en	About Cacti
ar-sa	حول الصبار

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
ar-sa	تم تصميم Cacti ليكون حلا بيانيا كاملا يعتمد على قاعدة بيانات السلاسل الزمنية RRDtool (TSDB) وحل الرسوم البيانية. هدفها هو جعل مهمة مسؤول الشبكة أسهل من خلال الاهتمام بجميع التفاصيل المهمة اللازمة لإنشاء رسوم بيانية ذات معنى.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
ar-sa	يرجى الاطلاع على موقع %sCacti الرسمي%s للحصول على معلومات حول كيفية استخدام الصبار والحصول على الدعم والتحديثات.

en	Active Developers
ar-sa	المطورون النشطون

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
ar-sa	المطورين الذين يعملون على الصبار وهندسته المعمارية وتوثيقه والإصدارات المستقبلية.

en	Honorable Mentions
ar-sa	تنويهات مشرفة

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
ar-sa	المساهمون في الوثائق وضمان الجودة والتغليف والمنتديات وصفحتنا على YouTube.

en	Emeritus Members
ar-sa	الأعضاء الفخريون

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
ar-sa	أعضاء مجموعة الصبار الأصلية الذين انتقلوا منذ ذلك الحين في حياتهم المهنية. وما زلنا نتمنى لهم الأفضل.

en	Thanks
ar-sa	شكرًا جزيلاً

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
ar-sa	شكر خاص جدا ل %sTobi Oetiker%s ، مبتكر %sRRDtool%s و %sMRTG%s الشهيرة جدا.

en	The users of Cacti
ar-sa	مستخدمي الصبار

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
ar-sa	خاصةً أي شخص استغرق وقتًا لإنشاء تقرير المشكلة ، أو يساعد في حل مشكلات متعلقة بـ Cacti. أيضا لأي شخص ساهم في دعم الصبار.

en	License
ar-sa	الترخيص

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
ar-sa	Cacti مرخص تحت GNU GPL:

en	This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
ar-sa	هذا البرنامج هو برنامج مجاني. يمكنك إعادة توزيعها و / أو تعديلها بموجب شروط رخصة جنو العمومية كما نشرتها مؤسسة البرمجيات الحرة ؛ إما الإصدار 2 من الترخيص ، أو (حسب اختيارك) أي إصدار لاحق.

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
ar-sa	يتم توزيع هذا البرنامج على أمل أن يكون مفيدا ، ولكن دون أي ضمان. دون حتى الضمان الضمني للرواج أو الملاءمة لغرض معين. انظر رخصة جنو العمومية العامة لمزيد من التفاصيل.

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Convert to Normal Graph
ar-sa	تحويل إلى LINE1 Graph

en	Place Graphs on Report
ar-sa	وضع الرسوم البيانية على التقرير

en	Migrate Aggregate to use a Template
ar-sa	ترحيل التجميع لاستخدام قالب

en	Create New Aggregate from Aggregates
ar-sa	إنشاء تجميع جديد من التجميعات

en	Associate with Aggregate
ar-sa	مشارك مع التجميع

en	Disassociate with Aggregate
ar-sa	لا تتفق مع الركام

en	Place on a Tree (%s)
ar-sa	مكان على شجرة (%s)

en	Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الرسم البياني (الرسوم) التجميعية التالية.

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Continue
ar-sa	إستمرار

en	Delete Graph(s)
ar-sa	حذف الرسم البياني (ق)

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
ar-sa	تمثل الرسوم البيانية الإجمالية المحددة عناصر من أكثر من قالب رسم بياني.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template.
ar-sa	لترحيل الرسوم البيانية الإجمالية أدناه إلى تجميع مستند إلى قالب ، يجب أن تستخدم فقط قالب الرسم البياني. الرجاء الضغط على "العودة" ثم تحديد "الرسم البياني التجميعي" الذي يستخدم نفس قالب الرسم البياني.

en	Return
ar-sa	عودة

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
ar-sa	تمثل الرسوم البيانية الإجمالية المحددة عناصر من أكثر من قالب رسم بياني.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying.
ar-sa	لترحيل الرسوم البيانية المجمعة أدناه ، استخدم نموذجا تجميعيا ، يجب أن يكون موجودا بالفعل. يرجى الضغط على "رجوع" ثم قم أولا بإنشاء النموذج المجمع قبل إعادة المحاولة.

en	Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" وسيتم ترحيل الرسم البياني الكلي (الرسوم) الإجمالية لاستخدام "نموذج التجميع" الذي اخترته أدناه.

en	Aggregate Template:
ar-sa	قالب التجميع:

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
ar-sa	لا توجد حاليًا أي قوالب مجمعة محددة للركام القديم المحدد.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
ar-sa	لترحيل الرسوم البيانية المجمعة أدناه إلى تجميع يستند إلى قالب، قم أولا بإنشاء قالب تجميعي لقالب الرسم البياني "%s".

en	Please press 'Return' to continue.
ar-sa	يرجى الضغط على "العودة" للمتابعة.

en	Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لدمج الرسم البياني الإجمالي (الرسوم) التجميعية في Graph Aggregate واحد.

en	Aggregate Name:
ar-sa	الاسم الكلي:

en	New Aggregate
ar-sa	مجموعة جديدة

en	Click 'Continue' to add the selected Graphs to the Report below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإضافة الرسومات البيانية المحددة إلى التقرير أدناه.

en	Report Name
ar-sa	اسم التقرير

en	Timespan
ar-sa	زمن

en	Align
ar-sa	محاذاة نص العنوان بطل

en	Add Graphs to Report
ar-sa	إضافة الرسوم البيانية إلى التقرير

en	You currently have no reports defined.
ar-sa	ليس لديك حاليا أي تقارير محددة.

en	Click 'Continue' to convert the following Aggregate Graph(s) into a normal Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لدمج الرسم البياني الإجمالي (الرسوم) التجميعية في Graph Aggregate واحد.

en	Convert to normal Graph(s)
ar-sa	تحويل إلى LINE1 Graph

en	Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لربط الرسم البياني (الرسوم) التالي بالرسم البياني الكلي.

en	Associate Graph(s)
ar-sa	الرسم البياني المرادفة (ق)

en	Click 'Continue' to disassociate the following Graph(s) from the Aggregate.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لفصل الرسم البياني التالي (الرسوم) من التجميع.

en	Dis-Associate Graph(s)
ar-sa	Dis-Associate Graph (s)

en	Click 'Continue' to place the following Aggregate Graph(s) under the Tree Branch.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لوضع التالي (الإجمالي) Graph (s) تحت فرع شجرة.

en	Destination Branch:
ar-sa	فرع الوجهة:

en	Place Graph(s) on Tree
ar-sa	ضع Graph (s) في شجرة

en	[edit: %s]
ar-sa	[عدل: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
ar-sa	اعدادات الرسم الكلي

en	Details
ar-sa	التفاصيل

en	Items
ar-sa	الاعلانات

en	Preview
ar-sa	معاينة

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
ar-sa	اعدادات الرسم الكلي

en	Turn Off Graph Debug Mode
ar-sa	إيقاف وضع تصحيح الرسم البياني

en	Turn On Graph Debug Mode
ar-sa	بدوره على وضع التصحيح الرسم البياني

en	Show Item Details
ar-sa	اظهار تفاصيل البند

en	Aggregate Preview Does Not Exist
ar-sa	معاينة التجميع [٪ s]

en	Aggregate Preview %s
ar-sa	معاينة مجمعة %s

en	RRDtool Command:
ar-sa	الأمر RRDtool:

en	Not Checked
ar-sa	لا الشيكات

en	RRDtool Says:
ar-sa	RRDtool يقول:

en	Aggregate Graph %s
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لدمج الرسم البياني الإجمالي (الرسوم) التجميعية في Graph Aggregate واحد.

en	Prefix Replacement Values
ar-sa	نمط الاستبدال

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
ar-sa	يمكنك استخدام قيم الاستبدال هذه للبادئة في الرسم البياني التجميعي

en	Total
ar-sa	الإجمالي

en	All Items
ar-sa	كل العناصر

en	Graph Configuration
ar-sa	تكوين الرسم البياني

en	Show
ar-sa	عرض

en	Hide Item Details
ar-sa	إخفاء تفاصيل البند

en	Matching Graphs
ar-sa	مطابقة الرسوم البيانية

en	Search
ar-sa	بحث

en	Graphs
ar-sa	الرسوم

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Part of Aggregate
ar-sa	جزء من التجميع

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Set/Refresh Filters
ar-sa	مجموعة / تحديث الفلاتر

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Clear Filters
ar-sa	مسح الفلتر

en	Graph Title
ar-sa	عنوان الرسم البياني

en	ID
ar-sa	المعرف

en	Included in Aggregate
ar-sa	المدرجة في التجميع

en	Size
ar-sa	مداخل خلفية الحجم

en	No
ar-sa	لا

en	Yes
ar-sa	نعم

en	No Graphs Found
ar-sa	لا توجد الرسوم البيانية

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
ar-sa	[تطبيق قائمة الرسم البياني المخصص - تصفية قائمة FROM]

en	Aggregate Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية الإجمالية

en	Template
ar-sa	قالب

en	Any
ar-sa	الجميع

en	None
ar-sa	لا شيء

en	The title for the Aggregate Graphs
ar-sa	عنوان الرسوم البيانية الإجمالية

en	The internal database identifier for this object
ar-sa	معرف قاعدة البيانات الداخلية لهذا الكائن

en	Aggregate Template
ar-sa	قالب التجميع

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
ar-sa	The Aggregate Template that that Aggregate Graphs based on

en	No Aggregate Graphs Found
ar-sa	لا توجد رسوم بيانية مجمعة

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني الكلي التالي.

en	Delete Color Template(s)
ar-sa	حذف لون القالب (ق)

en	Aggregate Template [edit: %s]
ar-sa	القالب المجمع [عدل: %s]

en	Aggregate Template [new]
ar-sa	قالب التجميع [جديد]

en	Aggregate Templates
ar-sa	قوالب التجميع

en	Templates
ar-sa	القوالب

en	Has Graphs
ar-sa	لديه الرسوم البيانية

en	Template Title
ar-sa	عنوان القالب

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
ar-sa	لا يمكن حذف القوالب التجميعية قيد الاستخدام. يتم تعريف الاستخدام على أنه مرجع من قبل Aggregate.

en	Deletable
ar-sa	به deletable

en	Graphs Using
ar-sa	الرسوم البيانية عن طريق

en	Graph Template
ar-sa	قالب الرسم البياني

en	No Aggregate Templates Found
ar-sa	لا توجد قوالب مجمعة

en	You cannot use a previously entered password!
ar-sa	لا يمكنك استخدام كلمة مرور تم إدخالها مسبقًا!

en	Your new passwords do not match, please retype.
ar-sa	كلمات المرور الجديدة غير متطابقة ، يرجى إعادة كتابتها.

en	Your current password is not correct. Please try again.
ar-sa	كلمة المرور الحالية غير صحيحة. حاول مرة اخرى.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
ar-sa	لا يمكن أن تكون كلمة المرور الجديدة هي نفس كلمة المرور القديمة. حاول مرة اخرى.

en	Forced password change
ar-sa	اضطر تغيير كلمة المرور

en	Password requirements include:
ar-sa	متطلبات كلمة المرور تشمل:

en	Must be at least %d characters in length
ar-sa	يجب ألا يقل طول %d حرفا

en	Must include mixed case
ar-sa	يجب أن تشمل حالة مختلطة

en	Must include at least 1 number
ar-sa	يجب تضمين رقم واحد على الأقل

en	Must include at least 1 special character
ar-sa	يجب أن يتضمن حرفًا خاصًا واحدًا على الأقل

en	Cannot be reused for %d password changes
ar-sa	لا يمكن إعادة استخدامها لتغيير كلمة المرور %d

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.
ar-sa	توجد مشاكل في صفحة تغيير كلمة المرور. اتصل بمسؤول Cacti على الفور.

en	Change Password
ar-sa	تغيير كلمة المرور

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
ar-sa	يرجى إدخال كلمة المرور الحالية والخاصة بك <br> كلمة السر الصبار.

en	Please enter your new Cacti password.
ar-sa	يرجى إدخال كلمة المرور الحالية والخاصة بك <br> كلمة السر الصبار.

en	Username
ar-sa	اسم المستخدم

en	Current password
ar-sa	كلمة المرور الحالية

en	New password
ar-sa	كلمة مرور جديدة

en	Confirm new password
ar-sa	تأكيد كلمة المرور الجديدة

en	Save
ar-sa	حفظ

en	Version %s | %s
ar-sa	الإصدار %s | %s

en	Password Too Short
ar-sa	كلمة المرور قصيرة جدا

en	Password Validation Passes
ar-sa	كلمة مرور التحقق من صحة كلمة السر

en	Passwords do Not Match
ar-sa	كلمة المرور غير مطابقة

en	Passwords Match
ar-sa	كلمات السر متطابقة

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
ar-sa	لم يعد Cacti يدعم وضع عدم المصادقة. الرجاء الاتصال بمسؤول النظام.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
ar-sa	غير قادر على تحديد مجال تسجيل دخول المستخدم أو المجال. الرجاء الاتصال بمسؤول النظام.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
ar-sa	تمت مصادقة المستخدم، ولكن تم تعطيل حساب القالب. استخدام حساب الضيف

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ar-sa	تم رفض الوصول! معرف المستخدم الضيف %s غير موجود. الرجاء الاتصال بالمسؤول.

en	Access Denied! User account disabled.
ar-sa	رفض الوصول ، تعطيل حساب المستخدم.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
ar-sa	إذا كنت تشعر أن هذا خطأ. يرجى الاتصال بمدير Cacti.

en	Login to Cacti
ar-sa	تسجيل الدخول إلى الصبار

en	User Login
ar-sa	تسجيل دخول المستخدم

en	Enter your Username and Password below
ar-sa	أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك أدناه

en	Password
ar-sa	كلمة المرور

en	Local
ar-sa	محلي

en	LDAP

en	Realm
ar-sa	مملكة

en	Keep me signed in
ar-sa	أبقني علي تسجيل الدخول

en	Login
ar-sa	تسجيل الدخول

en	General
ar-sa	عام

en	User Account Details
ar-sa	تفاصيل حساب المستخدم

en	Tree View
ar-sa	عرض الشجرة

en	List View
ar-sa	عرض على شكل قائمة

en	Preview View
ar-sa	معاينة العرض

en	User Name
ar-sa	اسم المستخدم

en	The login name for this user.
ar-sa	اسم تسجيل الدخول لهذا المستخدم.

en	Full Name
ar-sa	الاسم الكامل

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
ar-sa	اسم وصفي أكثر لهذا المستخدم ، يمكن أن يتضمن مسافات أو أحرف خاصة.

en	Email Address
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني

en	An Email Address you be reached at.
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني الذي يتم الوصول إليه على.

en	Clear User Settings
ar-sa	مسح إعدادات المستخدم

en	Return all User Settings to Default values.
ar-sa	إرجاع كافة إعدادات المستخدم إلى القيم الافتراضية.

en	Clear Private Data
ar-sa	مسح البيانات الخاصة

en	Clear Private Data including Column sizing.
ar-sa	مسح البيانات الخاصة بما في ذلك تغيير حجم العمود.

en	Logout Everywhere
ar-sa	تسجيل الخروج في كل مكان

en	Clear all your Login Session Tokens.
ar-sa	قم بمسح كافة رموز تسجيل الدخول الخاصة بك.

en	User Settings
ar-sa	إعدادات المستخدم

en	Private Data Cleared
ar-sa	البيانات الخاصة مسح

en	Your Private Data has been cleared.
ar-sa	تم مسح بياناتك الخاصة.

en	All your login sessions have been cleared.
ar-sa	تم مسح جميع جلسات تسجيل الدخول الخاصة بك.

en	User Sessions Cleared
ar-sa	جلسات المستخدم مسح

en	Reset
ar-sa	إعادة تعيين

en	Add Device
ar-sa	أضف جهاز...

en	Delete Device
ar-sa	حذف الجهاز (الأجهزة)

en	Down
ar-sa	المرض

en	Up
ar-sa	أعلى

en	Added manually through device automation interface.
ar-sa	يضاف يدويا من خلال واجهة التشغيل الآلي للجهاز.

en	Device %s Added to Cacti
ar-sa	تمت إضافة %s الجهاز إلى Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
ar-sa	لم %s إضافة الجهاز إلى Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
ar-sa	تمت إزالة الأجهزة من قاعدة بيانات Cacti Automation

en	Click 'Continue' to add the following Discovered device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإضافة الأجهزة (الأجهزة) المكتشفة التالية.

en	Pollers

en	Select Template
ar-sa	تحديد قالب

en	Availability Method
ar-sa	طريقة التوفر

en	Add Device(s)
ar-sa	إضافة جهاز (أجهزة)

en	Click 'Continue' to Delete the following Discovered device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإضافة الأجهزة (الأجهزة) المكتشفة التالية.

en	Delete Device(s)
ar-sa	حذف الجهاز (الأجهزة)

en	Devices
ar-sa	الأجهزة

en	Device Name
ar-sa	اسم الجهاز

en	IP
ar-sa	الآيبي

en	SNMP Name
ar-sa	اسم SNMP

en	Location
ar-sa	الموقع

en	Contact
ar-sa	جهة الاتصال

en	Description
ar-sa	الوصف

en	OS

en	Uptime
ar-sa	مدة التشغيل

en	SNMP

en	Status
ar-sa	الحالة

en	Last Check
ar-sa	اخر فحص

en	Not Detected
ar-sa	لم يتم الكشف عن

en	No Devices Found
ar-sa	لم تجد الأجهزة

en	Discovery Filters
ar-sa	مرشحات ديسكفري

en	Network
ar-sa	الشبكة

en	Reset fields to defaults
ar-sa	إعادة تعيين الحقول الافتراضية

en	Export
ar-sa	تصدير

en	Export to a file
ar-sa	تصدير إلى ملف

en	Purge
ar-sa	شربة، مسهل. يسهل

en	Purge Discovered Devices
ar-sa	أجهزة تطهير اكتشفت

en	N/A

en	Duplicate
ar-sa	تكرار

en	Enable
ar-sa	تفعيل

en	Disable
ar-sa	تعطيل

en	Press 'Continue' to delete the following Graph Rules.
ar-sa	اضغط على "متابعة" لحذف قواعد الرسم البياني التالية.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Graph Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار القاعدة (القواعد) التالية. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان لقواعد الرسم البياني الجديدة.

en	Title Format
ar-sa	شكل العنوان

en	rule_name
ar-sa	اسم القاعدة

en	Click 'Continue' to enable the following Rule(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين القاعدة (القواعد) التالية.

en	Make sure, that those rules have successfully been tested!
ar-sa	تأكد من أن هذه القواعد قد تم اختبارها بنجاح!

en	Click 'Continue' to disable the following Rule(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل القاعدة (القواعد) التالية.

en	Apply requested action
ar-sa	تطبيق الإجراء المطلوب

en	Are You Sure?
ar-sa	هل أنت واثق؟

en	Are you sure you want to delete the Rule '%s'?
ar-sa	هل أنت متأكد من أنك تريد حذف القاعدة "%s"؟

en	Rule Selection [edit: %s]
ar-sa	اختيار القاعدة [عدل: %s]

en	Rule Selection [new]
ar-sa	اختيار القاعدة [جديد]

en	Don't Show
ar-sa	لا تظهر

en	Rule Details.
ar-sa	تفاصيل القاعدة.

en	Matching Devices.
ar-sa	أجهزة المطابقة.

en	Matching Objects.
ar-sa	كائنات مطابقة.

en	Device Selection Criteria
ar-sa	معايير اختيار الجهاز

en	Graph Creation Criteria
ar-sa	معايير إنشاء الرسم البياني

en	Graph Rules
ar-sa	قواعد الرسم البياني

en	Data Query
ar-sa	استعلام البيانات

en	Enabled
ar-sa	مفعل

en	Disabled
ar-sa	معطل

en	Rule Name
ar-sa	اسم القاعدة

en	The name of this rule.
ar-sa	اسم هذه القاعدة.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
ar-sa	معرف قاعدة البيانات الداخلي لهذه القاعدة. مفيدة في تنفيذ التصحيح والأتمتة.

en	Graph Type
ar-sa	نوع الجراف

en	No Graph Rules Found
ar-sa	لم يتم العثور على قواعد الرسم البياني

en	Discover Now
ar-sa	اكتشف الآن

en	Cancel Discovery
ar-sa	إلغاء الاكتشاف

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
ar-sa	لا يمكن إعادة تشغيل الاكتشاف للاكتشاف قيد التقدم لشبكة الاتصال '%s'

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
ar-sa	لا يمكن إجراء اكتشاف للشبكة المعطلة '%s'

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
ar-sa	خطأ: يجب تحديد يوم الأسبوع. تعطيل الشبكة %s!.

