en	Aggregate Graph %s
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لدمج الرسم البياني الإجمالي (الرسوم) التجميعية في Graph Aggregate واحد.

en	Access Denied! User account disabled.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	%d Hours
ar-sa	%d د ساعات

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF.
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف عنصر CDEF التالي.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Delete CDEF
ar-sa	حذف البند CDEF

en	Delete CDEFs

en	Delete CDEFs

en	Delete CDEFs

en	Delete CDEFs

en	Delete CDEFs

en	Click 'Continue' to delete the following Color
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Delete Color
ar-sa	حذف عنصر اللون

en	Delete Colors

en	Delete Colors

en	Delete Colors

en	Delete Colors

en	Delete Colors

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Delete Color Template
ar-sa	حذف لون القالب (ق)

en	Delete Color Templates

en	Delete Color Templates

en	Delete Color Templates

en	Delete Color Templates

en	Delete Color Templates

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف رابطة رسومات الاستعلام عن البيانات التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Data Template - %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) البيانات

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profile
ar-sa	حذف عنصر ملف تعريف مصدر البيانات

en	Delete Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profiles

en	%d Days
ar-sa	%d أيام

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	Enable Data Source
ar-sa	تمكين مصدر البيانات

en	Enable Data Sources

en	Enable Data Sources

en	Enable Data Sources

en	Enable Data Sources

en	Enable Data Sources

en	Disable Data Source
ar-sa	تعطيل مصدر البيانات

en	Disable Data Sources

en	Disable Data Sources

en	Disable Data Sources

en	Disable Data Sources

en	Disable Data Sources

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
ar-sa	سيتم اشتقاق القيمة من الجهاز إذا تم ترك هذا الحقل فارغًا.

en	Edit Graph Template
ar-sa	تحرير قالب الرسم البياني.

en	You currently have no Reports defined.
ar-sa	ليس لديك حاليا أي تقارير محددة.

en	Delete Item from Device
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الجهاز

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ar-sa	إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل أن يبدأ جامع البيانات في استخدام أي حقول إدخال إدخال بيانات جديدة أو معدلة.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ar-sa	حقل إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل أن يبدأ جامع البيانات في استخدام أي حقول إدخال إدخال بيانات جديدة أو معدلة.

en	Every %d Minutes
ar-sa	كل %d دقيقة

en	[Success]
ar-sa	نجاح

en	%d OID
ar-sa	%d معرف الكائن

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
ar-sa	إذا كان هذا الحقل غير فارغ ، فسوف يقوم Boost بتسجيل إخراج RRDupdate من عملية مُلِق التعزيز.

en	TimeZone Support
ar-sa	MySQL - دعم TimeZone

en	Warnings++
ar-sa	تحذيرات

en	Errors++
ar-sa	أخطاء

en	Matches
ar-sa	المتوافقات

en	Does Not Match
ar-sa	لا يتطابق ملف RRD مع ملف تعريف البيانات

en	Logged in as %s
ar-sa	مسجل دخول كـ %s

en	No %s Found
ar-sa	لم يتمّ العثور على %s

en	Spine
ar-sa	المسار إلى ملف التكوين العمود الفقري. افتراضيًا ، في cwd of Spine أو / etc إذا لم يتم تحديدها.

en	%d Column
ar-sa	%d عمود

en	Graph [Template: %s]
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	Graph: %s
ar-sa	تغيير Graph (s) جهاز مرتبط

en	Device: %s
ar-sa	تغيير جهاز (خيارات) SNMP Options

en	, Graph Template: %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	, Device: %s
ar-sa	إضافة جهاز (أجهزة)

en	[success]
ar-sa	نجاح

en	PHP Recommendations (
ar-sa	توصيات PHP

en	No - %s
ar-sa	%s %s

en	%s - No
ar-sa	%s %s

en	Id
ar-sa	الهویة الشخصیة

en	Unchanged
ar-sa	[دون تغيير]

en	Host Description
ar-sa	اختر اسمًا لمصدر البيانات هذا. يمكن أن تتضمن متغيرات الاستبدال مثل | host_description | أو | query_fieldName |. للحصول على قائمة كاملة بعلامات الاستبدال المعتمدة ، يرجى الاطلاع على وثائق Cacti.

en	Damaged
ar-sa	اسم مصدر البيانات

en	Total: %s
ar-sa	المجموع : %s

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
ar-sa	سيتم إعادة إنشاء Poller Cache إذا قمت بتحديد هذا الخيار. استخدم هذا الخيار فقط في حالة تعطل قاعدة البيانات إذا كنت تواجه مشكلات بعد التعطل وكنت قد قمت بالفعل بتشغيل أدوات إصلاح قاعدة البيانات. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تواجه مشكلات مع جهاز معين ، فما عليك سوى إعادة حفظ هذا الجهاز لإعادة إنشاء ذاكرته المؤقتة. هناك أيضًا واجهة سطر الأوامر تعادل هذا الأمر الموصى به للأنظمة الكبيرة. ملاحظة: في الأنظمة الكبيرة ، قد يستغرق هذا الأمر عدة دقائق إلى ساعات لإكماله ، وبالتالي لا يجب تشغيله من Cacti UI. يمكنك ببساطة تشغيل 'php -q cli / rebuild_poller_cache.php --help' في سطر الأوامر لمزيد من المعلومات.

en	%d minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	%d seconds
ar-sa	%d ثواني

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF.
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف VDEF التالي.

en	Click 'Continue' to delete following VDEFs.

en	Click 'Continue' to delete following VDEFs.

en	Click 'Continue' to delete following VDEFs.

en	Click 'Continue' to delete following VDEFs.

en	Click 'Continue' to delete following VDEFs.

en	Delete VDEF
ar-sa	حذف عنصر VDEF

en	Delete VDEFs

en	Delete VDEFs

en	Delete VDEFs

en	Delete VDEFs

en	Delete VDEFs