
es	El número de intervalos de sondeo que un dispositivo debe permanecer No Disponible antes de registrar un error y reportar el dispositivo como No Disponible.

en	Recovery Count
es	Cuenta de recuperación

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
es	El número de intervalos de sondeo que un dispositivo debe permanecer Disponible antes de devolver el dispositivo a estado Disponible y emitir un aviso.

en	Theme Settings
es	Opciones de Temas

en	Theme
es	Tema

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
es	Selecciona uno de los Temas para tu Cacti.

en	Table Settings
es	Configuraciones de tabla

en	Rows Per Page
es	Filas por página

en	The default number of rows to display on for a table.
es	El número de filas por defecto a mostrar para una tabla.

en	Autocomplete Enabled
es	Autocompletar activado

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
es	En sistemas muy grandes, las listas de selección pueden ralentizar significativamente la interfaz de usuario. Si se activa esta opción, Cacti usará devoluciones de llamada Autocompletadas para rellenar sistemáticamente la lista de selección. Nota: la autocompletación se desactiva por la fuerza en el tema clásico.

en	Autocomplete Rows
es	Autocompletar filas

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:
es	. Esto está limitado por la configuración de php 'max_input_vars', actualmente:

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
es	El número predeterminado de filas para devolver de una selección de patrón de búsqueda basado en autocompletar.

en	Minimum Tree Width
es	Longitud mínima

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
es	El ancho mínimo del árbol para contraer.

en	Maximum Tree Width
es	Longitud máxima del Título

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
es	El ancho máximo del árbol al que expandirse, después de lo cual, las ramas del árbol se desplazarán en la página.

en	Filter Settings
es	Configuración de Filtros

en	Strip Domains from Device Dropdowns
es	Quitar nombres de dominio

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
es	Al ver los menús desplegables del filtro de nombre de dispositivo, al marcar esta opción se eliminará el nombre de host al dominio.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
es	Opciones de Gráfico/Data Source/Consulta de datos

en	Maximum Title Length
es	Longitud máxima del Título

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
es	Título máximo permitido para gráficos o Data Sources.

en	Data Source Field Length
es	Longitud del Data Source

en	The maximum Data Query field length.
es	La longitud máxima de la consulta de datos.

en	Graph Creation
es	Creación de gráfico

en	Default Graph Type
es	Tipo de gráfico predeterminado

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
es	Cuando creas gráficos, que tipo de gráfico te gustaría tener pre seleccionado?

en	All Types
es	Todos los tipos

en	By Template/Data Query
es	Por Plantilla/Consulta de datos

en	Log Management
es	Administración de log

en	Default Log Tail Lines
es	Líneas de cola de registro por defecto

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
es	Número de líneas del archivo de log de Cacti para mostrar por defecto.

en	Maximum number of rows per page
es	Número máximo de filas por página

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
es	Número definido por el usuario de líneas de CLOG a la cola al seleccionar "todas las líneas".

en	Log Tail Refresh

en	How often do you want the Cacti log display to update.
es	Cuan frecuente quieres que se actualice el visor de log de Cacti.

en	Log Viewer Settings
es	Opciones del visor de log

en	Exclusion Regex
es	Exclusión regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
es	Cualquier texto que coincida con esta expresión regular será excluida de la vista del usuario. Por ejemplo, si quieres excluir todas las líneas de log que incluyen las palabras 'Admin' o 'login' deberías tipear '(Admin || Login)'

en	Real-time Graphs
es	Gráficos Real-time

en	Enable Real-time Graphing
es	Habilitar gráficos Real-time

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
es	Cuando esta opción está activada, los usuarios podrán poner Cacti en modo tiempo real.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
es	El intervalo de tiempo que deseas ver en los gráficos por defecto.