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
ar-sa	خطأ: يجب تحديد كل من الأشهر وأيام الشهر. تعطيل %s الشبكة!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
ar-sa	خطأ: يجب تحديد الأشهر وأسابيع الأشهر وأيام الأسبوع. تعطيل %s الشبكة!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
ar-sa	خطأ: الشبكة '%s' غير صالح.

en	Click 'Continue' to delete the following Network(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Click 'Continue' to enable the following Network(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Click 'Continue' to disable the following Network(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Click 'Continue' to discover the following Network(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لاكتشاف الشبكة (الشبكات) التالية.

en	Run discover in debug mode
ar-sa	تشغيل اكتشاف في وضع التصحيح

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" للإلغاء أثناء اكتشاف الشبكة (الشبكات).

en	SNMP Get
ar-sa	SNMP

en	Manual
ar-sa	دليل

en	Daily
ar-sa	يومي

en	Weekly
ar-sa	أسبوعي

en	Monthly
ar-sa	شهري

en	Monthly on Day
ar-sa	شهريا في اليوم

en	Network Discovery Range [edit: %s]
ar-sa	نطاق اكتشاف الشبكة [عدل: %s]

en	Network Discovery Range [new]
ar-sa	نطاق اكتشاف الشبكة [جديد]

en	General Settings
ar-sa	الاعدادات العامة

en	Name
ar-sa	الاسم

en	Give this Network a meaningful name.
ar-sa	امنح هذه الشبكة اسمًا ذا معنى.

en	New Network Discovery Range
ar-sa	نطاق اكتشاف الشبكة الجديدة

en	Data Collector
ar-sa	جامع البيانات

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
ar-sa	اختر Cacti Data Collector / Poller لاستخدامها لجمع البيانات من هذا الجهاز.

en	Associated Site
ar-sa	الموقع المرتبط

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
ar-sa	اختر موقع Cacti الذي ترغب في ربط الأجهزة المكتشفة به.

en	Subnet Range
ar-sa	نطاق الشبكة الفرعية

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
ar-sa	أدخل نطاقات الشبكة الصالحة مفصولة بفواصل. يمكنك استخدام عنوان IP ، أو نطاق شبكة ، مثل 192.168.1.0/24 أو 192.168.1.0/255.255.255.0 ، أو استخدام أحرف البدل مثل 192.168. *. *

en	Total IP Addresses
ar-sa	مجموع عناوين IP

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
ar-sa	إجمالي عناوين IP القابلة للعنونة في نطاق الشبكة هذا.

en	Alternate DNS Servers
ar-sa	خوادم DNS البديلة

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
ar-sa	قائمة محددة بمسافات من خوادم DNS البديلة لاستخدامها في حل DNS. إذا كانت فارغة ، فسيتم استخدام نظام التشغيل Poller لحل أسماء DNS.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
ar-sa	أدخل عناوين IP أو FQDN الخاصة بخوادم DNS

en	Schedule Type
ar-sa	نوع الجدول

en	Define the collection frequency.
ar-sa	تحديد تردد المجموعة.

en	Discovery Threads
ar-sa	خيوط الاكتشاف

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
ar-sa	حدد عدد مؤشرات الترابط التي سيتم استخدامها لاكتشاف نطاق الشبكة هذا.

en	%d Thread
ar-sa	%d الموضوع

en	%d Threads
ar-sa	%d المواضيع

en	Run Limit
ar-sa	تشغيل الحد

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
ar-sa	بعد "حد التشغيل" المحدد ، سيتم إنهاء عملية الاكتشاف.

en	%d Minute
ar-sa	دقيقة %d

en	%d Minutes
ar-sa	%d دقيقة (دقائق)

en	%d Hour
ar-sa	%d ساعة

en	%d Hours
ar-sa	%d د ساعات

en	Enable this Network Range.
ar-sa	قم بتمكين نطاق الشبكة هذا.

en	Enable NetBIOS
ar-sa	تمكين NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
ar-sa	استخدم NetBIOS لمحاولة حل اسم المضيف لأعلى المضيفين.

en	Automatically Add to Cacti
ar-sa	تلقائيا إضافة إلى الصبار

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
ar-sa	بالنسبة إلى أي أجهزة تم اكتشافها حديثًا ويمكن الوصول إليها باستخدام SNMP وتطابقها مع Device Rule ، أضفها إلى Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
ar-sa	اسمح لنفس sysName على مضيفين مختلفين

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
ar-sa	عند اكتشاف الأجهزة ، يسمح بإضافة sysnames مكررة على مضيفين مختلفين

en	Rerun Data Queries
ar-sa	إعادة تشغيل استعلامات البيانات

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
ar-sa	إذا تم العثور على جهاز تم إضافته مسبقًا إلى Cacti ، فأعد تشغيل استعلامات البيانات الخاصة به.

en	Notification Settings
ar-sa	إعدادات الإشعار

en	Notification Enabled
ar-sa	إعلام ممكن

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
ar-sa	إذا تم تحديده ، عندما يتم فحص شبكة الأتمتة ، سيتم إرسال تقرير إلى حساب البريد الإلكتروني للإشعار ..

en	Notification Email
ar-sa	إشعار بالبريد الإلكتروني

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
ar-sa	حساب البريد الإلكتروني المراد استخدامه لإرسال بريد التنبيهات إلى.

en	Notification From Name
ar-sa	الإخطار من الاسم

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
ar-sa	اسم حساب البريد الإلكتروني الذي سيتم استخدامه كاسم المرسلين لبريد الإخطار الإلكتروني. إذا تركت Cacti فارغة ، فستستخدم اسم إعلام التهيئة التلقائية إذا تم تحديدها ، وإلا ستستخدم اسم البريد الإلكتروني الافتراضي الخاص بـ Cacti system

en	Notification From Email Address
ar-sa	الإخطار من عنوان البريد الإلكتروني

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني لاستخدامه كجهاز إرسال البريد الإلكتروني للبريد الإلكتروني للإشعار. إذا تركت Cacti فارغة ، فستستخدم عنوان البريد الإلكتروني الافتراضي للإعلام التلقائي إذا تم تحديده ، وإلا ، فستستخدم عنوان البريد الإلكتروني الافتراضي الخاص بنظام Cacti

en	Discovery Timing
ar-sa	اكتشاف التوقيت

en	Starting Date/Time
ar-sa	تاريخ البدء / الوقت

en	What time will this Network discover item start?
ar-sa	في أي وقت ستبدأ هذه الشبكة في اكتشاف العنصر؟

en	Rerun Every
ar-sa	أعد تشغيل كل

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
ar-sa	أعد تشغيل اكتشاف نطاق الشبكة هذا كل X.

en	Days of Week
ar-sa	أيام من الأسبوع

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
ar-sa	في أي يوم (أيام) من الأسبوع سيتم اكتشاف نطاق الشبكة هذا.

en	Sunday
ar-sa	الأحد

en	Monday
ar-sa	الاثنين

en	Tuesday
ar-sa	الثلاثاء

en	Wednesday
ar-sa	الأربعاء

en	Thursday
ar-sa	الخميس

en	Friday
ar-sa	الجمعة

en	Saturday
ar-sa	السبت

en	Months of Year
ar-sa	أشهر من العام

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
ar-sa	ما أشهر (أشهر) السنة سيتم اكتشاف نطاق الشبكة هذا.

en	January
ar-sa	يناير

en	February
ar-sa	فبراير

en	March
ar-sa	مارس

en	April
ar-sa	أبريل

en	May
ar-sa	مايو

en	June
ar-sa	يونيو

en	July
ar-sa	يوليو

en	August
ar-sa	أغسطس

en	September
ar-sa	سبتمبر

en	October
ar-sa	أكتوبر

en	November
ar-sa	نوفمبر

en	December
ar-sa	ديسمبر

en	Days of Month
ar-sa	ايام الشهر

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
ar-sa	في أي يوم (أيام) من الشهر سيتم اكتشاف نطاق الشبكة هذا.

en	Last
ar-sa	الاخير

en	Week(s) of Month
ar-sa	أسبوع (أسابيع) الشهر

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
ar-sa	أي أسبوع (أسابيع) من الشهر سيتم اكتشاف نطاق الشبكة هذا.

en	First
ar-sa	الاول

en	Second
ar-sa	ثانية

en	Third
ar-sa	﻿الأول

en	Day(s) of Week
ar-sa	ايام الاسبوع

en	Reachability Settings
ar-sa	إعدادات قابلية الوصول

en	SNMP Options
ar-sa	خيارات SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
ar-sa	حدد خيارات SNMP المراد استخدامها لاكتشاف نطاق الشبكة هذا.

en	Ping Method
ar-sa	طريقة بينغ

en	The type of ping packet to send.
ar-sa	نوع حزمة ping لإرسالها.

en	Ping Port
ar-sa	ميناء بينغ

en	TCP or UDP port to attempt connection.
ar-sa	منفذ TCP أو UDP لمحاولة الاتصال.

en	Ping Timeout Value
ar-sa	قيمة المهلة بينغ

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
ar-sa	قيمة المهلة لاستخدام المضيف ICMP و poding UDP. تنطبق قيمة مهلة SNMP للمضيف على أوامر SNMP.

en	Ping Retry Count
ar-sa	بينغ إعادة المحاولة الكونت

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
ar-sa	بعد الفشل الأولي ، سيحاول عدد مرات إعادة اختبار ping Cacti قبل الفشل.

en	Select the days(s) of the week
ar-sa	حدد أيام (أيام) الأسبوع

en	Select the month(s) of the year
ar-sa	اختر شهر (أشهر) السنة

en	Select the day(s) of the month
ar-sa	اختر يوم (أيام) الشهر

en	Select the week(s) of the month
ar-sa	حدد الأسبوع (الأسبوع) من الشهر

en	Select the day(s) of the week
ar-sa	اختر اليوم (الأيام) من الأسبوع

en	every X Days
ar-sa	كل X يوم

en	every X Weeks
ar-sa	كل X اسابيع

en	every X Days.
ar-sa	كل X يوم.

en	every X.
ar-sa	كل X.

en	every X Weeks.
ar-sa	كل X اسابيع.

en	Network Filters
ar-sa	مرشحات الشبكة

en	Networks
ar-sa	شبكات

en	Network Name
ar-sa	اسم الشبكة

en	Schedule
ar-sa	الجدول

en	Total IPs
ar-sa	مجموع عناوين IP

en	The Current Status of this Networks Discovery
ar-sa	الحالة الحالية لاكتشاف الشبكات هذه

en	Pending/Running/Done
ar-sa	انتظار / العدو / تم

en	Progress
ar-sa	مؤشر التقدم

en	Up/SNMP Hosts
ar-sa	Up / SNMP Hosts

en	Threads
ar-sa	مواضيع

en	Last Runtime
ar-sa	آخر وقت التشغيل

en	Next Start
ar-sa	البدء التالي

en	Last Started
ar-sa	بدأت في الماضي

en	Running
ar-sa	مفتوح

en	Idle
ar-sa	عاطل

en	Never
ar-sa	أبدا

en	No Networks Found
ar-sa	لم يتم العثور على شبكات

en	Refresh
ar-sa	تحديث

en	%d Seconds
ar-sa	%d ثواني

en	Clear Filtered
ar-sa	مسح تصفيتها

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف خيارات (خيارات) SNMP التالية.

en	Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Options. You can optionally change the title format for the new SNMP Options.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار خيارات SNMP التالية. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان لخيارات SNMP الجديدة.

en	Name Format
ar-sa	تنسيق الاسم

en	name
ar-sa	اسم

en	Automation SNMP Options has been Duplicated.
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
ar-sa	عنصر الأتمتة غير موجود. لا يمكن التكرار.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف عنصر Option SNMP التالي.

en	SNMP Option:
ar-sa	خيار SNMP:

en	SNMP Version: %s
ar-sa	إصدار SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
ar-sa	مجتمع SNMP / اسم المستخدم: %s

en	Remove SNMP Item
ar-sa	قم بإزالة عنصر SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
ar-sa	خيارات SNMP [عدل: %s]

en	SNMP Options [new]
ar-sa	خيارات SNMP [جديد]

en	Sequence
ar-sa	تسلسل، تتابع، متوالية

en	Sequence of Item.
ar-sa	تسلسل البند.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
ar-sa	مجموعة خيارات SNMP [عدل: %s]

en	SNMP Option Set [new]
ar-sa	مجموعة خيارات SNMP [جديد]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
ar-sa	املأ اسم مجموعة خيارات SNMP هذه.

en	Automation SNMP Options
ar-sa	أتمتة SNMP خيارات

en	Item
ar-sa	اعلان

en	Version
ar-sa	الإصدار

en	Community
ar-sa	القرية/ الحي/ البلدة

en	Port
ar-sa	منفذ

en	Timeout
ar-sa	المهلة

en	Retries
ar-sa	المحاولة

en	Max OIDS

en	Auth Username
ar-sa	اسم المستخدم Auth

en	Auth Password
ar-sa	كلمة المصادقة

en	Auth Protocol
ar-sa	بروتوكول المصادقة

en	Priv Passphrase
ar-sa	عبارة مرور خاصة

en	Priv Protocol
ar-sa	البروتوكول الخاص

en	Context
ar-sa	السياق

en	Action
ar-sa	الإجراء

en	Item#%d
ar-sa	سلعة#%d

en	none
ar-sa	لا شيء

en	Move Down
ar-sa	تحريك للأسفل

en	Move Up
ar-sa	تحرك للأعلى

en	No SNMP Items
ar-sa	لا توجد عناصر SNMP

en	Delete SNMP Option Item
ar-sa	حذف عنصر Option SNMP

en	SNMP Rules
ar-sa	قواعد SNMP

en	SNMP Option Sets
ar-sa	مجموعات خيارات SNMP

en	SNMP Option Set
ar-sa	مجموعة خيارات SNMP

en	Networks Using
ar-sa	الشبكات باستخدام

en	SNMP Entries
ar-sa	إدخالات SNMP

en	V1 Entries
ar-sa	إدخالات V1

en	V2 Entries
ar-sa	إدخالات V2

en	V3 Entries
ar-sa	إدخالات V3

en	No SNMP Option Sets Found
ar-sa	لم يتم العثور على مجموعات خيارات SNMP

en	Click 'Continue' to delete the following Automation Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف نموذج (قوالب) التشغيل الآلي التالي.

en	Delete Automation Template(s)
ar-sa	حذف قالب (قوالب) التنفيذ التلقائي

en	Device Template
ar-sa	قالب الجهاز

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
ar-sa	حدد قالب الجهاز الذي سيتم مطابقة الأجهزة به.

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
ar-sa	اختر طريقة التوفر لاستخدامها في الأجهزة التي تم اكتشافها.

en	System Description Match
ar-sa	وصف النظام المباراة

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ar-sa	هذه سلسلة فريدة سيتم مطابقتها مع سلسلة sysDescr للأجهزة لإقرانها بقالب التشغيل الآلي هذا. يمكن استخدام أي تعبير عادي لـ Perl بالإضافة إلى أي تعبير SQL Where.

en	System Name Match
ar-sa	تطابق اسم النظام

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ar-sa	هذه سلسلة فريدة سيتم مطابقتها مع سلسلة sysName للأجهزة لإقرانها بقالب التشغيل الآلي هذا. يمكن استخدام أي تعبير عادي لـ Perl بالإضافة إلى أي تعبير SQL Where.

en	System OID Match
ar-sa	مطابقة OID النظام

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Automation Template. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
ar-sa	هذه سلسلة فريدة سيتم مطابقتها مع سلسلة أجهزة sysOid لإقرانها بقالب التشغيل الآلي هذا. يمكن استخدام أي تعبير عادي لـ Perl بالإضافة إلى أي تعبير SQL Where.

en	Automation Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب الأتمتة [عدل: %s]

en	Automation Templates for [Deleted Template]
ar-sa	قوالب أتمتة لـ [حذف قالب]

en	Automation Templates [new]
ar-sa	قوالب أتمتة [جديد]

en	Device Automation Templates
ar-sa	قوالب أتمتة الجهاز

en	Template Name
ar-sa	إسم القالب

en	System ObjectId Match
ar-sa	نظام ObjectId المباراة

en	Order
ar-sa	طلب

en	Unknown Template
ar-sa	قالب غير معروف

en	No Automation Device Templates Found
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب جهاز أتمتة

en	Click 'Continue' to delete the following Rule(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف القاعدة (القواعد) التالية.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Rules.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار القاعدة (القواعد) التالية. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان للقواعد الجديدة.

en	Created Trees
ar-sa	الأشجار التي تم إنشاؤها

en	Are you sure you want to DELETE the Rule '%s'?
ar-sa	هل أنت متأكد من أنك تريد حذف القاعدة "%s"؟

en	Eligible Objects
ar-sa	كائنات مؤهلة

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
ar-sa	اختيار قاعدة الشجرة [عدل: %s]

en	Tree Rules Selection [new]
ar-sa	اختيار قواعد الشجرة [جديد]

en	Object Selection Criteria
ar-sa	معايير اختيار الكائن

en	Tree Creation Criteria
ar-sa	معايير إنشاء الشجرة

en	Change Leaf Type
ar-sa	تغيير نوع ورقة

en	WARNING:
ar-sa	تحذير:

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
ar-sa	أنت تقوم بتغيير نوع الأوراق إلى "الجهاز" الذي لا يدعم مطابقة / إنشاء كائن يستند إلى Graph.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
ar-sa	عن طريق تغيير نوع الورقة ، سيتم إزالة جميع القواعد غير الصالحة تلقائيًا ولن تكون قابلة للاسترداد.

en	Are you sure you wish to continue?
ar-sa	هل أنت متأكد أنك تريد المتابعة؟

en	Tree Rules
ar-sa	قواعد الشجرة

en	Hook into Tree
ar-sa	هوك في شجرة

en	At Subtree
ar-sa	في الشجرة الفرعية

en	This Type
ar-sa	هذا النوع

en	Using Grouping
ar-sa	باستخدام التجميع

en	ROOT
ar-sa	الجذر

en	No Tree Rules Found
ar-sa	لم يتم العثور على قواعد شجرة

en	Cacti System Warning
ar-sa	تحذير نظام الصبار

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
ar-sa	تحذير: Cacti Daemon PID [

en	Cacti System Notice
ar-sa	Cacti System Utilities

en	Notice: Cacti Daemon PID[
ar-sa	ملاحظة: Cacti Daemon PID [

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF.
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف عنصر CDEF التالي.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Click 'Continue' to delete all following CDEFs.

en	Delete CDEF
ar-sa	حذف البند CDEF

en	Delete CDEFs

en	Delete CDEFs

en	Delete CDEFs

en	Delete CDEFs

en	Delete CDEFs

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEF. You can optionally change the title format for the new CDEF.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار CDEF التالي. يمكنك اختياريا تغيير تنسيق العنوان ل CDEF الجديد.

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEFs. You can optionally change the title format for the new CDEFs.

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEFs. You can optionally change the title format for the new CDEFs.

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEFs. You can optionally change the title format for the new CDEFs.

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEFs. You can optionally change the title format for the new CDEFs.

en	Click 'Continue' to duplicate the following CDEFs. You can optionally change the title format for the new CDEFs.

en	Title Format:
ar-sa	شكل العنوان

en	Duplicate CDEF
ar-sa	نسخة مكررة من CDEF

en	Duplicate CDEFs

en	Duplicate CDEFs

en	Duplicate CDEFs

en	Duplicate CDEFs

en	Duplicate CDEFs

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف عنصر CDEF التالي.

en	CDEF Name: %s
ar-sa	اسم CDEF: %s

en	Remove CDEF Item
ar-sa	إزالة بند CDEF

en	CDEF Preview
ar-sa	CDEF معاينة

en	CDEF Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر CDEF [عدل: %s]

en	CDEF Item Type
ar-sa	CDEF نوع البند

en	Choose what type of CDEF item this is.
ar-sa	اختر نوع عنصر CDEF هذا.

en	CDEF Item Value
ar-sa	قيمة بند CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
ar-sa	أدخل قيمة لهذا البند CDEF.

en	CDEF [edit: %s]
ar-sa	CDEF [عدل: %s]

en	CDEF [new]
ar-sa	CDEF [جديد]

en	CDEF Items
ar-sa	عناصر CDEF

en	Item Value
ar-sa	قيمة البند

en	Item #%d
ar-sa	العنصر #%d

en	Delete CDEF Item
ar-sa	حذف البند CDEF

en	CDEFs

en	CDEF Name
ar-sa	اسم CDEF

en	The name of this CDEF.
ar-sa	اسم هذا CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
ar-sa	لا يمكن حذف CDEFs قيد الاستخدام. يتم تعريف الاستخدام على أنه يتم الرجوع إليه من خلال الرسم البياني أو قالب الرسم البياني.

en	The number of Graphs using this CDEF.
ar-sa	عدد الرسوم البيانية باستخدام هذا CDEF.

en	Templates Using
ar-sa	قوالب باستخدام

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
ar-sa	عدد قوالب الرسوم البيانية باستخدام هذا CDEF.

en	No CDEFs
ar-sa	لا CDEFs

en	Unnamed Color
ar-sa	لم يذكر اسمه

en	Click 'Continue' to delete the following Color
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Click 'Continue' to delete the following Colors

en	Delete Color
ar-sa	حذف عنصر اللون

en	Delete Colors

en	Delete Colors

en	Delete Colors

en	Delete Colors

en	Delete Colors

en	Cacti has imported the following items:
ar-sa	قامت Cacti باستيراد العناصر التالية:

en	Import Colors
ar-sa	استيراد الألوان

en	Import Colors from Local File
ar-sa	استيراد الألوان من ملف محلي

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
ar-sa	يرجى تحديد موقع ملف CSV الذي يحتوي على معلومات اللون الخاصة بك.

en	Select a File
ar-sa	اختر الملف

en	Overwrite Existing Data?
ar-sa	الكتابة فوق البيانات الموجودة؟

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
ar-sa	هل يجب السماح لعملية الاستيراد بالكتابة فوق البيانات الحالية؟ الرجاء ملاحظة أن هذا لا يعني حذف الصفوف القديمة ، بل تحديث الصفوف المكررة فقط.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
ar-sa	السماح تحديث الصفوف الموجودة؟

en	Required File Format Notes
ar-sa	ملاحظات تنسيق الملف المطلوب

en	The file must contain a header row with the following column headings.
ar-sa	يجب أن يحتوي الملف على صف رأس مع عناوين الأعمدة التالية.

en	name - The Color Name
ar-sa	الاسم - اسم اللون

en	hex - The Hex Value
ar-sa	عرافة - قيمة الهيكس

en	Colors [edit: %s]
ar-sa	الألوان [عدل: %s]

en	Colors [new]
ar-sa	الألوان [جديد]

en	Colors
ar-sa	ألوان

en	Named Colors
ar-sa	تسمية الألوان

en	Import
ar-sa	استيراد

en	Export Colors
ar-sa	تصدير الألوان

en	Hex
ar-sa	هيكس

en	The Hex Value for this Color.
ar-sa	قيمة Hex لهذا اللون.

en	Color Name
ar-sa	اسم اللون

en	The name of this Color definition.
ar-sa	اسم هذا التعريف اللون.

en	Is this color a named color which are read only.
ar-sa	هل هذا اللون لون مسمى للقراءة فقط.

en	Named Color
ar-sa	مسمى اللون

en	Color
ar-sa	اللون

en	The Color as shown on the screen.
ar-sa	اللون كما هو موضح على الشاشة.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
ar-sa	لا يمكن حذف الألوان المستخدمة. يتم تعريف الاستخدام على أنه يتم الرجوع إليه إما عن طريق الرسم البياني أو قالب الرسم البياني.

en	The number of Graph using this Color.
ar-sa	عدد الرسم البياني باستخدام هذا اللون.

en	The number of Graph Templates using this Color.
ar-sa	عدد قوالب الرسم البياني باستخدام هذا اللون.

en	No Colors Found
ar-sa	لا توجد ألوان

en	Sync Aggregates
ar-sa	تجمعات

en	Color Item
ar-sa	البند اللون

en	Item # %d
ar-sa	رقم المنتج # %d

en	No Items
ar-sa	لا عناصر

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Click 'Continue' to delete following Color Templates

en	Delete Color Template
ar-sa	حذف لون القالب (ق)

en	Delete Color Templates

en	Delete Color Templates

en	Delete Color Templates

en	Delete Color Templates

en	Delete Color Templates

en	Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار قالب اللون التالي. يمكنك اختياريا تغيير تنسيق العنوان لقالب اللون الجديد.

en	Click 'Continue' to duplicate following Color Templates. You can optionally change the title format for the new color templates.

en	Click 'Continue' to duplicate following Color Templates. You can optionally change the title format for the new color templates.

en	Click 'Continue' to duplicate following Color Templates. You can optionally change the title format for the new color templates.

en	Click 'Continue' to duplicate following Color Templates. You can optionally change the title format for the new color templates.

en	Click 'Continue' to duplicate following Color Templates. You can optionally change the title format for the new color templates.

en	Duplicate Color Template
ar-sa	قالب ألوان مكرر

en	Duplicate Color Templates

en	Duplicate Color Templates

en	Duplicate Color Templates

en	Duplicate Color Templates

en	Duplicate Color Templates

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template.
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لإنشاء Aggregate Graph من القائمة (الرسوم) المحددة.

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Templates.

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Templates.

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Templates.

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Templates.

en	Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Templates.

en	Synchronize Color Template
ar-sa	مزامنة الرسوم البيانية إلى قالب (نماذج) Graph

en	Synchronize Color Templates

en	Synchronize Color Templates

en	Synchronize Color Templates

en	Synchronize Color Templates

en	Synchronize Color Templates

en	Color Template Items [new]
ar-sa	عناصر قالب اللون [جديد]

en	Color Template Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر قالب اللون [عدل: %s]

en	Delete Color Item
ar-sa	حذف عنصر اللون

en	Color Template [edit: %s]
ar-sa	قالب اللون [عدل: %s]

en	Color Template [new]
ar-sa	قالب اللون [جديد]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
ar-sa	تم دفع %d قالب اللون "%s" للخارج ودفع %d من التجميعات غير النموذجية للخارج

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
ar-sa	لا يحتوي قالب الألوان "%s" على قوالب مجمعة أو رسوم بيانية باستخدام قالب الألوان هذا.

en	Color Templates
ar-sa	قوالب الألوان

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
ar-sa	لا يمكن حذف قوالب اللون المستخدمة. يتم تعريف الاستخدام على أنه المشار إليه بواسطة قالب التجميع.

en	No Color Templates Found
ar-sa	لا توجد قوالب اللون

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف لون قالب اللون التالي.

en	Color Name:
ar-sa	اسم اللون:

en	Color Hex:
ar-sa	لون هيكس:

en	Remove Color Item
ar-sa	إزالة عنصر اللون

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
ar-sa	عناصر قالب اللون [تحرير عنصر التقرير: %s]

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
ar-sa	عناصر قالب اللون [عنصر تقرير جديد: %s]

en	Run Check
ar-sa	تشغيل الاختيار

en	Delete Check
ar-sa	حذف الشيك

en	Data Source debug started.
ar-sa	تصحيح مصدر البيانات

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
ar-sa	تلقى تصحيح مصدر البيانات معرف مصدر بيانات غير صالح.

en	All RRDfile repairs succeeded.
ar-sa	نجحت جميع الإصلاحات RRDfile.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
ar-sa	فشل واحد أو أكثر من الإصلاحات RRDfile. انظر سجل Cacti عن الأخطاء.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
ar-sa	تصحيح مصدر البيانات التلقائي يتم إعادة تشغيل بعد الإصلاح.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
ar-sa	تلقى إصلاح مصدر البيانات معرف مصدر بيانات غير صالح.

en	Data Source
ar-sa	مصدر البيانات

en	The Data Source to Debug
ar-sa	مصدر البيانات إلى Debug

en	User
ar-sa	المستخدم

en	The User who requested the Debug.
ar-sa	المستخدم الذي طلب التصحيح.

en	Started
ar-sa	بدأت

en	The Date that the Debug was Started.
ar-sa	تاريخ بدء Debug.

en	The Data Source internal ID.
ar-sa	معرف داخلي لمصدر البيانات.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
ar-sa	حالة التحقق من بيانات مصدر البيانات.

en	Writable
ar-sa	قابل للكتابة

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
ar-sa	يحدد ما إذا كان أداة تجميع البيانات أو موقع الويب لديها حق الوصول للكتابة.

en	Exists
ar-sa	وجود

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
ar-sa	تحديد ما إذا كان مصدر البيانات موجودًا في مخزن Poller.

en	Active
ar-sa	نشط

en	Determines if the Data Source is Enabled.
ar-sa	يحدد ما إذا كان مصدر البيانات ممكّنًا.

en	RRD Match
ar-sa	مباراة RRD

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
ar-sa	يحدد ما إذا كان RRDfile يطابق قالب مصدر البيانات.

en	Valid Data
ar-sa	بيانات صالحة

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
ar-sa	يحدد ما إذا كان RRDfile قد تم الحصول على بيانات حديثة جيدة.

en	RRD Updated
ar-sa	تحديث RRD

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
ar-sa	يحدد ما إذا كان قد تمت كتابة ملف RRD بشكل صحيح.

en	Issues
ar-sa	مناقشات جدلية

en	Summary of issues found for the Data Source.
ar-sa	أي مشاكل ملخص وجدت لمصدر البيانات.

en	Data Sources
ar-sa	مصادر البيانات

en	Not Debugging
ar-sa	تصحيح الأخطاء

en	No Checks
ar-sa	لا الشيكات

en	Not Found
ar-sa	لم يتم العثور على شيء

en	Not Checked Yet
ar-sa	لا الشيكات

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
ar-sa	وجدت القضايا! في انتظار تحديث RRDfile

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
ar-sa	لا يوجد مبدئي! في انتظار تحديث RRDfile

en	Waiting on analysis and RRDfile update
ar-sa	هل تم تحديث RRDfile؟

en	RRDfile Owner
ar-sa	مالك RRDfile

en	Website runs as
ar-sa	موقع يعمل كما

en	Poller runs as
ar-sa	يعمل Poller باسم

en	Is RRA Folder writeable by poller?
ar-sa	هل مجلد RRA قابل للكتابة بواسطة مُلصق؟

en	Is RRDfile writeable by poller?
ar-sa	هو RRDfile للتسجيل عن طريق الملقب؟

en	Does the RRDfile Exist?
ar-sa	هل RRDfile موجود؟

en	Is the Data Source set as Active?
ar-sa	هل تم تعيين مصدر البيانات على أنه نشط؟

en	Did the poller receive valid data?
ar-sa	هل تلقى المُلقب بيانات صالحة؟

en	Was the RRDfile updated?
ar-sa	هل تم تحديث RRDfile؟

en	First Check TimeStamp
ar-sa	أول تحقق من TimeStamp

en	Second Check TimeStamp
ar-sa	تحقق الثانية TimeStamp

en	Were we able to convert the title?
ar-sa	هل كنا قادرين على تحويل العنوان؟

en	Data Source matches the RRDfile?
ar-sa	لم يتم استقصاء مصدر البيانات

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
ar-sa	مستكشف أخطاء مصدر البيانات ومصلحها [التحديث التلقائي حتى الاكتمال] %s

en	Refresh Now
ar-sa	تحديث

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
ar-sa	مستكشف أخطاء مصدر البيانات ومصلحها [ التحديث التلقائي حتى تحديث ملف RRD] %s

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
ar-sa	مستكشف أخطاء مصدر البيانات ومصلحها [اكتمل التحليل! %s ]

en	Rerun Analysis
ar-sa	إعادة تشغيل التحليل

en	Check
ar-sa	التحقق من

en	Value
ar-sa	القيمة

en	Results
ar-sa	النتائج

en	<not set>
ar-sa	لم يتم التعيين

en	Data Source Repair Recommendations
ar-sa	حقول مصدر البيانات

en	Issue
ar-sa	مشكل

en	For attribute '%s', issue found '%s'
ar-sa	بالنسبة إلى السمة "%s"، تم العثور على المشكلة "%s"

en	Apply Suggested Fixes
ar-sa	إعادة تطبيق الأسماء المقترحة

en	Repair Steps [ %s ]
ar-sa	خطوات الإصلاح [ %s ]

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
ar-sa	خطوات الإصلاح [تشغيل الإصلاح من سطر الأوامر]

en	Command
ar-sa	المشرف

en	Waiting on Data Source Check to Complete
ar-sa	في انتظار التحقق من مصدر البيانات حتى يكتمل

en	All Devices
ar-sa	جميع الاجهزة

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
ar-sa	مستكشف أخطاء مصدر البيانات ومصلحها [ %s ]

en	No Device
ar-sa	الجهاز:

en	Delete All Checks
ar-sa	حذف الشيك

en	Run All
ar-sa	تشغيل الكل

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
ar-sa	تشغيل عمليات التحقق من مصادر البيانات التي تمت تصفيتها حاليا والاحتفاظ بالنتائج الأخرى

en	Profile
ar-sa	الملف الشخصي

en	All
ar-sa	الكل

en	Failed
ar-sa	فشل

en	Debugging
ar-sa	تصحيح الأخطاء

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف طريقة إدخال البيانات التالية

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Method

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Input Method(s). You can optionally change the title format for the new Data Input Method(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار طريقة (طرق) إدخال البيانات التالية. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان لطريقة (طرق) إدخال البيانات الجديدة.

en	Input Name:
ar-sa	اسم الإدخال:

en	Delete Data Input Method
ar-sa	حذف طريقة إدخال البيانات

en	Delete Data Input Methods

en	Delete Data Input Methods

en	Delete Data Input Methods

en	Delete Data Input Methods

en	Delete Data Input Methods

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف حقل إدخال البيانات التالي.

en	Field Name: %s
ar-sa	اسم الحقل: %s

en	Friendly Name: %s
ar-sa	اسم مألوف: %s

en	Remove Data Input Field
ar-sa	إزالة حقل إدخال البيانات

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
ar-sa	يبدو أن هذا البرنامج النصي لا يحتوي على قيم إدخال ، وبالتالي لا يوجد شيء يمكن إضافته.

en	Output Fields [edit: %s]
ar-sa	حقول الإخراج [عدل: %s]

en	Output Field
ar-sa	حقل الإخراج

en	Input Fields [edit: %s]
ar-sa	حقول الإدخال [عدل: %s]

en	Input Field
ar-sa	حقل إدخال

en	Data Input Method [edit: %s]
ar-sa	طريقة إدخال البيانات [عدل: %s]

en	Data Input Method [new]
ar-sa	طرق إدخال البيانات [جديد]

en	SNMP Query
ar-sa	استعلام SNMP

en	Script Query
ar-sa	استعلام البرنامج النصي

en	Script Server Query
ar-sa	خادم سيناريو

en	White List Verification Succeeded.
ar-sa	التحقق من القائمة البيضاء نجحت.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
ar-sa	فشل التحقق من القائمة البيضاء. قم بتشغيل البرنامج النصي CLI input_whitelist.php لتصحيح.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
ar-sa	سلسلة الإدخال غير موجودة في القائمة البيضاء. قم بتشغيل البرنامج النصي CLI input_whitelist.php لتصحيح.

en	Input Fields
ar-sa	حقول المدخلات

en	Friendly Name
ar-sa	اسم مألوف

en	Field Order
ar-sa	الترتيب:

en	(Not In Use)
ar-sa	غير مستخدم

en	No Input Fields
ar-sa	لا حقول الإدخال

en	Output Fields
ar-sa	حقول الإخراج

en	Update RRA
ar-sa	تحديث RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
ar-sa	لا يمكن إزالة حقول المخرجات عندما تكون مصادر البيانات موجودة

en	No Output Fields
ar-sa	لا حقول الإخراج

en	Delete Data Input Field
ar-sa	حذف حقل إدخال البيانات

en	Data Input Methods
ar-sa	طرق إدخال البيانات

en	Input Methods
ar-sa	طرق الإدخال

en	Data Input Name
ar-sa	اسم إدخال البيانات

en	The name of this Data Input Method.
ar-sa	اسم طريقة إدخال البيانات هذه.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
ar-sa	معرف قاعدة البيانات الداخلي لهذا قالب البيانات. مفيد عند تنفيذ التشغيل الآلي أو التصحيح.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
ar-sa	لا يمكن حذف مدخلات البيانات المستخدمة. يتم تعريف الاستخدام على أنه مرجع إما بواسطة مصدر بيانات أو قالب بيانات.

en	Data Sources Using
ar-sa	مصادر البيانات باستخدام

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
ar-sa	عدد مصادر البيانات التي تستخدم طريقة إدخال البيانات هذه.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
ar-sa	عدد قوالب البيانات التي تستخدم طريقة إدخال البيانات هذه.

en	Data Input Method
ar-sa	طريقة إدخال البيانات

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
ar-sa	الطريقة المستخدمة لجمع المعلومات من أجل طريقة إدخال البيانات هذه.

en	No Data Input Methods Found
ar-sa	لا توجد طرق إدخال البيانات

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف رابطة رسومات الاستعلام عن البيانات التالية.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.

en	Delete Data Query
ar-sa	حذف استعلام البيانات

en	Delete Data Queries

en	Delete Data Queries

en	Delete Data Queries

en	Delete Data Queries

en	Delete Data Queries

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Query.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار استعلام البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Queries.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Queries.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Queries.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Queries.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Queries.

en	Name Format:
ar-sa	تنسيق الاسم:

en	Duplicate Data Query
ar-sa	استعلام بيانات مكررة

en	Duplicate Data Queries

en	Duplicate Data Queries

en	Duplicate Data Queries

en	Duplicate Data Queries

en	Duplicate Data Queries

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف رابطة رسومات الاستعلام عن البيانات التالية.

en	Graph Name: %s
ar-sa	اسم الرسم البياني: %s

en	Remove Data Query Graph Template
ar-sa	تحويل إلى قالب الرسم البياني

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب الرسم البياني / البيانات المرتبطة [عدل: %s]

en	Associated Graph/Data Templates [new]
ar-sa	قوالب الرسم البياني / البيانات المرتبطة [تحرير:٪ s]

en	Associated Data Templates
ar-sa	قوالب البيانات المرتبطة

en	Data Template - %s
ar-sa	حذف قالب (نماذج) البيانات

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
ar-sa	إذا كان قالب الرسم البياني هذا يتطلب مصدر بيانات قالب البيانات إلى اليسار ، فاختر عمود الإخراج الصحيح لـ XML ثم قم بتمكين التعيين إما بالتحقق أو التبديل هنا.

en	Suggested Values - Graphs
ar-sa	القيم المقترحة - الرسوم البيانية

en	Equation
ar-sa	معادلة

en	No Suggested Values Found
ar-sa	لم يتم العثور على قيم مقترحة

en	Field Name
ar-sa	اسم الحقل

en	Suggested Value
ar-sa	القيمة المقترحة

en	Add
ar-sa	إضافة

en	Add Graph Title Suggested Name
ar-sa	إضافة عنوان الرسم البياني الاسم المقترح

en	Suggested Values - Data Sources
ar-sa	القيم المقترحة - مصادر البيانات

en	Add Data Source Name Suggested Name
ar-sa	إضافة اسم مصدر البيانات الاسم المقترح

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.
ar-sa	معرف استعلام البيانات [%s] الذي تحاول تحريره غير موجود. الرجاء تشغيل البرنامج النصي CLI repair_database.php لحل مشكلة قاعدة البيانات هذه.

en	Data Queries [edit: %s]
ar-sa	استعلامات البيانات [عدل: %s]

en	Data Queries [new]
ar-sa	استعلامات البيانات [جديد]

en	Successfully located XML file
ar-sa	تم العثور على ملف XML بنجاح

en	Could not locate XML file.
ar-sa	لا يمكن تحديد موقع ملف XML.

en	Associated Graph Templates
ar-sa	قوالب الرسم البياني المرتبطة

en	Graph Template Name
ar-sa	اسم قالب الرسم البياني

en	Mapping ID
ar-sa	معرف التعيين

en	Association Read Only until XML file located
ar-sa	الاقتران للقراءة فقط حتى تحديد موقع ملف XML

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
ar-sa	يتم قراءة قوالب Graph المعنونة مع الرسومات البيانية فقط

en	No Graph Templates Defined.
ar-sa	لا توجد قوالب الرسم البياني محددة.

en	Delete Associated Graph
ar-sa	حذف الرسم البياني المرتبط

en	Data Queries
ar-sa	استعلامات البيانات

en	Data Query Name
ar-sa	اسم استعلام البيانات

en	The name of this Data Query.
ar-sa	اسم هذا الاستعلام عن البيانات.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
ar-sa	المعرف الداخلي لهذا القالب الرسم البياني. مفيد عند تنفيذ التشغيل الآلي أو التصحيح.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
ar-sa	لا يمكن حذف "استعلامات البيانات" قيد الاستخدام. يتم تعريف الاستخدام على أنه يتم الرجوع إليه إما من خلال الرسم البياني أو قالب الرسم البياني.

en	The number of Graphs using this Data Query.
ar-sa	عدد الرسوم البيانية باستخدام هذا الاستعلام البيانات.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
ar-sa	عدد قوالب الرسومات البيانية التي تستخدم هذا الاستعلام عن البيانات.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
ar-sa	طريقة إدخال البيانات المستخدمة لجمع البيانات لمصادر البيانات المرتبطة بطلب البيانات هذا.

en	No Data Queries Found
ar-sa	لم يتم العثور على استعلامات البيانات

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>
ar-sa	لا يؤدي تغيير نبضات القلب من هذه الصفحة إلى تغيير نبضات القلب لمصادر البيانات الحالية. استخدم وظيفة "الضبط" في RRDtool لإجراء هذا التغيير على نبضات قلب ملفات RRDfiles الحالية ، أو قم بتشغيل الأداة المساعدة CLI update_heartbeat.php لتصحيحها.<br>