en	Minimum Refresh Interval
es	Intervalo de refresco

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
es	Este es el tiempo mínimo admitido entre las actualizaciones de Graph. Este valor también se usa para establecer ciertos atributos de RRDfile. Si tiene un dispositivo que almacena datos en caché y no proporciona actualizaciones en tiempo real, es posible que deba aumentar el intervalo mínimo de actualización predeterminado para evitar la creación de gráficos con espacios.

en	Cache Directory
es	Directorio del cache

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
es	Esta es la ubicación, en el servidor web donde los archivos RRD y PNG serán cacheados. Este cache será administrado por la Sonda. Asegúrate de tener los permisos correctos de lectura y escritura en este directorio

en	RRDtool Graph Options
es	Opciones de Grafico

en	Custom Watermark
es	Datos personalizados

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
es	Texto ubicado en la parte centro inferior de cada gráfico.

en	Custom Date Format
es	Formato de fecha personalizado

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
es	Para ser utilizado al formatear | date_time | en un gráfico

en	Disable RRDtool Watermark
es	Marca de agua de gráficos RRDtool

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
es	Siempre que su versión de RRDtool lo admita, puede deshabilitar el anuncio de RRDtool en sus Gráficos marcando esta opción.

en	Font Selection Method
es	Método de selección de Fuente

en	How do you wish fonts to be handled by default?
es	Como quieres que las fuentes sean administradas por defecto?

en	System
es	Sistema

en	Default Font
es	Fuente predeterminada

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
es	Cuando no se utiliza el control de fuentes temáticos, el nombre de fuente PANGON Font-config se utiliza para todos los gráficos. Opcionalmente, puede dejar en blanco y controlar la configuración de fuentes por objeto.

en	Enter Valid Font Config Value
es	Ingrese un valor de configuración de fuente válido

en	Title Font Size
es	Tamaño de la fuente del Título

en	The size of the font used for Graph Titles
es	El tamaño de la fuente usada para los títulos de gráficos

en	Title Font Setting
es	Opciones de fuente del título

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
es	La fuente a usar para los títulos de gráficos. Ingrese ya sea un archivo de fuente True Type válido o un valor font-config de Pango válido.

en	Legend Font Size
es	Tamaño de fuente de la Leyenda

en	The size of the font used for Graph Legend items
es	El tamaño de la fuente a usar para los items de leyenda de gráfico

en	Legend Font Setting
es	Opciones de fuente de la Leyenda

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
es	La fuente a usar para la leyenda de gráficos. Ingrese ya sea un archivo de fuente True Type válido o un valor font-config de Pango válido.

en	Axis Font Size
es	Tamaño de fuente del Eje

en	The size of the font used for Graph Axis
es	El tamaño de la fuente usada para los Ejes de gráficos

en	Axis Font Setting
es	Opciones de fuente de Eje

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
es	La fuente a usar para los items de Eje de gráfico. Ingrese ya sea un archivo de fuente True Type válido o un valor font-config Pango válido.

en	Unit Font Size
es	Tamaño de fuente de la unidad

en	The size of the font used for Graph Units
es	El tamaño de la fuente usada para las unidades de Gráfico

en	Unit Font Setting
es	Opciones de fuente de la unidad

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
es	La fuente a usar para los items de unidad de los gráficos. Ingrese ya sesa un archivo de fuente True Type válido o un valor font-config Pango válido.

en	Business Hours Settings
es	Configuraciones de Usuario

en	Start of Business Day
es	Inicio de fechas de transacción

en	The time your business hours start. Format: hh:mm
es	La hora en que comienza su horario comercial. Formato: hh:mm

en	End of Business Day
es	Fin de fecha de transacción

en	The time your business hours end. Format: hh:mm
es	La hora en que finaliza su horario comercial. Formato: hh:mm

en	Hide Weekends
es	%d semanas

en	Only show business hours during weekdays.
es	Mostrar solo el horario comercial durante los días laborables.

en	Show business hours
es	Mostrar horario comercial

en	Display business hours on rrd graphs.
es	Mostrar el horario comercial en los gráficos rrd.