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Click 'Continue' to delete following Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profile
ar-sa	حذف عنصر ملف تعريف مصدر البيانات

en	Delete Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profiles

en	Delete Data Source Profiles

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Source Profile. You can optionally change the title format for the new Data Source Profile
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار ملف تعريف مصدر البيانات التالي. يمكنك اختياريا تغيير تنسيق العنوان لملف تعريف مصدر البيانات الجديد

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Source Profiles. You can optionally change the title format for the new Data Source Profiles.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Source Profiles. You can optionally change the title format for the new Data Source Profiles.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Source Profiles. You can optionally change the title format for the new Data Source Profiles.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Source Profiles. You can optionally change the title format for the new Data Source Profiles.

en	Click 'Continue' to duplicate following Data Source Profiles. You can optionally change the title format for the new Data Source Profiles.

en	Duplicate Data Source Profile
ar-sa	ملف تعريف مصدر البيانات المكرر

en	Duplicate Date Source Profiles

en	Duplicate Date Source Profiles

en	Duplicate Date Source Profiles

en	Duplicate Date Source Profiles

en	Duplicate Date Source Profiles

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
ar-sa	فشل واحد أو أكثر من الإصلاحات RRDfile. انظر سجل Cacti عن الأخطاء.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Profile Name: %s
ar-sa	اسم الملف الشخصي: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
ar-sa	إزالة ملف تعريف مصدر البيانات RRA

en	Each Insert is New Row
ar-sa	كل إدراج هو صف جديد

en	(Some Elements Read Only)
ar-sa	(بعض العناصر للقراءة فقط)

en	RRA [edit: %s %s]
ar-sa	RRA [عدل: %s %s]

en	Data Source Profile [edit: %s]
ar-sa	ملف تعريف مصدر البيانات [عدل: %s]

en	Data Source Profile [new]
ar-sa	ملف مصدر البيانات [جديد]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
ar-sa	ملف تعريف مصدر بيانات RRA (اضغط على "حفظ" لتحديث الأوقات)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
ar-sa	ملف تعريف مصدر بيانات RRAs (للقراءة فقط)

en	Data Retention
ar-sa	الاحتفاظ بالبيانات

en	Graph Timespan
ar-sa	الرسم البياني Timespan

en	Steps
ar-sa	خطوات

en	Rows
ar-sa	الصفوف

en	Select Consolidation Function(s)
ar-sa	حدد وظيفة (وظائف) الدمج

en	Delete Data Source Profile Item
ar-sa	حذف عنصر ملف تعريف مصدر البيانات

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
ar-sa	%s كيلوبايت لكل مصادر بيانات و %s بايت للرأس

en	%s KBytes per Data Source
ar-sa	%s كيلوبايت لكل مصدر بيانات

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.
ar-sa	أدخل عددا صالحا من الصفوف للحصول على حجم RRA.

en	%d Years
ar-sa	%d سنوات

en	1 Year
ar-sa	سنة واحدة

en	%d Month
ar-sa	%d شهر

en	%d Months
ar-sa	%d أشهر

en	%d Week
ar-sa	%d أسبوع

en	%d Weeks
ar-sa	%d أسابيع

en	%d Day
ar-sa	يوم %d

en	%d Days
ar-sa	%d أيام

en	1 Hour
ar-sa	ساعة واحدة

en	Data Source Profiles
ar-sa	ملفات مصدر البيانات

en	Profiles
ar-sa	ملفات شخصية

en	Has Data Sources
ar-sa	لديه مصادر البيانات

en	Data Source Profile Name
ar-sa	اسم ملف تعريف مصدر البيانات

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
ar-sa	هل هذا هو ملف التعريف الافتراضي لجميع قوالب البيانات الجديدة؟

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
ar-sa	لا يمكن حذف الملفات الشخصية قيد الاستخدام. يتم تعريف الاستخدام كمرجع من خلال مصدر بيانات أو قالب بيانات.

en	Read Only
ar-sa	يقرأ فقط

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
ar-sa	تصبح الملفات الشخصية المستخدمة بواسطة Data Sources مقروءة فقط في الوقت الحالي.

en	Poller Interval
ar-sa	فاصل بولير

en	The Polling Frequency for the Profile
ar-sa	وتيرة الاستطلاع للتوصيف

en	Heartbeat
ar-sa	نبضة قلب

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
ar-sa	مقدار الوقت بالثواني بدون بيانات جيدة قبل تخزين البيانات على أنها غير معروفة

en	The number of Data Sources using this Profile.
ar-sa	عدد مصادر البيانات باستخدام هذا الملف الشخصي.

en	The number of Data Templates using this Profile.
ar-sa	عدد قوالب البيانات باستخدام هذا الملف الشخصي.

en	No Data Source Profiles Found
ar-sa	لم يتم العثور على ملفات تعريف مصدر البيانات

en	Change Device
ar-sa	تغيير الجهاز

en	Reapply Suggested Names
ar-sa	إعادة تطبيق الأسماء المقترحة

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source
ar-sa	انقر فوق &quot;متابعة&quot; لحذف ملف تعريف مصدر البيانات التالي RRA.

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	Click 'Continue' to delete following Data Sources

en	The following graph is using these data sources:
ar-sa	يستخدم الرسم البياني التالي مصادر البيانات هذه:

en	The following graphs are using these data sources:

en	The following graphs are using these data sources:

en	The following graphs are using these data sources:

en	The following graphs are using these data sources:

en	The following graphs are using these data sources:

en	Leave the <strong>Graph</strong> untouched.
ar-sa	اترك <strong>الرسم البياني</strong> دون تغيير.

en	Leave all <strong>Graphs</strong> untouched.

en	Leave all <strong>Graphs</strong> untouched.

en	Leave all <strong>Graphs</strong> untouched.

en	Leave all <strong>Graphs</strong> untouched.

en	Leave all <strong>Graphs</strong> untouched.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference this Data Source.
ar-sa	حذف كافة <strong>عناصر الرسم البياني</strong> التي تشير إلى مصدر البيانات هذا.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference this Data Source.
ar-sa	حذف كافة <strong>الرسوم البيانية</strong> التي تشير إلى مصدر البيانات هذا.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete all <strong>Graphs</strong> that reference these Data Sources.

en	Delete Data Source
ar-sa	حذف مصدر البيانات

en	Delete Data Sources

en	Delete Data Sources

en	Delete Data Sources

en	Delete Data Sources

en	Delete Data Sources

en	Choose a new Device for this Data Source and click 'Continue'.
ar-sa	اختر جهازا جديدا لمصدر البيانات هذا وانقر فوق "متابعة".

en	Choose a new Device for these Data Sources and click 'Continue'

en	Choose a new Device for these Data Sources and click 'Continue'

en	Choose a new Device for these Data Sources and click 'Continue'

en	Choose a new Device for these Data Sources and click 'Continue'

en	Choose a new Device for these Data Sources and click 'Continue'

en	New Device:
ar-sa	جهاز جديد:

en	Click 'Continue' to enable the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين مصدر البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to enable all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to enable all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to enable all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to enable all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to enable all following Data Sources.

en	Enable Data Source
ar-sa	تمكين مصدر البيانات

en	Enable Data Sources

en	Enable Data Sources

en	Enable Data Sources

en	Enable Data Sources

en	Enable Data Sources

en	Click 'Continue' to disable the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل مصدر البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to disable all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to disable all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to disable all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to disable all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to disable all following Data Sources.

en	Disable Data Source
ar-sa	تعطيل مصدر البيانات

en	Disable Data Sources

en	Disable Data Sources

en	Disable Data Sources

en	Disable Data Sources

en	Disable Data Sources

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested name to the following Data Source.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق الاسم المقترح على مصدر البيانات التالي.

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested names to all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested names to all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested names to all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested names to all following Data Sources.

en	Click 'Continue' to re-apply the suggested names to all following Data Sources.

en	Reapply Suggested Naming to Data Source
ar-sa	إعادة تطبيق التسمية المقترحة على مصدر البيانات

en	Reapply Suggested Naming to Data Sources

en	Reapply Suggested Naming to Data Sources

en	Reapply Suggested Naming to Data Sources

en	Reapply Suggested Naming to Data Sources

en	Reapply Suggested Naming to Data Sources

en	Custom Data [data input: %s]
ar-sa	البيانات المخصصة [إدخال البيانات: %s]

en	(From Device: %s)
ar-sa	(من الجهاز: %s)

en	(From Data Template)
ar-sa	(من قالب البيانات)

en	Nothing Entered
ar-sa	لا شيء دخل

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
ar-sa	لا حقول الإدخال لمصدر إدخال البيانات المحددة

en	Data Template Selection [edit: %s]
ar-sa	اختيار قالب البيانات [عدل: %s]

en	Data Template Selection [new]
ar-sa	اختيار قالب البيانات [جديد]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
ar-sa	إيقاف تشغيل وضع Debug مصدر البيانات.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
ar-sa	بدوره على وضع مصدر البيانات التصحيح.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
ar-sa	إيقاف تشغيل وضع معلومات مصدر البيانات.

en	Turn On Data Source Info Mode.
ar-sa	قم بتشغيل وضع معلومات مصدر البيانات.

en	Edit Graph: '%s'.
ar-sa	تحرير الرسم البياني: "%s".

en	Edit Device.
ar-sa	تحرير الجهاز

en	Edit Data Template.
ar-sa	تحرير قالب البيانات.

en	Disable Data Source.
ar-sa	تعطيل مصدر البيانات

en	Enable Data Source.
ar-sa	تمكين مصدر البيانات

en	Selected Data Template
ar-sa	قالب البيانات المحدد

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
ar-sa	الاسم المعطى لقالب البيانات هذا. يرجى ملاحظة أنه يمكنك فقط تغيير قوالب الرسم البياني إلى قالب الرسم البياني المتوافق بنسبة 100٪ ، مما يعني أنه يحتوي على مصادر بيانات متطابقة.

en	Device
ar-sa	جهاز

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
ar-sa	اختر الجهاز الذي ينتمي إليه مصدر البيانات هذا.

en	Supplemental Data Template Data
ar-sa	بيانات قالب البيانات التكميلية

en	Data Source Fields
ar-sa	حقول مصدر البيانات

en	Data Source Item Fields
ar-sa	حقول عناصر مصدر البيانات

en	Custom Data
ar-sa	البيانات المخصصة

en	Data Source Item %s
ar-sa	عنصر مصدر البيانات %s

en	New
ar-sa	جديد

en	Data Source Debug
ar-sa	تصحيح مصدر البيانات

en	RRDtool Tune Info
ar-sa	RRDtool معلومات اللحن

en	External
ar-sa	خارجي

en	1 Minute
ar-sa	1 دقيقة

en	Data Sources [ All Devices ]
ar-sa	مصادر البيانات [لا يوجد جهاز]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
ar-sa	مصادر البيانات [لا يوجد جهاز]

en	Data Sources [ %s ]
ar-sa	مصادر البيانات [ %s ]

en	Bad Indexes
ar-sa	فهرس

en	Note that this query may take some time to run.
ar-sa	لاحظ أن هذا الاستعلام قد يستغرق بعض الوقت للتشغيل.

en	Orphaned
ar-sa	منفرد

en	Data Source Name
ar-sa	اسم مصدر البيانات

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
ar-sa	اسم مصدر البيانات هذا. يتم إنشاؤه برمجيا بشكل عام من تعريف قالب البيانات.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
ar-sa	معرف قاعدة البيانات الداخلية لمصدر البيانات هذا. مفيد عند تنفيذ التشغيل الآلي أو التصحيح.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
ar-sa	عدد قوالب الرسومات البيانية التي تستخدم هذا الاستعلام عن البيانات.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
ar-sa	معدل تكرار جمع البيانات لمصدر البيانات هذا.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
ar-sa	إذا لم يعد مصدر البيانات هذا قيد الاستخدام بواسطة الرسوم البيانية ، فيمكن حذفه.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
ar-sa	ما إذا كانت البيانات سيتم تجميعها لمصدر البيانات هذا أم لا. يتحكم في مستوى قالب البيانات.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
ar-sa	قالب البيانات الذي يستند إليه مصدر البيانات هذا.

en	Damaged Data Source Name
ar-sa	اسم مصدر البيانات

en	No Data Sources Found
ar-sa	لم يتم العثور على مصادر البيانات

en	No Graphs
ar-sa	الرسوم

en	Aggregates
ar-sa	المجاميع

en	No Aggregates
ar-sa	المجاميع

en	Change Profile
ar-sa	تغيير الملف الشخصي

en	Field "%s" is missing an Output Field
ar-sa	يفتقد الحقل "%s" إلى حقل إخراج

en	Click 'Continue' to delete the following Data Template(s). Any data sources attached to these templates will become individual Data Source(s) and all Templating benefits will be removed.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) البيانات التالية. ستصبح أي مصادر بيانات مرفقة بهذه القوالب مصدرًا فرديًا للبيانات وستتم إزالة جميع مزايا Templating.

en	Delete Data Template(s)
ar-sa	حذف قالب (نماذج) البيانات

en	Click 'Continue' to duplicate the following Data Template(s). You can optionally change the title format for the new Data Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار قالب (نماذج) البيانات التالية. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان الخاص بقالب (نماذج) البيانات الجديدة.

en	template_title
ar-sa	عنوان القالب

en	Duplicate Data Template(s)
ar-sa	قالب (ملفات) بيانات مكررة

en	Click 'Continue' to change the default Data Source Profile for the following Data Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتغيير ملف تعريف مصدر البيانات الافتراضي للقالب (ق) البيانات التالية.

en	New Data Source Profile
ar-sa	ملف مصدر بيانات جديد

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
ar-sa	ملاحظة: هذا التغيير سيؤثر فقط على مصادر البيانات المستقبلية ولا يغير مصادر البيانات الحالية.

en	Change Data Source Profile
ar-sa	تغيير ملف تعريف مصدر البيانات

en	Data Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب البيانات [عدل: %s]

en	Edit Data Input Method.
ar-sa	تحرير طريقة إدخال البيانات.

en	Data Templates [new]
ar-sa	قوالب البيانات [جديد]

en	This field is always templated.
ar-sa	هذا الحقل دائمًا يتم إعداده وفقًا للنموذج.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
ar-sa	حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت ترغب في السماح للمستخدم بتجاوز القيمة على اليمين أثناء إنشاء مصدر البيانات.

en	Data Templates in use can not be modified
ar-sa	لا يمكن تعديل قوالب البيانات المستخدمة

en	Data Source Item [%s]
ar-sa	عنصر مصدر البيانات [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
ar-sa	يتم تعطيل هذه القيمة بسبب اشتقاق القيمة من الجهاز أو كائن استعلام البيانات الخاص الذي يتعقب اقترانات استعلام البيانات الهامة.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
ar-sa	تم تعطيل هذه القيمة نظرا لاشتقاقها من الجهاز وللقراءة فقط.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
ar-sa	سيتم اشتقاق القيمة من الجهاز إذا تم ترك هذا الحقل فارغًا.

en	Custom Data Warning Message
ar-sa	رسالة تحذير البيانات المخصصة

en	WARNING: Data Loss can Occur
ar-sa	تحذير: يمكن أن يحدث فقدان البيانات

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will loose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
ar-sa	بعد إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه ثم حفظ قالب البيانات، ستفقد أي مصادر بيانات موجودة استنادا إلى قالب البيانات هذا بياناتها المخصصة. هذا يمكن أن يؤدي إلى كسر جمع البيانات والرسوم البيانية

en	Data Templates
ar-sa	قوالب البيانات

en	Data Template Name
ar-sa	اسم قالب البيانات

en	The name of this Data Template.
ar-sa	اسم قالب البيانات هذا.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
ar-sa	معرف قاعدة البيانات الداخلي لهذا قالب البيانات. مفيد عند تنفيذ التشغيل الآلي أو التصحيح.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
ar-sa	لا يمكن حذف قوالب البيانات المستخدمة. يتم تعريف الاستخدام على أنه مرجع من قبل مصدر بيانات.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
ar-sa	عدد مصادر البيانات التي تستخدم قالب البيانات هذا.

en	Input Method
ar-sa	طريقة الادخال

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
ar-sa	الأسلوب المستخدم لوضع البيانات في RRDfile مصدر البيانات.

en	Profile Name
ar-sa	اسم الملف الشخصي

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
ar-sa	ملف تعريف مصدر البيانات الافتراضي لهذا القالب البيانات.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
ar-sa	لن يتم تحديث مصادر البيانات المستندة إلى قوالب البيانات غير النشطة عند تشغيل أداة التلقيم.

en	No Data Templates Found
ar-sa	لا توجد قوالب بيانات

en	Click 'Continue' to delete the following GPRINT Preset(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الإعداد (الإعدادات) المسبقة التالية من GPRINT.

en	Delete GPRINT Preset(s)
ar-sa	حذف GPRINT الإعداد المسبق (s)

en	GPRINT Presets [edit: %s]
ar-sa	إعدادات GPRINT المسبقة [تحرير: %s]

en	GPRINT Presets [new]
ar-sa	GPRINT المسبقة [جديد]

en	GPRINT Presets
ar-sa	المسبقة GPRINT

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
ar-sa	اسم مسبقا GPRINT

en	The name of this GPRINT Preset.
ar-sa	اسم هذا GPRINT Preset.

en	Format
ar-sa	التنسيق

en	The GPRINT format string.
ar-sa	سلسلة تنسيق GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
ar-sa	لا يمكن حذف GPRINTs قيد الاستخدام. يتم تعريف الاستخدام على أنه يتم الرجوع إليه إما من خلال الرسم البياني أو قالب الرسم البياني.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
ar-sa	عدد الرسوم البيانية باستخدام هذا GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
ar-sa	عدد قوالب الرسوم البيانية باستخدام GPRINT هذا.

en	No GPRINT Presets
ar-sa	لا GPRINT المسبقة

en	GRAPH DOES NOT EXIST
ar-sa	الرسم البياني غير موجود

en	Viewing Graph
ar-sa	عرض الرسم البياني

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
ar-sa	تفاصيل الرسم البياني ، وتصغير المرافق وتصحيح الأخطاء

en	CSV Export
ar-sa	تصديرCSV

en	Edit Graph Template
ar-sa	تحرير قالب الرسم البياني.

en	Click to view just this Graph in Real-time
ar-sa	انقر لعرض هذا الرسم البياني في الوقت الفعلي

en	Utility View
ar-sa	عرض الأداة المساعدة

en	Graph Utility View
ar-sa	عرض أداة الرسم البياني

en	Graph Source/Properties
ar-sa	مصدر / خصائص الرسم البياني

en	Graph Data
ar-sa	بيانات الرسم البياني

en	RRDtool Graph Syntax
ar-sa	RRDtool الرسم البياني البناء

en	The Cacti Poller has not run yet.
ar-sa	لم يعمل Cacti Poller بعد.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
ar-sa	لقد تم تعطيل الوقت الفعلي بواسطة المسؤول.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
ar-sa	دليل ذاكرة التخزين المؤقت للصور غير موجود. يرجى أولاً إنشائه وتعيين الأذونات ثم محاولة فتح رسم بياني آخر في الوقت الفعلي.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
ar-sa	لا يمكن للكتابة في دليل ذاكرة التخزين المؤقت للصورة. يرجى تعيين الأذونات ثم محاولة فتح رسم بياني آخر في الوقت الفعلي.

en	Cacti Real-time Graphing
ar-sa	الصبار في الوقت الحقيقي الرسوم البيانية

en	Thumbnails
ar-sa	الصورة المصغرة

en	%d seconds left.
ar-sa	%d ثانية متبقية.

en	seconds left.
ar-sa	الثواني المتبقية.

en	Change Settings
ar-sa	تغيير الإعدادات

en	Full Sync Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية المزامنة الكاملة

en	Quick Sync Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية المزامنة السريعة

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
ar-sa	أدت مزامنة قالب الرسم البياني "%s" إلى إصلاحات %s!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
ar-sa	لم تسفر مزامنة قالب الرسم البياني "%s" عن أي إصلاحات.

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template(s). Any Graph(s) associated with the Template(s) will become individual Graph(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الرسم البياني التالي. أي Graph (s) المرتبطة بالنموذج (النماذج) سيصبح Graph (s) فردي.

en	Delete Graph Template(s)
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الرسم البياني

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار قالب (نماذج) الرسم البياني التالي. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان الخاص بقالب (نماذج) الرسم البياني الجديد.

en	Duplicate Graph Template(s)
ar-sa	قالب / رسومات مكررة

en	Click 'Continue' to resize the following Graph Template(s) and Graph(s) to the Height and Width below. The defaults below are maintained in Settings.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتغيير حجم قالب (قوالب) الرسم البياني التالي و Graph (s) إلى الارتفاع والعرض أدناه. يتم الاحتفاظ بالإعدادات الافتراضية أدناه في الإعدادات.

en	Graph Height
ar-sa	ارتفاع الرسم البياني

en	Graph Width
ar-sa	عرض الرسم البياني

en	Image Format
ar-sa	تنسيق الصورة

en	Resize Selected Graph Template(s)
ar-sa	تغيير حجم قالب محدد (ق)

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates(s). If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإجراء مزامنة كاملة بين الرسوم البيانية وقالب (قوالب) الرسم البياني المختار. إذا كان لديك ببساطة موقف لا تتطابق فيه عناصر الرسم البياني مع قالب الرسم البياني ، فجرب خيار الرسوم البيانية للمزامنة السريعة أولا حيث سيستغرق وقتا أقل بكثير. هذه الوظيفة مهمة إذا كان لديك رسوم بيانية موجودة مع إصدارات متعددة من قالب الرسم البياني وترغب في جعلها كلها شائعة في المظهر.

en	Synchronize Graphs to Graph Template(s)
ar-sa	مزامنة الرسوم البيانية إلى قالب (نماذج) Graph

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template(s). Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإجراء مزامنة سريعة للرسوم البيانية الخاصة بك لقالب (قوالب) الرسم البياني التالية. استخدم هذا الخيار إذا كانت الرسوم البيانية تحتوي على عناصر رسم بياني لا تتطابق مع قالب الرسم البياني الخاص بك. إذا لم يعمل هذا الخيار ، فاستخدم خيار الرسوم البيانية الكاملة للمزامنة ، والذي سيستغرق وقتا أطول لإكماله.

en	Graph Template Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر قالب الرسم البياني [عدل: %s]

en	Graph Item Inputs
ar-sa	مدخلات البند الرسم البياني

en	No Inputs
ar-sa	لا المدخلات

en	Graph Template [edit: %s]
ar-sa	قالب الرسم البياني [عدل: %s]

en	Graph Template [new]
ar-sa	قالب الرسم البياني [جديد]

en	Graph Template Options
ar-sa	خيارات قالب الرسم البياني

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
ar-sa	حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت ترغب في السماح للمستخدم بتجاوز القيمة الموجودة على اليمين أثناء إنشاء الرسم البياني.

en	Graph Templates
ar-sa	قوالب الرسم البياني

en	The name of this Graph Template.
ar-sa	اسم هذا الرسم البياني قالب.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
ar-sa	لا يمكن حذف القوالب الرسومية قيد الاستخدام. يتم تعريف الاستخدام على أنه المشار إليه بواسطة الرسم البياني.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
ar-sa	عدد الرسوم البيانية باستخدام هذا القالب الرسم البياني.

en	The default size of the resulting Graphs.
ar-sa	الحجم الافتراضي للرسم البياني الناتج.

en	The default image format for the resulting Graphs.
ar-sa	تنسيق الصورة الافتراضي للرسم البياني الناتج.

en	Vertical Label
ar-sa	العلامة الرأسية

en	The vertical label for the resulting Graphs.
ar-sa	العلامة الرأسية للرسم البياني الناتج.

en	No Graph Templates Found
ar-sa	لا توجد قوالب الرسم البياني

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
ar-sa	مدخلات عنصر الرسم البياني [تحرير الرسم البياني: %s]

en	Associated Graph Items
ar-sa	عناصر الرسم البياني المرتبطة

en	Item #%s
ar-sa	العنصر #%s

en	Cur:
ar-sa	لئيم:

en	Avg:
ar-sa	متوسط:

en	Max:
ar-sa	الحد الأقصى:

en	Min:
ar-sa	الحد الأدنى:

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
ar-sa	عناصر قالب الرسم البياني [تحرير الرسم البياني: %s]

en	Data Template Filter
ar-sa	عامل تصفية قالب البيانات

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
ar-sa	سيحد عامل التصفية هذا من مصادر البيانات المرئية في القائمة المنسدلة مصدر البيانات.

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR TREE VIEW
ar-sa	أنت لا تملك حقوقا لعرض شجرة

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR PREVIEW VIEW
ar-sa	أنت لا تملك حقوقا لعرض معاينة

en	Graph Preview Filters
ar-sa	مرشحات معاينة الرسم البياني

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
ar-sa	[تطبيق قائمة الرسم البياني المخصص - التصفية من القائمة]

en	YOU DO NOT HAVE RIGHTS FOR LIST VIEW
ar-sa	أنت لا تملك الحقوق لعرض القائمة

en	Graph List View Filters
ar-sa	عرض قائمة الرسم البياني الفلاتر

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
ar-sa	[تطبيق قائمة الرسم البياني المخصص - تصفية قائمة FROM]

en	View
ar-sa	عرض

en	View Graphs
ar-sa	عرض الرسوم البيانية

en	Add to a Report
ar-sa	أضف إلى تقرير

en	Report
ar-sa	تقرير

en	All Graphs & Templates
ar-sa	جميع الرسوم البيانية والقوالب

en	Not Templated
ar-sa	غير معبد

en	Graph Name
ar-sa	اسم الرسم البياني

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
ar-sa	عنوان هذا الرسم البياني. يتم إنشاؤها برمجيا بشكل عام من تعريف قالب الرسم البياني أو قواعد التسمية المقترحة. يتم التحكم في الحد الأقصى لطول العنوان ضمن الإعدادات->مرئي.

en	The device for this Graph.
ar-sa	اسم هذه المجموعة.

en	Source Type
ar-sa	نوع المصدر

en	The underlying source that this Graph was based upon.
ar-sa	المصدر الأساسي الذي يستند إليه هذا الرسم البياني.

en	Source Name
ar-sa	اسم المصدر

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
ar-sa	قالب الرسم البياني أو استعلام البيانات الذي يستند إليه هذا الرسم البياني.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
ar-sa	حجم هذا الرسم البياني عندما لا يكون في وضع المعاينة.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
ar-sa	حدد التقرير لإضافة الرسوم البيانية المحددة إلى.

en	Preview Mode
ar-sa	بوضع المعاينة

en	Add Selected Graphs to Report
ar-sa	إضافة الرسوم البيانية المحددة لتقرير

en	Ok
ar-sa	أوك

en	Title
ar-sa	العنوان

en	Start Date
ar-sa	تاريخ البداية

en	End Date
ar-sa	تاريخ النهاية

en	Step
ar-sa	خطوة. مشية، يخطو

en	Total Rows
ar-sa	مجموع الصفوف

en	Graph ID
ar-sa	معرف الرسم البياني

en	Host ID
ar-sa	معرف المضيف

en	Nth Percentile

en	Summation
ar-sa	تركم، تراكم. أثر متجمع أو متراكم

en	Date
ar-sa	التاريخ

en	Summary Details
ar-sa	تفاصيل موجزة

en	Download
ar-sa	تحميل

en	Change Graph Template
ar-sa	تغيير قالب الرسم البياني

en	Create Aggregate Graph
ar-sa	قم بإنشاء Aggregate Graph

en	Create Aggregate from Template
ar-sa	إنشاء تجميع من القالب

en	Apply Automation Rules
ar-sa	تطبيق قواعد التشغيل الآلي

en	Convert to Graph Template
ar-sa	تحويل إلى قالب الرسم البياني

en	No Device -
ar-sa	جهاز

en	Created graph: %s
ar-sa	تم إنشاء الرسم البياني: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
ar-sa	خطأ: لا يوجد مصدر بيانات مقترن. تحقق من القالب

en	Click 'Continue' to delete the following Graph(s). Note that if you choose to Delete Data Sources, only those Data Sources not in use elsewhere will also be Deleted.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الرسم البياني (الرسوم) التالي. لاحظ أنه إذا اخترت حذف مصادر البيانات ، فسيتم أيضًا حذف مصادر البيانات هذه غير المستخدمة في مكان آخر.

en	The following Data Source(s) are in use by these Graph(s).
ar-sa	مصدر (مصادر) البيانات التالي قيد الاستخدام بواسطة Graph (s) هذه.

en	Delete all Data Source(s) referenced by these Graph(s) that are not in use elsewhere.
ar-sa	احذف جميع مصادر / مصادر البيانات المشار إليها بواسطة هذه (الرسوم) البيانية غير المستخدمة في مكان آخر.

en	Leave the Data Source(s) untouched.
ar-sa	اترك مصدر البيانات (s) دون تغيير.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to change the Graph Template for the following Graph(s). Please note, that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
ar-sa	اختر قالبًا رسمًا ، ثم انقر فوق "متابعة" لتغيير قالب الرسم البياني للرسم البياني التالي (الرسوم) التالية. يرجى ملاحظة أنه سيتم عرض قوالب الرسومات المتوافقة فقط. يتم تحديد التوافق من قبل أولئك الذين لديهم مصادر بيانات متطابقة.

en	New Graph Template
ar-sa	قالب الرسم البياني الجديد

en	Click 'Continue' to duplicate the following Graph(s). You can optionally change the title format for the new Graph(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار Graph (s) التالية. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان الخاص بـ Graph (s) الجديد.

en	<graph_title> (1)

en	Duplicate Graph(s)
ar-sa	تكرار الرسوم البيانية (ق)

en	Click 'Continue' to convert the following Graph(s) into Graph Template(s). You can optionally change the title format for the new Graph Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتحويل الرسم البياني التالي (الرسوم) إلى قالب (نماذج) الرسم البياني. يمكنك بشكل اختياري تغيير تنسيق العنوان الخاص بقالب (نماذج) الرسم البياني الجديد.

en	<graph_title> Template
ar-sa	<graph_title> قالب

en	Click 'Continue' to place the following Graph(s) under the Tree Branch selected below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لوضع الرسم البياني التالي (الرسوم) تحت فرع شجرة المحدد أدناه.

en	Destination Branch
ar-sa	فرع الوجهة

en	Choose a new Device for these Graph(s) and click 'Continue'.
ar-sa	اختر جهازًا جديدًا لهذه الرسوم (الرسوم) وانقر فوق "متابعة".

en	New Device
ar-sa	جهاز جديد

en	Change Graph(s) Associated Device
ar-sa	تغيير Graph (s) جهاز مرتبط

en	Click 'Continue' to re-apply suggested naming to the following Graph(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإعادة تطبيق التسمية المقترحة على Graph (s) التالي.

en	Reapply Suggested Naming to Graph(s)
ar-sa	إعادة تطبيق التسمية المقترحة إلى Graph (s)

en	Click 'Continue' to create an Aggregate Graph from the selected Graph(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لإنشاء Aggregate Graph من القائمة (الرسوم) المحددة.

en	The following Data Sources are in use by these Graphs:
ar-sa	مصدر (مصادر) البيانات التالي قيد الاستخدام بواسطة Graph (s) هذه.

en	Please confirm
ar-sa	قم بالتآكيد.

en	Select the Aggregate Template to use and press 'Continue' to create your Aggregate Graph. Otherwise press 'Cancel' to return.
ar-sa	حدد قالب التجميع المراد استخدامه ثم اضغط على "متابعة" لإنشاء الرسم البياني الكلي الخاص بك. وإلا فاضغط على "إلغاء" للرجوع.

en	There are presently no Aggregate Templates defined for this Graph Template. Please either first create an Aggregate Template for the selected Graphs Graph Template and try again, or simply crease an un-templated Aggregate Graph.
ar-sa	لا يوجد حاليًا أي قوالب مجمعة محددة لهذا القالب الرسم البياني. الرجاء إما إنشاء "قالب تجميع" للنموذج Graphs Graph المحددة وحاول مرة أخرى أو ببساطة قم بتجميع Aggregate Graph.

en	Press 'Return' to return and select different Graphs.
ar-sa	اضغط على "العودة" للعودة واختيار الرسوم البيانية المختلفة.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتطبيق قواعد التنفيذ على الرسوم البيانية التالية.

en	Graph Items [new]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [جديد]

en	Graph Items [edit: %s]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [عدل: %s]

en	Graph [edit: %s]
ar-sa	الرسم البياني [عدل: %s]

en	Graph [new]
ar-sa	الرسم البياني [جديد]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
ar-sa	إيقاف وضع تصحيح الرسم البياني.

en	Turn On Graph Debug Mode.
ar-sa	بدوره على وضع التصحيح الرسم البياني.

en	Edit Graph Template.
ar-sa	تحرير قالب الرسم البياني.

en	Edit Data Source: '%s'.
ar-sa	تحرير مصدر البيانات: '%s'.

en	Unlock Graph.
ar-sa	افتح الرسم البياني.

en	Lock Graph.
ar-sa	قفل الرسم البياني.

en	Selected Graph Template
ar-sa	قالب الرسم البياني المحدد

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
ar-sa	اختر قالب الرسم البياني لتطبيقه على هذا الرسم البياني. يرجى ملاحظة أنه يمكنك فقط تغيير قوالب الرسم البياني إلى قالب رسم بياني متوافق بنسبة 100٪ ، مما يعني أنه يحتوي على مصادر بيانات متطابقة.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
ar-sa	اختر الجهاز الذي ينتمي إليه الرسم البياني هذا.

en	Supplemental Graph Template Data
ar-sa	بيانات قالب الرسم البياني التكميلي

en	Graph Fields
ar-sa	حقول الرسم البياني

en	Graph Item Fields
ar-sa	مجالات البند الرسم البياني

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
ar-sa	[تطبيق قائمة الرسم البياني المخصص - تصفية قائمة FROM]

en	Graph Management [ All Devices ]
ar-sa	رسومات بيانية جديدة لـ [جميع الأجهزة]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
ar-sa	إدارة مجموعة المستخدمين [تحرير:٪ s]

en	Graph Management [ %s ]
ar-sa	إدارة الرسم البياني [ %s ]

en	Graph Source
ar-sa	مصدر الرسم البياني

en	Non Templated
ar-sa	غير نموذجي

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
ar-sa	معرف قاعدة البيانات الداخلي لهذا الرسم البياني. مفيد عند تنفيذ التشغيل الآلي أو التصحيح.

en	Empty Graph
ar-sa	نسخ الرسم البياني

en	Data Sources [No Device]
ar-sa	مصادر البيانات [لا يوجد جهاز]

en	Data Sources [%s]
ar-sa	مصادر البيانات [%s]

en	Data Template
ar-sa	قالب البيانات

en	Graph Items [graph: %s]
ar-sa	عناصر الرسم البياني [الرسم البياني: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
ar-sa	اختر مصدر البيانات لربطه مع عنصر الرسم البياني هذا.

en	Default Settings Saved
ar-sa	الإعدادات الافتراضية المحفوظة

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
ar-sa	الرسوم البيانية الجديدة ل [ %s ] (%s %s)

en	New Graphs for [ All Devices ]
ar-sa	رسومات بيانية جديدة لـ [جميع الأجهزة]

en	New Graphs for None Host Type
ar-sa	رسومات بيانية جديدة لـ None Host Type

en	Filter Settings Saved
ar-sa	تصفية الإعدادات المحفوظة

en	Graph Types
ar-sa	أنواع الرسم البياني

en	Graph Template Based
ar-sa	قالب الرسم البياني على أساس

en	Save Filters
ar-sa	احفظ المرشحات

en	Edit this Device
ar-sa	تحرير هذا الجهاز

en	Create New Device
ar-sa	إنشاء جهاز جديد

en	(Select a graph type to create)
ar-sa	(حدد نوع الرسم البياني لإنشاء)

en	Create
ar-sa	أنشأ

en	Select All
ar-sa	حدد الكل

en	Select All Rows
ar-sa	حدد كل الصفوف

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML مورد استعلام البيانات لاستعلام البيانات '%s' بمعرف '%s'

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML مورد استعلام البيانات لاستعلام البيانات '%s' مع المعرف '%s'. اسم الحقل "%s" يفتقد سمة "الاتجاه"

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
ar-sa	خطأ في تحليل ملف XML مورد استعلام البيانات لاستعلام البيانات '%s' مع المعرف '%s'

en	Data Query [%s]
ar-sa	استعلام البيانات [%s]

en	From there you can get more information.
ar-sa	من هناك يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
ar-sa	عرض استعلام البيانات هذا 0 صفوف ، ربما كانت هناك مشكلة في تنفيذ هذا الاستعلام عن البيانات.

en	You can run this Data Query in debug mode
ar-sa	يمكنك تشغيل هذا الاستعلام البيانات في وضع التصحيح

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
ar-sa	تم تعطيل الفهرس بسبب عدم وجود قوالب رسم بياني مقترنة باستعلام البيانات.

en	Search Returned no Rows.
ar-sa	البحث لم يتم إرجاع أي صفوف.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
ar-sa	خطأ في استعلام البيانات. قد يكون هذا بسبب ما يلي: أذونات الملف، أو ملف XML لاستعلام البيانات مفقود أو منسق بشكل غير صحيح.

en	Select a Graph Type to Create
ar-sa	حدد نوع الرسم البياني لإنشاء

en	Make selection default
ar-sa	جعل الاختيار الافتراضي

en	Set Default
ar-sa	تعين كافتراضي

en	WARNING: Cacti Page:%s for User:%s Generated a Fatal Error %d!
ar-sa	تحذير: صفحة الصبار: %s للمستخدم: %s إنشاء خطأ فادح %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.
ar-sa	لم يتم الوصول إلى عدد "%s" لصفحة المستند. لا يمكن الوصول إلى موقع توثيق الصبار. كان خطأ http "%s". ضع في اعتبارك تنزيل إصدار رسمي للحصول على أحدث الوثائق واستضافة الوثائق محليا.

en	Cacti GitHub Site
ar-sa	موقع جيثب الصبار

en	Open a ticket at
ar-sa	افتح تذكرة في

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.
ar-sa	لم يكن %s ملف التعليمات موجودا على موقع ويب وثائق Cacti.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.
ar-sa	لا يمكن الوصول إلى عدد "%s" لصفحة المستند محليا.

en	Change Device Settings
ar-sa	تغيير إعدادات الجهاز

en	Clear Statistics
ar-sa	مسح الاحصائيات

en	Sync to Device Template
ar-sa	المزامنة إلى قالب الجهاز

en	Place Device on Report
ar-sa	وضع الجهاز في التقرير

en	Data Query Re-indexed.
ar-sa	فهرس استعلام البيانات

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
ar-sa	تمت إعادة فهرسة استعلام بيانات الجهاز. عرض الإخراج المطول.

en	Device Debugging Enabled for Device.
ar-sa	تم تمكين تصحيح أخطاء الجهاز للجهاز.

en	Device Debugging Disabled for Device.
ar-sa	الجهاز معطل

en	Poller Cache for Device Refreshed.
ar-sa	تم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت للجهاز.

en	ERROR: Invalid Device ID.
ar-sa	خطأ: جهاز [

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
ar-sa	اكتملت إعادة فهرسة الجهاز في %0.2f ثوان. تم تحديث %d العناصر.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
ar-sa	تعذر إضافة بعض الأجهزة للإبلاغ عن "%s"

en	Click 'Continue' to enable the following Device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Enable Device(s)
ar-sa	تمكين الأجهزة (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to disable the following Device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Disable Device(s)
ar-sa	تعطيل الجهاز (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to change the Device options below for multiple Device(s). Please check the box next to the fields you want to update, and then fill in the new value.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتغيير خيارات الجهاز أدناه لأجهزة (أجهزة) متعددة. يرجى تحديد المربع المجاور للحقول التي تريد تحديثها ، ثم ملء القيمة الجديدة.

en	Update this Field
ar-sa	قم بتحديث هذا الحقل

en	Change Device(s) SNMP Options
ar-sa	تغيير جهاز (خيارات) SNMP Options

en	Click 'Continue' to clear the counters for the following Device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمسح العدادات للأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Clear Statistics on Device(s)
ar-sa	مسح الإحصائيات على الجهاز (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Device(s) to their Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الأجهزة (الأجهزة) التالية مع "قالب الأجهزة" الخاص بهم.

en	Synchronize Device(s)
ar-sa	تزامن الجهاز (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to delete the following Device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالي.