en	Color to use for business hours
es	Color para usar en horario comercial

en	The color to be shown for business hours
es	El color que se mostrará para el horario comercial

en	Maximum number of days to show business hours
es	Número máximo de filas por página

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days
es	Después de este número de días, el horario comercial no se añadirá al gráfico. Recomendado: 62 días

en	Data Collection Enabled
es	Recolector de datos habilitado

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
es	Si desea parar el proceso de sondeo por completo, desmarque esta casilla.

en	SNMP Agent Support Enabled
es	Compatibilidad con el agente SNMP activada

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
es	Si se activa esta opción, Cacti rellenará las tablas del agente SNMP con la información del sistema y dispositivo de Cacti. No habilita el agente SNMP en sí.

en	Poller Type
es	Tipo de Sonda

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
es	El tipo de Sonda a usar. Esta configuración hará efecto en el próximo intervarlo de sondeo.

en	Poller Sync Interval
es	Intervalo de sondeo

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
es	El intervalo de sincronización de sondeo predeterminado que se utilizará al crear un sondeo. Esta configuración afectará la frecuencia con la que se verifican y actualizan los polinizadores remotos.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
es	El intervalo de sondeo en uso. Esta configuración afectará cuan seguido los archivos RRD serán revisados y actualizados. NOTA: si cambias este valor, debes volver a llenar el caché de la Sonda. Si falla puede resultar en perdida de datos.

en	Cron/Daemon Interval
es	Intervalo de cron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
es	La frecuencia con la que el recolector de datos de Cacti será iniciado. Puedes utilizar ya sea crontab, una tarea programada (para windows) o el servicio cactid systemd para controlar el lanzamiento del recolector de datos Cacti. Para instrucciones sobre como usar el daemon cactid, revisa el archivo README.md en el directorio de servicio.

en	Balance Process Load
es	Balanceo de carga de proceso

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
es	Si elige esta opción, Cacti intentará balancear la carga de cada proceso de Sonda distribuyendo elementos de sondeo por proceso.

en	Debug Output Width
es	Tamaño del resultado de depuración

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
es	Si elige esta opción, Cacti comprobará la salida que exceda la capacidad de Cacti para almacenarla y emitirá una advertencia.

en	Disable increasing OID Check
es	Deshabilitar el control de incremento de OID

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
es	Controla la deshabilitación del control de incremento de OID mientras se recorre el árbol OID.

en	Remote Agent Timeout
es	Tiempo de espera del Agente Remoto

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
es	Cuanto tiempo, en segundos, el servidor Central de Cacti esperará por una respuesta de la Sonda remota para obtener información de dispositivos antes de descartar la solicitud. Dispositivos asociados a Recolectores de Datos que no sean Cacti Central, se debe utilizar el agente remoto para recopilar la información.

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
es	Cuantos resultados SNMP Bulk walk puede devolver

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
es	¿Cuántos OIDs deben ser devueltos por consulta snmpbulkwalk? Para dispositivos con grandes árboles SNMP, el aumento de este tamaño aumentará el rendimiento de re indexación sobre vínculos WAN.

en	SNMP Get OID Limit
es	SNMP Get

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
es	El número máximo predeterminado de SNMP Get OID para emitir por solicitud de snmpget. Para dispositivos, esta configuración se controla a nivel de dispositivo. Solo debe usar esta configuración cuando use la API SNMP de Cacti de forma nativa en sus scripts o complementos.

en	Refresh Poller Table Per Cycle
es	Actualizar tabla de sondeos por ciclo

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.
es	Esta configuración es para un solo sistema de sondeo solo para reconstruir la tabla de salida del sondeo en cada ciclo de sondeo para evitar que la tabla de memoria se intercambie en sistemas muy grandes con grandes bases de datos que podrían usar swap.