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
ar-sa	اترك كل Graph (s) ومصدر البيانات (s) دون مساس. مصدر البيانات (المصادر) سيتم تعطيله.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
ar-sa	قم بحذف كل Graph (s) المقترنة ومصدر (مصادر) البيانات.

en	Click 'Continue' to place the following Device(s) under the branch selected below.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لوضع الجهاز (الأجهزة) التالي تحت الفرع المحدد أدناه.

en	Place Device(s) on Tree
ar-sa	ضع جهاز (أجهزة) على شجرة

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Devices(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتطبيق قواعد التنفيذ على الأجهزة (الأجهزة) التالية.

en	Run Automation on Device(s)
ar-sa	تشغيل التنفيذ على الجهاز (الأجهزة)

en	Add Devices to Report
ar-sa	إضافة أجهزة للإبلاغ عنها

en	You currently have no Reports defined.
ar-sa	ليس لديك حاليا أي تقارير محددة.

en	Device [new]
ar-sa	الجهاز [جديد]

en	Device [edit: %s]
ar-sa	الجهاز [عدل: %s]

en	Disable Device Debug
ar-sa	تعطيل تصحيح الجهاز

en	Enable Device Debug
ar-sa	تمكين تصحيح الجهاز

en	Repopulate Poller Cache
ar-sa	إعادة بناء بولير

en	View Poller Cache
ar-sa	عرض Poller Cache

en	Create Graphs for this Device
ar-sa	إنشاء الرسوم البيانية لهذا الجهاز

en	Re-Index Device
ar-sa	طريقة إعادة الفهرسة

en	Data Source List
ar-sa	قائمة مصدر البيانات

en	Graph List
ar-sa	قائمة الرسم البياني

en	Contacting Device
ar-sa	الاتصال الجهاز

en	Edit
ar-sa	تحرير

en	Is Being Graphed
ar-sa	يجري الرسوم البيانية

en	Not Being Graphed
ar-sa	لا يجري الرسوم البيانية

en	Delete Graph Template Association
ar-sa	حذف رابطة قالب الرسم البياني

en	No associated graph templates.
ar-sa	لا قوالب الرسم البياني المرتبطة.

en	Add Graph Template
ar-sa	إضافة قالب الرسم البياني

en	Add Graph Template to Device
ar-sa	إضافة قالب الرسم البياني إلى الجهاز

en	Data Query Debug Information
ar-sa	بيانات تصحيح الاستعلام عن البيانات

en	Copy
ar-sa	نسخ

en	Hide
ar-sa	إخفاء

en	Associated Data Queries
ar-sa	استعلامات البيانات المرتبطة

en	Re-Index Method
ar-sa	طريقة إعادة الفهرسة

en	Actions
ar-sa	أفعال

en	[%d Items, %d Rows]
ar-sa	[%d العناصر، %d صفوف]

en	Fail
ar-sa	فشل

en	Success
ar-sa	نجاح

en	Reload Query
ar-sa	إعادة تحميل الاستعلام

en	Verbose Query
ar-sa	طلب Verbose

en	Remove Query
ar-sa	إزالة الاستعلام

en	No Associated Data Queries.
ar-sa	لا استعلامات البيانات المرتبطة.

en	Add Data Query
ar-sa	إضافة استعلام بيانات

en	Add Data Query to Device
ar-sa	إضافة استعلام بيانات إلى جهاز

en	Ping
ar-sa	بينج (أمر)

en	Ping and SNMP Uptime
ar-sa	Ping و SNMP Uptime

en	SNMP Uptime
ar-sa	وقت تشغيل SNMP

en	Ping or SNMP Uptime
ar-sa	Ping أو SNMP Uptime

en	SNMP Desc

en	SNMP GetNext

en	Delete Item from Device
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الجهاز

en	Undefined
ar-sa	غير مُحدد

en	Site
ar-sa	موضع، موقع، مقر

en	Export Devices
ar-sa	تصدير الأجهزة

en	Not Up
ar-sa	لا يصل

en	Recovering
ar-sa	يستردّ

en	Unknown
ar-sa	غير معروف

en	Device Description
ar-sa	وصف الجهاز

en	The name by which this Device will be referred to.
ar-sa	الاسم الذي سيشار إليه بهذا الجهاز.

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
ar-sa	إما عنوان IP ، أو اسم المضيف. إذا كان اسم المضيف ، يجب أن يكون قابلاً للحل إما بواسطة DNS ، أو من ملف المضيفات.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
ar-sa	معرف قاعدة البيانات الداخلي لهذا الجهاز. مفيد عند تنفيذ التشغيل الآلي أو التصحيح.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
ar-sa	إجمالي عدد الرسوم البيانية التي تم إنشاؤها من هذا الجهاز.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
ar-sa	إجمالي عدد مصادر البيانات التي تم إنشاؤها من هذا الجهاز.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
ar-sa	حالة مراقبة الجهاز بناءً على نتائج اختبار ping. إذا كان هذا الجهاز جهازًا من نوع خاص ، باستخدام اسم المضيف "localhost" ، أو بسبب الإعداد لعدم إجراء فحص التوفر ، فسيظل دائمًا للأعلى. عند استخدام أداة تجميع البيانات cmd.php ، لا يتم اختراق جهاز يحتوي على رسوم بيانية من قبل جامع البيانات وسيبقى في حالة "غير معروف".

en	In State
ar-sa	الحالة

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
ar-sa	مقدار الوقت الذي كان فيه هذا الجهاز في حالته الحالية.

en	The current amount of time that the host has been up.
ar-sa	المبلغ الحالي للوقت الذي كان المضيف قد ارتفع.

en	Poll Time
ar-sa	وقت الاستطلاع

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
ar-sa	مقدار الوقت المستغرق لجمع البيانات من هذا الجهاز.

en	Current (ms)
ar-sa	الحالي (بالثانية)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
ar-sa	وقت ping الحالي بالمللي ثانية للوصول إلى الجهاز.

en	Average (ms)
ar-sa	المتوسط (بالميلي ثانية)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
ar-sa	متوسط زمن ping بالمللي ثانية للوصول إلى الجهاز حيث تم مسح العدادات لهذا الجهاز.

en	Availability
ar-sa	متوفر

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
ar-sa	تعتمد نسبة التيسر على نتائج ping نظرًا لأنه تم مسح العدادات لهذا الجهاز.

en	Sync Devices
ar-sa	أجهزة المزامنة

en	Click 'Continue' to delete the following Device Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب (نماذج) الأجهزة التالي.

en	Delete Device Template(s)
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الجهاز

en	Click 'Continue' to duplicate the following Device Template(s). Optionally change the title for the new Device Template(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتكرار قالب (نماذج) الأجهزة التالي. بشكل اختياري ، قم بتغيير عنوان "قالب (نماذج)" الأجهزة الجديدة.

en	Duplicate Device Template(s)
ar-sa	قالب (أجهزة) جهاز مكرر

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices associated with the selected Device Template(s). Note that this action may take some time depending on the number of Devices mapped to the Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمزامنة الأجهزة المقترنة مع قالب (نماذج) الأجهزة المحدد. لاحظ أن هذا الإجراء قد يستغرق بعض الوقت بناءً على عدد الأجهزة المعينة إلى قالب الجهاز.

en	Sync Devices to Device Template(s)
ar-sa	المزامنة أجهزة إلى القوالب (ق) الأجهزة

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف قالب الرسم البياني التالي سيتم فصله من "قالب الجهاز".

en	Graph Template Name: %s
ar-sa	اسم قالب الرسم البياني: %s

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف طلبات البحث التالية سيتم فصلها من "قالب الجهاز".

en	Data Query Name: %s
ar-sa	اسم استعلام البيانات: %s

en	Device Templates [edit: %s]
ar-sa	قوالب الجهاز [عدل: %s]

en	Device Templates [new]
ar-sa	نماذج الأجهزة [جديد]

en	Default Submit Button
ar-sa	افتراضي إرسال زر

en	Add Graph Template to Device Template
ar-sa	إضافة قالب الرسم البياني إلى قالب الجهاز

en	No associated data queries.
ar-sa	لا استعلامات البيانات المرتبطة.

en	Add Data Query to Device Template
ar-sa	إضافة استعلام بيانات إلى قالب الجهاز

en	Delete Item from Device Template
ar-sa	حذف قالب (نماذج) الجهاز

en	Device Templates
ar-sa	قوالب الجهاز

en	Class
ar-sa	الفصل

en	Has Devices
ar-sa	لديه أجهزة

en	Device Template Name
ar-sa	اسم قالب الجهاز

en	The name of this Device Template.
ar-sa	اسم قالب الجهاز هذا.

en	Device Class
ar-sa	فئة الجهاز

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.
ar-sa	فئة قالب الجهاز هذا. يجب أن يكون اسم الفئة ممثلا لوظيفتها.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
ar-sa	معرف قاعدة البيانات الداخلي لهذا القالب الخاص بالجهاز. مفيد عند تنفيذ التشغيل الآلي أو التصحيح.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
ar-sa	لا يمكن حذف القوالب الموجودة في الجهاز. يتم تعريف الاستخدام على أنه مرجع من قبل جهاز.

en	Devices Using
ar-sa	استخدام الأجهزة

en	The number of Devices using this Device Template.
ar-sa	عدد الأجهزة التي تستخدم قالب الجهاز هذا.

en	Unassigned
ar-sa	غير معين

en	No Device Templates Found
ar-sa	لم يتم العثور على قوالب الأجهزة

en	Not Logged In
ar-sa	لم تقم بتسجيل الدخول

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
ar-sa	يجب عليك تسجيل الدخول للوصول إلى هذه المنطقة من Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
ar-sa	FATAL: يجب تسجيل الدخول للوصول إلى هذه المنطقة من Cacti.

en	Login Again
ar-sa	تسجيل الدخول مرة أخرى

en	Permission Denied
ar-sa	تم رفض الإذن

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
ar-sa	إذا كنت تشعر أن هذا خطأ. يرجى الاتصال بمدير Cacti.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
ar-sa	لا يسمح لك بالوصول إلى هذا القسم من Cacti.

en	Installation In Progress
ar-sa	التثبيت قيد التقدم

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
ar-sa	يمكن لمسؤولي Cacti فقط مع امتياز تثبيت / ترقية تسجيل الدخول في هذا الوقت

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
ar-sa	يوجد تثبيت أو ترقية قيد التقدم.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
ar-sa	عاد جامع البيانات الرئيسي إلى حالة اتصال

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status
ar-sa	انتقل جامع البيانات الرئيسي إلى حالة غير متصل أو استرداد

en	Save Successful.
ar-sa	تم الحفظ بنجاح.

en	Save Failed.
ar-sa	فشل عملية الحفظ.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
ar-sa	فشل الحفظ بسبب أخطاء إدخال الحقل (تحقق من الحقول الحمراء).

en	Passwords do not match, please retype.
ar-sa	لا تتطابق كلمات المرور ، يرجى إعادة كتابتها.

en	You must select at least one field.
ar-sa	يجب عليك تحديد حقل واحد على الأقل.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
ar-sa	يجب أن تكون بنيت في مصادقة المستخدم قيد التشغيل لاستخدام هذه الميزة.

en	XML parse error.
ar-sa	خطأ في تحليل XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
ar-sa	الدليل المميز غير موجود. الرجاء إدخال دليل صالح.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
ar-sa	يجب أن يكون ملف السجل Cacti الملحق ".log"

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
ar-sa	يبدو أن إدخال البيانات للأسلوب غير مدرج في القائمة البيضاء.

en	Data Source does not exist.
ar-sa	مصدر البيانات غير موجود.

en	Username already in use.
ar-sa	اسم المستخدم قيد الاستخدام بالفعل.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
ar-sa	لا تتطابق عبارات مرور الخصوصية لـ SNMP v3

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
ar-sa	لا تتطابق عبارات دخول المصادقة لـ SNMP v3

en	XML: Cacti version does not exist.
ar-sa	XML: إصدار Cacti غير موجود.

en	XML: Hash version does not exist.
ar-sa	XML: إصدار تجزئة غير موجود.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
ar-sa	XML: يتم إنشاؤها باستخدام إصدار أحدث من Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
ar-sa	XML: لا يمكن تحديد موقع رمز الكتابة.

en	Username already exists.
ar-sa	اسم المستخدم موجود بالفعل.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
ar-sa	تغيير اسم المستخدم غير مسموح به للقالب المحدد أو للمستخدم الضيف.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
ar-sa	حذف المستخدم غير مسموح به للقالب المحدد أو للمستخدم الضيف.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
ar-sa	حذف المستخدم غير مسموح به لمستخدم تصدير الرسم البياني المعين.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
ar-sa	يتضمن قالب البيانات ملف تعريف مصدر البيانات المحذوف. الرجاء حفظ قالب البيانات مع ملف تعريف مصدر بيانات موجود.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
ar-sa	يتضمن قالب الرسم البياني بادئة GPrint المحذوفة. الرجاء تشغيل برنامج نصي لإصلاح قاعدة البيانات لتحديد و / أو تصحيح.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
ar-sa	يتضمن قالب الرسم البياني حذف CDEFs. الرجاء تشغيل برنامج نصي لإصلاح قاعدة البيانات لتحديد و / أو تصحيح.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
ar-sa	يتضمن قالب الرسم البياني طريقة إدخال البيانات المحذوفة. الرجاء تشغيل برنامج نصي لإصلاح قاعدة البيانات لتحديده.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ar-sa	نموذج البيانات غير موجود أثناء التصدير. الرجاء تشغيل برنامج نصي لإصلاح قاعدة البيانات لتحديده.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ar-sa	لم يتم العثور على قالب الجهاز أثناء التصدير. الرجاء تشغيل برنامج نصي لإصلاح قاعدة البيانات لتحديده.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
ar-sa	استعلام البيانات غير موجود أثناء التصدير. الرجاء تشغيل برنامج نصي لإصلاح قاعدة البيانات لتحديده.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
ar-sa	لم يتم العثور على قالب الرسم البياني أثناء التصدير. الرجاء تشغيل برنامج نصي لإصلاح قاعدة البيانات لتحديده.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
ar-sa	لم يتم العثور على الرسم البياني. إما أنه تم حذفه أو قاعدة البيانات الخاصة بك يحتاج إصلاح.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
ar-sa	يجب أن تكون عبارة مرور المصادقة SNMPv3 8 أحرف أو أكبر.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
ar-sa	بعض الرسوم البيانية لم يتم تحديثها. يتعذر تغيير الجهاز للرسومات البيانية المستندة إلى استعلام البيانات.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
ar-sa	يتعذر تغيير الجهاز للرسومات البيانية المستندة إلى استعلام البيانات.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
ar-sa	بعض الإعدادات لم يتم حفظها. تحقق من الرسائل أدناه. تحقق من الحقول الحمراء بحثًا عن الأخطاء.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
ar-sa	الملف المميز غير موجود. يرجى إدخال اسم ملف صالح.

en	All User Settings have been returned to their default values.
ar-sa	تم إرجاع جميع إعدادات المستخدم إلى قيمها الافتراضية.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
ar-sa	لم يتم إدخال اسم الحقل المقترح. يرجى إدخال اسم الحقل والمحاولة مرة أخرى.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
ar-sa	لم يتم إدخال القيمة المقترحة. يرجى إدخال قيمة مقترحة والمحاولة مرة أخرى.

en	You must select at least one object from the list.
ar-sa	يجب عليك تحديد كائن واحد على الأقل من القائمة.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
ar-sa	تم تحديث قالب الجهاز. تذكر أن تقوم قوالب المزامنة بدفع جميع التغييرات إلى الأجهزة التي تستخدم قالب الجهاز هذا.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
ar-sa	تم الحفظ بنجاح. الإعدادات المنسوخة إلى جامع البيانات البعيد.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
ar-sa	فشل عملية الحفظ. يجب أن يكون الحد الأدنى للقيم أقل من الحد الأقصى للقيمة.

en	Unable to change password. User account not found.
ar-sa	تعذر تغيير كلمة المرور. حساب المستخدم غير موجود.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
ar-sa	إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل إنشاء الرسوم البيانية أو مصادر البيانات.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ar-sa	إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل أن يبدأ جامع البيانات في استخدام أي حقول إدخال إدخال بيانات جديدة أو معدلة.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
ar-sa	حقل إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل إنشاء الرسوم البيانية أو مصادر البيانات.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
ar-sa	حقل إدخال البيانات المحفوظة. يجب عليك تحديث قوالب البيانات التي تشير إلى طريقة إدخال البيانات هذه قبل أن يبدأ جامع البيانات في استخدام أي حقول إدخال إدخال بيانات جديدة أو معدلة.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
ar-sa	ملف السجل المحدد ليس ملف سجل أو ملف Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
ar-sa	كان ملف السجل المحدد ملف أرشيف Cacti وتمت إزالته.

en	Cacti log purged successfully
ar-sa	إزالة سجل Cacti بنجاح

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
ar-sa	في حالة فرض تغيير كلمة المرور ، يجب أيضًا السماح للمستخدم بتغيير كلمة المرور الخاصة به.

en	You are not allowed to change your password.
ar-sa	غير مسموح لك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
ar-sa	يتعذر تحديد حجم حقل كلمة المرور ، يرجى التحقق من أذونات مستخدم db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
ar-sa	غير قادر على زيادة حجم حقل كلمة المرور ، يرجى التحقق من إذن المستخدم db

en	LDAP/AD based password change not supported.
ar-sa	تغيير كلمة المرور المستندة إلى LDAP / AD غير مدعوم.

en	Password successfully changed.
ar-sa	تم تغيير كلمة المرور بنجاح‪.‬

en	Unable to clear log, no write permissions
ar-sa	غير قادر على مسح السجل ، لا أذونات الكتابة

en	Unable to clear log, file does not exist
ar-sa	غير قادر على مسح السجل ، الملف غير موجود

en	CSRF Timeout, refreshing page.
ar-sa	CSRF Timeout ، صفحة منعشة.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
ar-sa	حدث مهلة CSRF بسبب عدم النشاط ، تم تحديث الصفحة.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
ar-sa	طابع زمني غير صالح. حدد الطابع الزمني في المستقبل.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
ar-sa	جمع البيانات (ق) متزامنة للتشغيل دون اتصال

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
ar-sa	لم يتم العثور على مجمّع بيانات (ق) عند محاولة المزامنة

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
ar-sa	غير قادر على إنشاء اتصال MySQL مع جامع البيانات البعيد.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
ar-sa	يجب البدء في مزامنة Data Collector من خادم Cacti الرئيسي.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
ar-sa	لا يتضمن التزامن خادم قاعدة البيانات Cacti المركزية.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
ar-sa	عند حفظ مجمّع بيانات عن بعد ، يجب أن يكون اسم مضيف قاعدة البيانات فريدًا من غيرها.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
ar-sa	يجب أن يكون "اسم مضيف قاعدة البيانات عن بُعد" الخاص بك شيئًا آخر غير "localhost" لكل أداة تجميع بيانات عن بُعد.

en	Path variables on this page were only saved locally.
ar-sa	تم حفظ متغيرات المسار في هذه الصفحة محليًا فقط.

en	Report Saved
ar-sa	تم حفظ التقرير

en	Report Save Failed
ar-sa	تقرير حفظ فشل

en	Report Item Saved
ar-sa	تقرير البند المحفوظة

en	Report Item Save Failed
ar-sa	فشل حفظ تقرير العنصر

en	Graph was not found attempting to Add to Report
ar-sa	لم يتم العثور على الرسم البياني محاولة إضافة إلى تقرير

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
ar-sa	غير قادر على إضافة الرسوم البيانية. المستخدم الحالي ليس المالك

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
ar-sa	غير قادر على إضافة كل الرسوم البيانية. انظر رسالة الخطأ للحصول على التفاصيل.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
ar-sa	يجب تحديد رسم بياني واحد على الأقل لإضافته إلى تقرير.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
ar-sa	تمت إضافة جميع الرسوم البيانية إلى التقرير. تم تخطي الرسوم البيانية مكررة مع نفس Timespan.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
ar-sa	مسح ذاكرة الموارد Poller. سيتم إعادة تجميع أداة تجميع البيانات الرئيسية في بداية برنامج التلقي التالي ، وستقوم مجمعات البيانات عن بُعد بالمزامنة بعد ذلك.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
ar-sa	طلب الاذن مرفوض. ليس لديك إذن بالإجراء المطلوب.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
ar-sa	الصفحة غير معرّفة. لذلك ، لا يمكن عرضها.