en	Disable Resource Cache Replication
es	Reconstruir el cache de recursos

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
es	De forma predeterminada, el recopilador de datos principal de Cacti almacenará en caché todo el sitio web y los complementos en una caché de recursos. Luego, periódicamente los recopiladores de datos remotos se actualizarán con las actualizaciones del recopilador de datos principal de Cacti. Esta caché de recursos esencialmente permite que los recopiladores de datos remotos se autoactualicen. Si no desea utilizar esta opción, puede desactivarla con esta configuración.

en	Additional Data Collector Settings
es	Estado de la Sonda remota:

en	Invalid Data Logging
es	Registro de datos inválido

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
es	¿Cómo desea que se registren los errores de Spine? Las opciones son: 'detallado' que es similar al registro de cmd.php; 'Resumen' que proporciona el número de errores de salida por dispositivo; y 'none', que no contabiliza errores.

en	Summary
es	Resumen

en	Detailed
es	Detallado

en	Number of PHP Script Servers
es	Número de servidores de Script PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
es	La cantidad de procesos de servidor de script concurrentes a ejecutar por proceso de Spine. Se aceptan valores de 1 a 10. Este parámetro ayudará si está ejecutando muchos hilos y scripts de servidores de script.

en	Script and Script Server Timeout Value
es	Valor de tiempo de espera de Script y servidores de Script

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and is only valid for the spine Data Collector.
es	El tiempo máximo que Cacti esperará que un script se complete. El valor de tiempo de espera en segundos

en	Periodic All Device Re-Index
es	Reíndice periódico de todos los dispositivos

en	Re-Index All Device Schedule
es	Re-escenear dispositivo

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.
es	¿Con qué frecuencia desea volver a indexar todos los dispositivos? Este Re-Index se producirá a la medianoche a la frecuencia que seleccione.

en	Weekly on Sunday
es	Semanalmente los domingos

en	Monthly on Sunady
es	Mensualmente el día

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
es	Opciones de fuente de la Leyenda

en	Report Generation Timeout
es	Tiempo de espera del Agente Remoto

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que el script de generación de informes de Cacti puede ejecutarse sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminado.

en	%s Minute
es	%s minuto

en	Data Source Statistics Timeout
es	Estadisticas de Data Source

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que la secuencia de comandos de estadísticas de la fuente de datos de Cacti puede ejecutarse sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminada.

en	RRDChecker Timeout
es	Tiempo de espera de DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile check script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que puede ejecutarse un script de Cacti Spikekill sin generar un error de tiempo de espera y ser eliminado.

en	%s Hour
es	%s Hora

en	Poller Commands Timeout
es	Actualización en segundo plano

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
es	La cantidad máxima de tiempo que el script de comandos en segundo plano de Cacti puede ejecutarse sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminado.

en	Poller Command Concurrent Processes
es	Procesos concurrentes

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.
es	El número de procesos de Comando de Poller concurrentes. El será como máximo un comando concurrente por host dentro del grupo de comandos del sondeador.

en	1 Process
es	1 proceso

en	%d Processes
es	Procesos %d

en	Maintenance Background Generation Timeout
es	Tiempo de espera de generación en segundo plano de mantenimiento

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que puede ejecutarse un script de mantenimiento de Cacti sin generar un error de tiempo de espera y sin ser eliminado.

en	Spikekill Background Generation Timeout
es	Tiempo de espera de generación de fondo de Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
es	La cantidad máxima de tiempo que puede ejecutarse un script de Cacti Spikekill sin generar un error de tiempo de espera y ser eliminado.

en	Data Collector Defaults
es	Recolectores de datos

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
es	Esta configuración se mantiene en el nivel del recopilador de datos. Los valores aquí son solo los valores predeterminados que se utilizan al crear por primera vez un recopilador de datos.