en	Unexpected error occurred
ar-sa	حدث خطأ غير متوقع

en	Function
ar-sa	الوظيفة

en	Special Data Source
ar-sa	مصدر البيانات الخاص

en	Custom String
ar-sa	سلسلة مخصصة

en	Current Graph Item Data Source
ar-sa	مصدر بيانات البند البياني الحالي

en	Script/Command
ar-sa	النصي / القيادة

en	Script Server
ar-sa	خادم سيناريو

en	Index Count
ar-sa	عد مؤشر

en	Verify All
ar-sa	تحقق من الكل

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
ar-sa	ستكون جميع إعادة الفهرسة يدويًا أو تتم إدارتها من خلال النصوص البرمجية أو أتمتة الأجهزة.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
ar-sa	عندما تنتقل مدة تشغيل SNMP للأجهزة إلى الخلف ، سيتم تنفيذ Re-Index.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
ar-sa	عندما يتغير عدد فهرس استعلام البيانات ، سيتم تنفيذ Re-Index.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
ar-sa	كل دورة اقتراع ، سيتم إجراء إعادة مؤشر. غالي جدا.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
ar-sa	اسم حقل SNMP (قائمة منسدلة)

en	SNMP Field Value (From User)
ar-sa	قيمة حقل SNMP (من المستخدم)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
ar-sa	SNMP نوع المخرجات (المنسدلة)

en	Normal
ar-sa	عادي

en	Light
ar-sa	فاتح

en	Mono
ar-sa	أحادي

en	North
ar-sa	الشمال

en	South
ar-sa	الجنوب

en	West
ar-sa	الغرب

en	East
ar-sa	شرق

en	Left
ar-sa	يسار

en	Right
ar-sa	يمين

en	Justified
ar-sa	ضبط

en	Center
ar-sa	وسط

en	Top -> Down
ar-sa	أعلى -> أسفل

en	Bottom -> Up
ar-sa	أسفل -> لأعلى

en	Numeric
ar-sa	رقمية

en	Timestamp
ar-sa	الطابع الزمني

en	Duration
ar-sa	المدة الزمنية

en	Not In Use
ar-sa	غير مستخدم

en	Version %d
ar-sa	الإصدار %d

en	[None]
ar-sa	[لا شيء]

en	MD5

en	SHA

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	DES

en	AES

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-192-C

en	AES-256

en	AES-256-C

en	Logfile Only
ar-sa	Logfile فقط

en	Logfile and Syslog/Eventlog
ar-sa	Logfile و Syslog / Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
ar-sa	Syslog / سجل الأحداث فقط

en	SNMP getNext

en	ICMP Ping
ar-sa	ICMP بينغ

en	TCP Ping
ar-sa	برنامج التعاون الفني بينغ

en	UDP Ping
ar-sa	UDP بينغ

en	NONE - Syslog Only if Selected
ar-sa	لا شيء - Syslog فقط إذا كان محددًا

en	LOW - Statistics and Errors
ar-sa	منخفض - الاحصائيات والأخطاء

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
ar-sa	متوسطة - الاحصائيات ، الأخطاء والنتائج

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
ar-sa	عالية - إحصائيات ، أخطاء ، نتائج وأحداث I / O الرئيسية

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
ar-sa	تصحيح - الاحصائيات ، الأخطاء ، النتائج ، I / O وتدفق البرنامج

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
ar-sa	DEVEL - المطور DEBUG Level

en	Selected Poller Interval
ar-sa	اختيار الفاصل الزمني Poller

en	Every %d Seconds
ar-sa	كل %d ثانية

en	Every Minute
ar-sa	كل دقيقة

en	Every %d Minutes
ar-sa	كل %d دقيقة

en	Every Hour
ar-sa	كل ساعة

en	Every %d Hours
ar-sa	كل %d ساعة

en	Every %d Day
ar-sa	كل %d يوم

en	%0.1f Minutes
ar-sa	%0.1f دقيقة

en	%d Year
ar-sa	%d سنة

en	Disabled/Manual
ar-sa	تعطيل / دليل

en	Every day
ar-sa	كل يوم

en	1 Thread
ar-sa	1 خيط

en	Builtin Authentication
ar-sa	مصادقة مدمجة

en	Web Basic Authentication
ar-sa	مصادقة الويب الأساسية

en	LDAP Authentication
ar-sa	مصادقة LDAP

en	Multiple LDAP/AD Domains
ar-sa	نطاقات LDAP / AD متعددة

en	Active Directory
ar-sa	أكتيف ديركتوري

en	LDAPS
ar-sa	LDAP

en	LDAP + TLS

en	Hard
ar-sa	الصعب

en	Demand
ar-sa	الكمية المطلوبة

en	Allow
ar-sa	السماح

en	Try
ar-sa	محاولة

en	No Searching
ar-sa	لا البحث

en	Anonymous Searching
ar-sa	البحث المجهول

en	Specific Searching
ar-sa	البحث محددة

en	Enabled (strict mode)
ar-sa	ممكن (الوضع المقيد)

en	Operator
ar-sa	جراح

en	Another CDEF
ar-sa	آخر CDEF

en	Inherit Parent Sorting
ar-sa	اكتساب الفرز الأم

en	Manual Ordering (No Sorting)
ar-sa	الطلب اليدوي (بدون فرز)

en	Alphabetic Ordering
ar-sa	الترتيب الأبجدي

en	Natural Ordering
ar-sa	الترتيب الطبيعي

en	Numeric Ordering
ar-sa	طلب رقمي

en	Header
ar-sa	رأس

en	Graph
ar-sa	الرسم البياني

en	Data Query Index
ar-sa	فهرس استعلام البيانات

en	Current Graph Item Polling Interval
ar-sa	الرسم البياني الحالي البند الاقتراع الفاصل الزمني

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
ar-sa	جميع مصادر البيانات (لا تتضمن التكرارات)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
ar-sa	جميع مصادر البيانات (تضمين التكرارات)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
ar-sa	جميع مصادر البيانات المشابهة (لا تتضمن التكرارات)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
ar-sa	كافة مصادر بيانات مشابهة (لا تتضمن التكرار) الفاصل الزمني للاستقصاء

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
ar-sa	جميع مصادر البيانات المشابهة (تضمين التكرارات)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
ar-sa	عنصر مصدر البيانات الحالي: الحد الأدنى للقيمة

en	Current Data Source Item: Maximum Value
ar-sa	عنصر مصدر البيانات الحالي: القيمة القصوى

en	Graph: Lower Limit
ar-sa	الرسم البياني: الحد الأدنى

en	Graph: Upper Limit
ar-sa	الرسم البياني: الحد الأعلى

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
ar-sa	حساب جميع مصادر البيانات (لا تتضمن التكرارات)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
ar-sa	حساب جميع مصادر البيانات (تضمين التكرارات)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
ar-sa	حساب جميع مصادر البيانات المماثلة (لا تتضمن التكرارات)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
ar-sa	حساب جميع مصادر البيانات المماثلة (تضمين التكرارات)

en	Main Console
ar-sa	وحدة التحكم

en	Console Page
ar-sa	أعلى صفحة وحدة التحكم

en	New Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية الجديدة

en	Management
ar-sa	الإدارة

en	Sites
ar-sa	المواقع

en	Trees
ar-sa	الأشجار

en	Data Collection
ar-sa	جمع البيانات

en	Data Collectors
ar-sa	جامعي البيانات

en	Aggregate
ar-sa	يكدس. مكدس، كداسة

en	Automation
ar-sa	التشغيل الآلي

en	Discovered Devices
ar-sa	الأجهزة المكتشفة

en	Device Rules
ar-sa	قواعد الجهاز

en	Presets
ar-sa	إعدادات مسبقة

en	Data Profiles
ar-sa	ملفات تعريف البيانات

en	VDEFs

en	Import/Export
ar-sa	استيراد و تصدير

en	Import Templates
ar-sa	قوالب الاستيراد

en	Import Packages
ar-sa	استيراد الطرود

en	Export Templates
ar-sa	قوالب التصدير

en	Configuration
ar-sa	التكوين

en	Settings
ar-sa	إعدادات

en	Users
ar-sa	المستخدمين

en	User Groups
ar-sa	مجموعات الطالب

en	User Domains
ar-sa	مجالات المستخدم

en	Utilities
ar-sa	المرافق

en	System Utilities
ar-sa	نظام المرافق

en	External Links
ar-sa	روابط خارجية

en	Troubleshooting
ar-sa	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

en	Support
ar-sa	الدعم

en	Access Points, Controllers
ar-sa	نقاط الوصول، وحدات التحكم

en	Application Related
ar-sa	التطبيق ذات الصلة

en	Cacti Related
ar-sa	الصبار ذات الصلة

en	Database Related
ar-sa	قاعدة البيانات ذات الصلة

en	Facilities Related
ar-sa	المرافق ذات الصلة

en	Generic Device
ar-sa	جهاز عام

en	HPC/Grid Computing
ar-sa	الحوسبة عالية الأداء / الحوسبة الشبكية

en	Hypervisor Related
ar-sa	مراقب الأجهزة الافتراضية ذات الصلة

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.
ar-sa	منظمة العمل الدولية ، IPMI ، iDrac ، إلخ.

en	Licensing Related
ar-sa	الترخيص ذات الصلة

en	Linux Related
ar-sa	لينكس ذات الصلة

en	Load Balancer
ar-sa	موازن الأحمال

en	Network Switch
ar-sa	تبديل الشبكة

en	Network Router
ar-sa	راوتر الشبكة

en	NAS/SAN Related
ar-sa	NAS / SAN ذات الصلة

en	Network Firewalls
ar-sa	جدران حماية الشبكة

en	Power Related PDUs/STS, etc.
ar-sa	وحدات PDU / STS المتعلقة بالطاقة ، إلخ.

en	Printer Related
ar-sa	الطابعة ذات الصلة

en	Storage Related
ar-sa	التخزين ذات الصلة

en	Telco Related
ar-sa	الاتصالات ذات الصلة

en	Web Server Related
ar-sa	خادم الويب ذات الصلة

en	Windows Related
ar-sa	النوافذ ذات الصلة

en	UPS Related
ar-sa	يو بي إس ذات الصلة

en	All Lines
ar-sa	كل الخطوط

en	%d Lines
ar-sa	خطوط %d

en	Console Access
ar-sa	وصول وحدة التحكم

en	Realtime Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية في الوقت الفعلي

en	Update Profile
ar-sa	تحديث الملف الشخصي

en	Users/Groups
ar-sa	مجموعات الطالب

en	Settings/Utilities
ar-sa	إعدادات / المرافق

en	Installation/Upgrades
ar-sa	تركيب / ترقية

en	Sites/Devices/Data
ar-sa	مواقع / الأجهزة / بيانات

en	Spike Handling
ar-sa	سبايك قتل إعدادات

en	Log Administration
ar-sa	إدارة السجل

en	Log Viewing
ar-sa	عرض السجل

en	Reports Administration
ar-sa	إدارة السجل

en	Reports Creation
ar-sa	إنشاء التقارير

en	Show Graph Action Icons
ar-sa	إظهار عنوان الرسم البياني

en	Show User Help Links
ar-sa	إظهار ارتباطات تعليمات المستخدم

en	Plugin Administration
ar-sa	إدارة السجل

en	Normal User
ar-sa	المستخدم العادي

en	Template Editor
ar-sa	محرر النماذج

en	General Administration
ar-sa	الإدارة العامة

en	System Administration
ar-sa	إدارة النظام

en	CDEF

en	CDEF Item
ar-sa	بند CDEF

en	GPRINT Preset
ar-sa	GPRINT مسبقا

en	Data Input Field
ar-sa	حقل إدخال البيانات

en	Data Source Profile
ar-sa	ملف مصدر البيانات

en	Data Template Item
ar-sa	عنصر قالب البيانات

en	Graph Template Item
ar-sa	البند قالب الرسم البياني

en	Graph Template Input
ar-sa	إدخال قالب الرسم البياني

en	VDEF

en	VDEF Item
ar-sa	بند VDEF

en	Last Half Hour
ar-sa	آخر نصف ساعة

en	Last Hour
ar-sa	آخر ساعة

en	Last %d Hours
ar-sa	آخر %d ساعة

en	Last Day
ar-sa	اليوم الآخير

en	Last %d Days
ar-sa	آخر %d يوم

en	Last Week
ar-sa	الاسبوع الماضى

en	Last %d Weeks
ar-sa	آخر %d أسابيع

en	Last Month
ar-sa	الشهر الماضي

en	Last %d Months
ar-sa	آخر %d شهر

en	Last Year
ar-sa	العام الماضي

en	Last %d Years
ar-sa	آخر %d سنوات

en	Day Shift
ar-sa	وردية نهارية

en	This Day
ar-sa	كل يوم

en	This Week
ar-sa	هذا الأسبوع

en	This Month
ar-sa	هذا الشهر

en	This Year
ar-sa	العام الحالي

en	Previous Day
ar-sa	اليوم السابق

en	Previous Week
ar-sa	الأسبوع السابق

en	Previous Month
ar-sa	الشهر الماضى

en	Previous Year
ar-sa	السنة السابقة

en	%d Min
ar-sa	%d دقيقة

en	Month Number, Day, Year
ar-sa	عدد الشهر واليوم والسنة

en	Month Name, Day, Year
ar-sa	اسم الشهر واليوم والسنة

en	Day, Month Number, Year
ar-sa	يوم ، رقم الشهر ، السنة

en	Day, Month Name, Year
ar-sa	اليوم ، اسم الشهر ، السنة

en	Year, Month Number, Day
ar-sa	السنة ، رقم الشهر ، اليوم

en	Year, Month Name, Day
ar-sa	السنة ، اسم الشهر ، اليوم

en	After Boost
ar-sa	بعد التعزيز

en	%d MBytes
ar-sa	%d ميجابايت

en	1 GByte
ar-sa	1 جيجابايت

en	%s GBytes
ar-sa	%s جيجابايت

en	%d GBytes
ar-sa	%d جيجابايت

en	2,000 Data Source Items
ar-sa	2000 عناصر مصدر البيانات

en	5,000 Data Source Items
ar-sa	5000 عنصر مصدر البيانات

en	10,000 Data Source Items
ar-sa	10،000 عنصر مصدر بيانات

en	15,000 Data Source Items
ar-sa	15،000 عنصر مصدر بيانات

en	25,000 Data Source Items
ar-sa	25،000 عناصر مصدر البيانات

en	50,000 Data Source Items (Default)
ar-sa	50000 عنصر مصدر بيانات (افتراضي)

en	100,000 Data Source Items
ar-sa	100000 عنصر مصدر البيانات

en	200,000 Data Source Items
ar-sa	200،000 عناصر مصدر البيانات

en	400,000 Data Source Items
ar-sa	400،000 عناصر مصدر البيانات

en	2 Hours
ar-sa	ساعتين

en	4 Hours
ar-sa	4 ساعات

en	6 Hours
ar-sa	6 ساعات

en	%s Hours
ar-sa	%s ساعات

en	%d GByte
ar-sa	%d جيجابايت

en	Unlimited
ar-sa	غير محدود

en	%s Minutes
ar-sa	%s دقيقة

en	1 Megabyte
ar-sa	1 ميجابايت

en	%d Megabytes
ar-sa	%d ميغا بايت

en	Send Now
ar-sa	أرسل الآن

en	Take Ownership
ar-sa	ألحصول على الملكية

en	Inline PNG Image
ar-sa	صورة PNG مضمنة

en	Inline JPEG Image
ar-sa	مضمن صورة JPEG

en	Inline GIF Image
ar-sa	مضمنة صورة GIF

en	Attached PNG Image
ar-sa	صورة PNG مرفقة

en	Attached JPEG Image
ar-sa	مرفق صورة JPEG

en	Attached GIF Image
ar-sa	صورة GIF المرفقة

en	Inline PNG Image, LN Style
ar-sa	Inline PNG Image، LN Style

en	Inline JPEG Image, LN Style
ar-sa	Inline JPEG Image، LN Style

en	Inline GIF Image, LN Style
ar-sa	Inline GIF Image، LN Style

en	Text
ar-sa	نص

en	Tree
ar-sa	شجرة

en	Horizontal Rule
ar-sa	قاعدة أفقية

en	left
ar-sa	يسار

en	center
ar-sa	وسط

en	right
ar-sa	اليمين

en	Minute(s)
ar-sa	دقائق(s)

en	Hour(s)
ar-sa	ساعة(ساعات)

en	Day(s)
ar-sa	يوم/أيام

en	Week(s)
ar-sa	أسبوع/أسابيع

en	Month(s), Day of Month
ar-sa	شهر (ق) ، يوم الشهر

en	Month(s), Day of Week
ar-sa	الشهر (الشهور) ، يوم الأسبوع

en	Year(s)
ar-sa	سنوات)

en	Keep Graph Types
ar-sa	الحفاظ على أنواع الرسم البياني

en	Keep Type and STACK
ar-sa	حافظ على النوع و STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
ar-sa	تحويل إلى AREA / STACK Graph

en	Convert to LINE1 Graph
ar-sa	تحويل إلى LINE1 Graph

en	Convert to LINE2 Graph
ar-sa	تحويل إلى LINE2 Graph

en	Convert to LINE3 Graph
ar-sa	تحويل إلى LINE3 Graph

en	Convert to LINE1/STACK Graph
ar-sa	تحويل إلى LINE1 Graph

en	Convert to LINE2/STACK Graph
ar-sa	تحويل إلى LINE2 Graph

en	Convert to LINE3/STACK Graph
ar-sa	تحويل إلى LINE3 Graph

en	No Totals
ar-sa	لا المجاميع

en	Print All Legend Items
ar-sa	طباعة جميع عناصر الأسطورة

en	Print Totaling Legend Items Only
ar-sa	طباعة إجمالي عناصر Legend فقط

en	Total Similar Data Sources
ar-sa	مجموع مصادر البيانات المماثلة

en	Total All Data Sources
ar-sa	مجموع جميع مصادر البيانات

en	No Reordering
ar-sa	لا إعادة ترتيب

en	Data Source, Graph
ar-sa	مصدر البيانات ، الرسم البياني

en	Graph, Data Source
ar-sa	الرسم البياني ، مصدر البيانات

en	Base Graph Order
ar-sa	لديه الرسوم البيانية

en	contains
ar-sa	يحتوي

en	does not contain
ar-sa	لا يحتوي

en	begins with
ar-sa	يبدأ مع

en	does not begin with
ar-sa	لا يبدأ

en	ends with
ar-sa	ينتهي مع

en	does not end with
ar-sa	لا تنتهي ب

en	matches
ar-sa	المتوافقات

en	is not equal to
ar-sa	لا يساوي

en	is less than
ar-sa	أقل من

en	is less than or equal
ar-sa	أصغر من او يساوي

en	is greater than
ar-sa	أكبر من

en	is greater than or equal
ar-sa	أكبر من او يساوي

en	is unknown
ar-sa	غير معروف

en	is not unknown
ar-sa	غير معروف

en	is empty
ar-sa	( غير فارغ)

en	is not empty
ar-sa	( غير فارغ)

en	matches regular expression
ar-sa	يطابق التعبير العادي

en	does not match regular expression
ar-sa	لا يتطابق مع التعبير العادي

en	Fixed String
ar-sa	سلسلة ثابتة

en	Every 1 Hour
ar-sa	كل ساعة واحدة

en	Every Day
ar-sa	كل يوم

en	Every Week
ar-sa	كل أسبوع

en	Every %d Weeks
ar-sa	كل %d أسابيع

en	Jan
ar-sa	يناير

en	Feb
ar-sa	فبراير

en	Mar
ar-sa	مارس

en	Apr
ar-sa	ابريل

en	May
ar-sa	مايو

en	Jun
ar-sa	يونيو

en	Jul
ar-sa	يوليو

en	Aug
ar-sa	اغسطس

en	Sep
ar-sa	سبتمبر

en	Oct
ar-sa	اوكتوبر

en	Nov
ar-sa	نوفمبر

en	Dec
ar-sa	ديسمبر

en	Use the First Handler Found
ar-sa	استخدم المعالج الأول الذي تم العثور عليه

en	Use the PHP GetText Handler
ar-sa	استخدم معالج PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
ar-sa	استخدم معالج أوسكاروتيرو جيت تكست

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
ar-sa	استخدم معالج GetText المترجم الأحادي

en	Sun
ar-sa	أح

en	Mon
ar-sa	الاثنين

en	Tue
ar-sa	ث

en	Wed
ar-sa	الأربعاء

en	Thu
ar-sa	الخميس

en	Fri
ar-sa	الجمعة

en	Sat
ar-sa	السبت

en	Arabic

en	Bulgarian
ar-sa	البلغارية

en	Chinese (China)
ar-sa	صينية مبسطة

en	Chinese (Taiwan)
ar-sa	الصينية (تايوان)

en	Dutch
ar-sa	الهولندية

en	English

en	French
ar-sa	الفرنسية

en	German

en	Greek
ar-sa	اليونانية

en	Hebrew
ar-sa	العبرية

en	Hindi
ar-sa	الهندية

en	Italian
ar-sa	الإيطالية

en	Japanese

en	Korean

en	Polish
ar-sa	البولنديّة

en	Portuguese
ar-sa	البرتغالية

en	Portuguese (Brazil)
ar-sa	البرتغالية (البرازيل).