en	Data Collector Processes
es	Procesos por defecto del Recolector de Datos

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
es	La cantidad de procesos concurrentes a ejecutar por Recolector de Datos. NOTA: comenzando con Cacti 1.2+ este ajuste se mantiene en el Recolector de Datos. Usar un número alto cuando use cmd.php mejorará el rendimiento. Las mejoras de rendimiento con Spine son mejor resueltas con el parámetro de subprocesos. Al usar Spine, recomendamos un número bajo y aumentar el número de subprocesos. Al usar cmd.php, utiliza no mas de x2 el número de CPU cores.

en	Threads per Process
es	Subprocesos por defecto

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
es	Subprocesos permitidos por defecto para cada proceso. NOTA: comenzando en Cacti 1.2+, este ajuste que mantiene en el Recolector de datos, y éste es simplemente el pre ajuste. Usar un número elevado cuando se usa Spine mejorará el rendimiento. Sin embargo, asegúrate que MySQL/MariaDB puede admitir suficientes conexiones según la siguiente ecuación: recolectores de datos * procesos * (subprocesos + scripts de servidores). También debes asegurarte que tengas suficientes conexiones para permitir inicio de sesión de usuarios.

en	Authentication Method
es	Método de autenticación

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
es	<Cacti maneja la autenticación de usuarios, lo que le permite crear usuarios y darles derechos sobre diferentes áreas dentro de Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - La autenticación es manejada por el servidor web. Los usuarios pueden añadirse o crearse automáticamente en el primer inicio de sesión si el usuario de plantilla está definido, de lo contrario se utilizarán los permisos de invitado definidos. <br><br><br><i>LDAP Authentication</i> - Permite la autenticación contra un servidor LDAP. Los usuarios se crearán automáticamente en el primer inicio de sesión si el usuario de la plantilla está definido, de lo contrario se utilizarán los permisos de invitado definidos. Si el módulo LDAP de PHP no está habilitado, la Autenticación LDAP no aparecerá como una opción seleccionable. <br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Permite a los administradores soportar múltiples grupos dispares de diferentes directorios LDAP/AD para acceder a los recursos de Cacti. Al igual que la autenticación LDAP, el módulo PHP LDAP es necesario para utilizar este método.

en	Support Authentication Cookies
es	Soporte de cookies de autenticación

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use.
es	Si un usuario se autentica y selecciona 'Mantenerme conectado' una cookie de autenticación será creada en la computadora del usuario permitiendo al usuario permanecer conectado. La cookie de autenticación expira después de 90 días sin usarse.

en	Special Users
es	Usuarios especiales

en	Primary Admin
es	Administrador principal

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
es	El nombre de la cuenta administrativa primaria que recibirá automáticamente correos electrónicos cuando el sistema cacti experimente problemas. Para recibir estos correos electrónicos, asegúrese de que su configuración de correo es correcta, y la cuenta administrativa tiene una dirección de correo electrónico definida.

en	No User
es	Sin usuario

en	Guest User
es	Usuario invitado

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
es	El nombre del usuario invitado para ver gráficos; por defecto es 'No Usuario'.

en	User Template
es	Plantilla de usuario

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
es	El nombre de usuario que Cacti usará como Plantilla para nuevos usuarios web básicos y LDAP; es 'invitado' por defecto. Esta cuenta de usuario será deshabilitada para iniciar sesión al ser seleccionada.

en	Basic Authentication Settings
es	Autenticación Web básica

en	Basic Auth Login Failure Message
es	Archivo de mapas de autenticación básico

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
es	Al usar la autenticación básica, si hay problemas para asignar el nombre de usuario a una cuenta de Cacti válida, el mensaje incluido aquí se mostrará a los usuarios. Puede incluir tanto texto como HTML.

en	Basic Auth Mapfile
es	Archivo de mapas de autenticación básico

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
es	Al utilizar la autenticación básica, si la cuenta básica necesita ser traducida a una cuenta de inicio de sesión diferente, puede especificar un archivo CSV aquí para asignar la cuenta básica a la cuenta de inicio de sesión deseada.

en	Local Account Complexity Requirements
es	Requisitos de complejidad de contraseñas para cuentas locales

en	Minimum Length
es	Longitud mínima

en	This is minimal length of allowed passwords.
es	Esta es la longitud mínima permitida para contraseñas.

en	Require Mix Case
es	Requiere Mayúsculas y Minúsculas

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
es	Esto requerirá que las nuevas contraseñas contengan caracteres en mayúsculas y minúsculas.

en	Require Number
es	Requiere números

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
es	Esto requerirá que las nuevas contraseñas contengan al menos 1 caracter numérico.

en	Require Special Character
es	Requiere caracteres especiales

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
es	Esto requerirá que las nuevas contraseñas contengan al menos un caracter especial.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
es	Forzar complejidad a contraseñas existentes

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
es	Esto requerirá que las contraseñas existentes cumplan los nuevos requisitos de complejidad al iniciar sesión. Si no se cumplen, forzará el cambio de la contraseña.

en	Expire Inactive Accounts
es	Caducar cuentas inactivas

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
es	Cantidad máxima de días antes que las cuentas inactivas sean deshabilitadas. La cuenta Admin está excluida de esta política.

en	Expire Password
es	Caducar contraseña

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
es	Cantidad máxima de días antes que la contraseña caduque.

en	Password History
es	Historial de contraseña

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
es	Recordar esta cantidad de contraseñas anteriores y no permitir la re utilización.

en	1 Change
es	1 cambio

en	%d Changes
es	%d cambios

en	Account Locking
es	Bloqueo de cuenta

en	Lock Accounts
es	Bloquear cuentas

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
es	Bloquear cuenta después de estos intentos fallidos en 1 hora.

en	1 Attempt
es	1 intento

en	%d Attempts
es	%d intentos

en	Auto Unlock
es	Auto desbloquear

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
es	La cuenta se desbloqueará automáticamente después de tantos minutos. Incluso si la contraseña correcta es ingresada, la cuenta no se desbloqueará hasta que se haya alcanzado este límite de tiempo. Máximo de 1440 minutos (1 día)

en	1 Day
es	1 dia

en	LDAP General Settings
es	Opciones generales de LDAP

en	Server(s)
es	Servidores

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
es	Una lista delimitada por espacios de nombres de host DNS o direcciones IP de servidores LDAP válidos. Cacti intentará utilizar los servidores LDAP de izquierda a derecha para autenticar a un usuario.

en	Port Standard
es	Puerto estándar

en	TCP port for Non-SSL communications including LDAP + TLS. Default is 389.
es	Puerto TCP/UDP para comunicaciones No-SSL.

en	Port SSL
es	Puerto SSL

en	TCP port for LDAPS for SSL communications. Default is 636.
es	Puerto TCP/UDP para comunicaciones no SSL.

en	Protocol Version
es	Versión del Protocolo

en	Protocol Version to connect to the server with.
es	Versión del Protocolo que soporta el servidor.

en	Connect Timeout
es	Tiempo de conexión agotado

en	The Network Connect Timeout in seconds.
es	Ingrese el tiempo de espera SMTP en segundos.

en	Bind Timeout
es	Tiempo de espera

en	The Bind Timeout in seconds.
es	Ingrese el tiempo de espera SMTP en segundos.

en	LDAP Debug Mode
es	Modo de depuración LDAP

en	If Checked Cacti will log extra LDAP information to the Cacti log during Binding and Searching activities.
es	Si está marcada, Cacti registrará información LDAP adicional en el registro de Cacti durante las actividades de vinculación y búsqueda.

en	Encryption
es	Encriptación

en	Encryption that the server supports. NOTE: When using LDAP + TLS you must use version 3.
es	Cifrado admitido por el servidor. TLS sólo es admitido con la versión 3 del protocolo.

en	TLS Certificate Requirements
es	Requisitos del certificado TLS