en	Russian

en	Spanish

en	Swedish
ar-sa	السويدية

en	Turkish
ar-sa	التركية

en	Vietnamese
ar-sa	الفيتنامية

en	Classic
ar-sa	كلاسيكي

en	Modern
ar-sa	حديث

en	Dark
ar-sa	أسود

en	Paper-plane
ar-sa	طائرة ورقية

en	Paw
ar-sa	كف

en	Sunrise
ar-sa	الشروق

en	[Fail]
ar-sa	فشل

en	[Warning]
ar-sa	تحذير:

en	[Restart]
ar-sa	[إعادة تشغيل]

en	[Success]
ar-sa	نجاح

en	[Skipped]
ar-sa	[تخطي]

en	User Profile (Edit)
ar-sa	ملف تعريف المستخدم (تحرير)

en	Tree Mode
ar-sa	وضع شجرة

en	List Mode
ar-sa	وضع قائمة

en	Console
ar-sa	وحدة التحكم

en	Graph Management
ar-sa	إدارة الرسم البياني

en	(Edit)
ar-sa	(تعديل)

en	Graph Items
ar-sa	عناصر الرسم البياني

en	Create New Graphs
ar-sa	إنشاء رسوم بيانية جديدة

en	Create Graphs from Data Query
ar-sa	إنشاء الرسوم البيانية من استعلام البيانات

en	(Remove)
ar-sa	إزالة

en	View Log
ar-sa	سجل عرض

en	Graph Trees
ar-sa	أشجار الرسم البياني

en	Graph Template Items
ar-sa	عناصر قالب الرسم البياني

en	Round Robin Archives
ar-sa	جولة روبن المحفوظات

en	Data Input Fields
ar-sa	حقول إدخال البيانات

en	(Remove Item)
ar-sa	(إزالة بند)

en	RRD Cleaner
ar-sa	نظافة RRD

en	List unused Files
ar-sa	قائمة الملفات غير المستخدمة

en	RRD Check
ar-sa	فحص RRD

en	View Data Query Cache
ar-sa	عرض بيانات استعلام ذاكرة التخزين المؤقت

en	Clear Log
ar-sa	سجل تطهيرها

en	View User Log
ar-sa	عرض سجل المستخدم

en	Clear User Log
ar-sa	مسح سجل المستخدم

en	Technical Support
ar-sa	الدعم الفني

en	Boost Status
ar-sa	تعزيز الوضع

en	View SNMP Agent Cache
ar-sa	عرض SNMP Agent Cache

en	View SNMP Agent Notification Log
ar-sa	عرض سجل إعلام العميل SNMP

en	VDEF Items
ar-sa	عناصر VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
ar-sa	عرض استقبال إشعارات SNMP

en	Cacti Settings
ar-sa	إعدادات الصبار

en	External Link
ar-sa	رابط خارجي

en	(Action)
ar-sa	العمل:

en	Cacti Help
ar-sa	مساعدة الصبار

en	Export Results
ar-sa	تصدير النتائج

en	Reporting
ar-sa	التقارير

en	Report Add
ar-sa	تقرير إضافة

en	Report Delete
ar-sa	تقرير حذف

en	Report Edit
ar-sa	تحرير التقرير

en	Report Edit Item
ar-sa	تقرير تحرير عنصر

en	Color Template Items
ar-sa	عناصر قالب اللون

en	Graph Rule Items
ar-sa	عناصر القاعدة الرسم البياني

en	Tree Rule Items
ar-sa	عناصر القاعدة الشجرية

en	days
ar-sa	أيام

en	hrs
ar-sa	ساعات

en	mins
ar-sa	دقيقة

en	secs
ar-sa	ثانية

en	hours
ar-sa	ساعات

en	minutes
ar-sa	دقيقة

en	seconds
ar-sa	ثواني

en	SNMP Version
ar-sa	إصدار SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
ar-sa	اختر إصدار SNMP لهذا المضيف.

en	SNMP Community String
ar-sa	سلسلة مجتمع SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
ar-sa	املأ مجتمع قراءة SNMP لهذا الجهاز.

en	SNMP Security Level
ar-sa	مستوى الأمان SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
ar-sa	مستوى أمان SNMP v3 لاستخدامه عند الاستعلام عن الجهاز.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
ar-sa	بروتوكول مصادقة SNMP (الإصدار 3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
ar-sa	اختر بروتوكول تخويل SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
ar-sa	اسم المستخدم SNMP (الإصدار 3)

en	SNMP v3 username for this device.
ar-sa	اسم مستخدم SNMP v3 لهذا الجهاز.

en	SNMP Password (v3)
ar-sa	كلمة مرور SNMP (الإصدار 3)

en	SNMP v3 password for this device.
ar-sa	كلمة مرور SNMP v3 لهذا الجهاز.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
ar-sa	بروتوكول SNMP الخصوصية (الإصدار 3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
ar-sa	اختر بروتوكول خصوصية SNMPv3.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
ar-sa	عبارة مرور خصوصية SNMP (الإصدار 3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
ar-sa	اختر عبارة مرور خصوصية SNMPv3.

en	SNMP Context (v3)
ar-sa	سياق SNMP (الإصدار 3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
ar-sa	أدخل سياق SNMP المراد استخدامه لهذا الجهاز.

en	SNMP Engine ID (v3)
ar-sa	معرف مشغل SNMP (الإصدار 3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
ar-sa	أدخل معرف محرك SNMP v3 لاستخدامه لهذا الجهاز. اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام معرف محرك SNMP الذي يتم تعريفه في جهاز استلام إشعارات SNMPv3.

en	SNMP Port
ar-sa	منفذ SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
ar-sa	أدخل رقم منفذ UDP لاستخدامه في SNMP (الافتراضي هو 161).

en	SNMP Timeout
ar-sa	مهلة SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
ar-sa	الحد الأقصى لعدد المللي ثانية سوف ينتظر Cacti استجابة SNMP (لا يعمل مع دعم php-snmp).

en	Maximum OIDs Per Get Request
ar-sa	الحد الأقصى لكل طلب الحصول على OID

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
ar-sa	حدد عدد OIDs التي يمكن الحصول عليها في طلب SNMP إحضار واحد.

en	%d OID
ar-sa	%d معرف الكائن

en	%d OID's
ar-sa	%d معرف الكائن

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
ar-sa	المشي بالجملة الحد الأقصى للتكرار

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
ar-sa	بالنسبة لأجهزة SNMPv2 و SNMPv3 ، فإن الحد الأقصى لحجم التكرارات لـ SNMP Bulk Walk. الإعداد الافتراضي هو "الاكتشاف التلقائي عند إعادة الفهرسة". بالنسبة إلى المحولات الكبيرة جدًا ، أو الخوادم عالية الأداء ، أو شبكات الإطار الجامبو ، أو اتصالات WAN ذات زمن الوصول العالي ، قد تؤدي زيادة هذه القيمة إلى زيادة أداء جهاز الاستطلاع. يتم حزم المزيد من البيانات في حزمة SNMP واحدة والتي يمكن أن تقلل من وقت تشغيل الاستعلام عن البيانات. ومع ذلك ، قد ترفض بعض الأجهزة تمامًا الاستجابة للحزم ذات حجم التكرار الأقصى الذي تم تعيينه على حجم كبير جدًا. يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص لأجهزة IoT ذات الطاقة المنخفضة أو أجهزة تكنولوجيا المعلومات المدمجة الأصغر. يجب أيضًا مراعاة اهتمام خاص بمسار الشبكة الإجمالي MTU نظرًا لأن تعيين قيمة عالية جدًا قد يؤدي إلى تجزئة الحزمة.

en	Auto Detect on Re-Index
ar-sa	الكشف التلقائي عن إعادة الفهرس

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
ar-sa	الاكتشاف التلقائي / التعيين عند أول إعادة فهرسة

en	%d Repitition
ar-sa	%d التكرار

en	%d Repetitions
ar-sa	%d التكرار

en	SNMP Retries

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
ar-sa	الحد الأقصى لعدد محاولات الوصول إلى جهاز عبر قناة للقراءة SNMP قبل الاستسلام.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
ar-sa	اسم مفيد لملف تخزين البيانات واستطلاع الرأي.

en	New Profile
ar-sa	ملف شخصي جديد

en	Polling Interval
ar-sa	استقصاء

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
ar-sa	معدل تكرار جمع البيانات من مصدر البيانات؟

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
ar-sa	كم من الوقت يمكن أن تكون البيانات مفقودة قبل أن يسجل RRDtool بيانات غير معروفة. قم بزيادة هذه القيمة إذا كان مصدر البيانات غير مستقر وترغب في ترحيل البيانات القديمة بدلاً من إظهار الفجوات في الرسومات البيانية. يتم ضرب هذه القيمة بواسطة X-Files Factor لتحديد مقدار الوقت الفعلي.

en	X-Files Factor

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
ar-sa	مقدار البيانات غير المعروفة التي لا يزال من الممكن اعتبارها معروفة.

en	Consolidation Functions
ar-sa	دالات التوحيد

en	How data is to be entered in RRAs.
ar-sa	كيف يتم إدخال البيانات في RRAs.

en	Is this the default storage profile?
ar-sa	هل هذا هو ملف تعريف التخزين الافتراضي؟

en	RRDfile Size (in Bytes)
ar-sa	حجم RRDfile (بالبايت)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
ar-sa	استناداً إلى عدد الصفوف في كافة RRAs وعدد دالات دمج المحدد ، حجم هذا بالكامل في RRDfile.

en	New Profile RRA
ar-sa	ملف تعريف جديد RRA

en	Aggregation Level
ar-sa	مستوى التجميع

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
ar-sa	عدد العينات المطلوبة قبل ملء صف في مواصفات RRA. ينبغي أن يكون لوادى RRA دائمًا قيمة 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
ar-sa	يتم الاحتفاظ عدد البيانات الأجيال في RRA.

en	Default Timespan

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
ar-sa	عند عرض الرسم البياني على أساس RRA في السؤال ، فإن Timespan الافتراضي لتظهر لهذا الرسم البياني.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
ar-sa	استنادًا إلى مستوى التجميع ، والصفوف ، وفاصل الاستقصاء ، كمية البيانات التي سيتم الاحتفاظ بها في اتفاقية روتردام

en	RRA Size (in Bytes)
ar-sa	حجم RRA (بالبايت)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
ar-sa	استنادًا إلى عدد الصفوف وعدد دالات الدمج المحددة ، يكون حجم RRA هذا في RRDfile.

en	A useful name for this CDEF.
ar-sa	اسم مفيد لهذا CDEF.

en	The name of this Color.
ar-sa	اسم هذا اللون.

en	Hex Value

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
ar-sa	القيمة السداسية لهذا اللون ؛ نطاق صالح: 000000-FFFFFF.

en	Any named color should be read only.
ar-sa	يجب قراءة أي لون مسمى فقط.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
ar-sa	أدخل اسمًا ذا معنى لطريقة إدخال البيانات هذه.

en	Input Type
ar-sa	نوع المدخلات

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
ar-sa	اختر الطريقة التي ترغب في استخدامها لجمع البيانات لطريقة إدخال البيانات هذه.

en	Input String
ar-sa	سلسلة الإدخال

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
ar-sa	البيانات التي يتم إرسالها إلى البرنامج النصي ، والتي تتضمن المسار الكامل إلى البرنامج النصي ومصادر الإدخال في أقواس <>.

en	White List Check
ar-sa	التحقق من القائمة البيضاء

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
ar-sa	نتيجة التحقق من التحقق من Whitespace عن أسلوب الإدخال المحدد. إذا تغيرت سلسلة الإدخال ، ولم يتم تحديث ملف القائمة البيضاء ، فلن يتم السماح بإنشاء الرسوم البيانية.

en	Field [%s]
ar-sa	الحقل [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
ar-sa	اختر الحقل المقترن من الحقل %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
ar-sa	أدخل اسما لهذا الحقل %s. ملاحظة: إذا كنت تستخدم أزواج قيم الاسم في البرنامج النصي الخاص بك ، على سبيل المثال: NAME: VALUE ، فمن المهم أن يتطابق الاسم مع اسم حقل الإخراج الخاص بك بشكل مماثل لاسم إخراج البرنامج النصي أو الأسماء.

en	Update RRDfile
ar-sa	تحديث RRDfile

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
ar-sa	ما إذا كان سيتم إدخال البيانات من حقل الإخراج هذا في RRDfile.

en	Regular Expression Match
ar-sa	مباراة التعبير العادي

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
ar-sa	إذا كنت تريد طلب تعبير عادي معيّن ليتم مطابقته مع بيانات الإدخال ، فأدخله هنا (تنسيق preg_match).

en	Allow Empty Input
ar-sa	اسمح بإدخال فارغ

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
ar-sa	تحقق هنا إذا كنت تريد السماح بإدخال NULL في هذا الحقل من المستخدم.

en	Special Type Code
ar-sa	كود النوع الخاص

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
ar-sa	إذا كان يجب التعامل مع هذا الحقل بشكل خاص بواسطة قوالب المضيف ، فأشر إلى ذلك هنا. الكلمات الرئيسية الصالحة لهذا الحقل هي %s

en	The name given to this data template.
ar-sa	الاسم المعطى لقالب البيانات هذا.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
ar-sa	اختر اسمًا لمصدر البيانات هذا. يمكن أن تتضمن متغيرات الاستبدال مثل | host_description | أو | query_fieldName |. للحصول على قائمة كاملة بعلامات الاستبدال المعتمدة ، يرجى الاطلاع على وثائق Cacti.

en	Data Source Path
ar-sa	مسار مصدر البيانات

en	The full path to the RRDfile.
ar-sa	المسار الكامل إلى RRDfile.

en	The script/source used to gather data for this data source.
ar-sa	البرنامج النصي / المصدر المستخدم لجمع البيانات لمصدر البيانات هذا.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
ar-sa	حدد ملف تعريف مصدر البيانات. يتحكم ملف تعريف مصدر البيانات في الفاصل الزمني للاستقصاء وتجميع البيانات وسياسة الاستبقاء لمصادر البيانات الناتجة.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
ar-sa	مقدار الوقت بالثواني بين التحديثات المتوقعة.

en	Data Source Active
ar-sa	مصدر البيانات نشط

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
ar-sa	ما إذا كان يجب على Cacti جمع البيانات لمصدر البيانات هذا أم لا.

en	Internal Data Source Name
ar-sa	اسم مصدر البيانات الداخلية

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
ar-sa	اختر اسمًا فريدًا لتمثيل هذه القطعة من البيانات داخل RRDfile.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
ar-sa	الحد الأدنى للقيمة ("U" لـ لا يوجد حد أدنى)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
ar-sa	القيمة الدنيا للبيانات المسموح بجمعها.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
ar-sa	القيمة القصوى ("U" لللا حد أقصى)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
ar-sa	القيمة القصوى للبيانات المسموح بجمعها.

en	Data Source Type
ar-sa	نوع مصدر البيانات

en	How data is represented in the RRA.
ar-sa	كيف يتم تمثيل البيانات في RRA.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
ar-sa	الحد الأقصى لمقدار الوقت الذي يمكن أن يمر قبل إدخال البيانات على أنه "غير معروف". (عادة 2x300 = 600)

en	Not Selected
ar-sa	إلغاء التحديد

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
ar-sa	عند جمع البيانات ، سيتم وضع بيانات هذا الحقل في مصدر البيانات هذا.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
ar-sa	أدخل اسمًا لهذا الإعداد المسبق لـ GPRINT ، وتأكد من أنه شيء تتعرف عليه.

en	GPRINT Text
ar-sa	نص GPRINT

en	Enter the custom GPRINT string here.
ar-sa	أدخل سلسلة GPRINT المخصصة هنا.

en	Common Options
ar-sa	خيارات مشتركة

en	Title (--title)
ar-sa	العنوان (- العنوان)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
ar-sa	الاسم الذي تتم طباعته على الرسم البياني. يمكن أن تتضمن متغيرات الاستبدال مثل | host_description | أو | query_fieldName |. للحصول على قائمة كاملة بعلامات الاستبدال المعتمدة ، يرجى الاطلاع على وثائق Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
ar-sa	العلامة العمودية (العلامة التجارية -)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
ar-sa	تم وضع العلامة عموديًا على يسار الرسم البياني.

en	Image Format (--imgformat)
ar-sa	تنسيق الصورة (--imgformat)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
ar-sa	نوع الرسم البياني الذي تم إنشاؤه ؛ PNG أو GIF أو SVG. اختيار نوع صورة الرسم البياني هو جدا RRDtool تعتمد.

en	Height (--height)
ar-sa	ارتفاع ارتفاع)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
ar-sa	الارتفاع (بالبكسل) لمنطقة الرسم البياني داخل الرسم البياني. لا تتضمن هذه المنطقة الأسطورة أو أساطير المحور أو العنوان.

en	Width (--width)
ar-sa	العرض (- عرض)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
ar-sa	العرض (بالبكسل) لمنطقة الرسم البياني داخل الرسم البياني. لا تتضمن هذه المنطقة الأسطورة أو أساطير المحور أو العنوان.

en	Base Value (--base)
ar-sa	القيمة الأساسية (- الباس)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
ar-sa	يجب ضبطه على 1024 للذاكرة و 1000 لقياسات حركة المرور.

en	Slope Mode (--slope-mode)
ar-sa	وضع الميل (- وضع -slope)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
ar-sa	يؤدي استخدام وضع الميل إلى تحديد شكل الرسوم البيانية على حساب بعضها على دقة الشاشة.

en	Scaling Options
ar-sa	خيارات القياس

en	Auto Scale
ar-sa	على نطاق والسيارات

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
ar-sa	الحجم التلقائي للمحور y بدلاً من تحديد حد علوي وسفلي. ملاحظة: إذا تم التحقق من ذلك فسيتم تجاهل الحد العلوي والسفلي.

en	Auto Scale Options
ar-sa	خيارات مقياس السيارات

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
ar-sa	استعمال <br> -alt-autoscale للتسلسل إلى الحد الأدنى والأقصى المطلق <br> - -alt-autoscale-max للقياس إلى القيمة القصوى ، باستخدام حد أدنى معين <br> - -alt-autoscale-min للتسلسل إلى القيمة الدنيا ، باستخدام حد أعلى محدد <br> - autotale (مع حدود) للتوسيع باستخدام الحدود الدنيا والعليا (RRDtool الافتراضي) <br>

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
ar-sa	استخدام - aut-autoscale (تجاهل الحدود المعطاة)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
ar-sa	استخدام - aut-ac-autoscale-max (قبول الحد الأدنى)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
ar-sa	استخدم - aut-ot-autoscale-min (قبول الحد الأعلى)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
ar-sa	استخدام - aut-autoscale (قبول كلا الحدود ، RRDtool الافتراضي)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
ar-sa	التحجيم اللوغاريتمي (- logarithmic)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
ar-sa	استخدم قياس محور y لوغاريتمي

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
ar-sa	وحدات SI للتحجيم اللوغاريتمي (--units = si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
ar-sa	استخدم وحدات SI لتحجيم لوغاريتمي بدلاً من استخدام الترميز الأسي. <br> ملاحظة: تستخدم الرسوم البيانية الخطية تدوين SI بشكل افتراضي.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
ar-sa	وضع الحدود الصلبة (-)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
ar-sa	لا توسع الحد الأدنى والسفلي إذا احتوى الرسم البياني على قيمة خارج النطاق الصالح.

en	Upper Limit (--upper-limit)
ar-sa	الحد الأعلى (الحد الأعلى)

en	The maximum vertical value for the graph.
ar-sa	الحد الأقصى للقيمة الرأسية للرسم البياني.

en	Lower Limit (--lower-limit)
ar-sa	الحد الأدنى (- الحد الأدنى)

en	The minimum vertical value for the graph.
ar-sa	الحد الأدنى للقيمة الرأسية للرسم البياني.

en	Grid Options
ar-sa	خيارات الشبكة

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
ar-sa	قيمة شبكة الوحدة (- - / - y-grid)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
ar-sa	يعيّن قيمة الأس على المحور ص للأرقام. ملاحظة: تم إيقاف هذا الخيار واستبداله بخيار --y-grid. في هذا الخيار ، تظهر خطوط الشبكة Y-axis في كل فاصل زمني خطوة شبكة. يتم وضع العلامات كل خطوط عامل التسمية.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
ar-sa	قيمة الأس الوحدة (--units-exp)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
ar-sa	ما وحدة Cacti يجب أن تستخدم على المحور ص. استخدم 3 لعرض كل شيء في "k" أو -6 لعرض كل شيء في "u" (micro).

en	Unit Length (--units-length <length>)
ar-sa	طول الوحدة (- طول طولها <length>)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
ar-sa	كم عدد الأرقام يجب أن تفترض RRDtool أن تسميات المحور y هي؟ قد تضطر إلى استخدام هذا الخيار لتوفير مساحة كافية بمجرد بدء استخدام العلامات y-axis.

en	No Gridfit (--no-gridfit)
ar-sa	لا Gridfit (- لا - gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
ar-sa	من أجل تجنب تأثيرات التشويش المضادة للتعرج ، تقوم RRDtool بنقاط نقاط إلى وحدات البكسل بدقة وضوح الجهاز ، مما يؤدي إلى ظهور هش. إذا لم يكن ذلك كما تحب ، فيمكنك استخدام رمز التبديل هذا لإيقاف تشغيل هذا السلوك. <br> <strong>ملاحظة:</strong> يتم إيقاف تشغيل الشبكة لإخراج PDF و EPS و SVG بشكل افتراضي.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
ar-sa	شبكة Y البديل (- -al-y-grid)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
ar-sa	تضمن الخوارزمية أن يكون لديك دائمًا شبكة ، وأن هناك خطوط شبكة كافية ولكن ليست كثيرة ، وأن الشبكة متريّة. ستضمن هذه المعلمة أيضًا أن تحصل على الكسور العشرية المعروضة حتى إذا كان الرسم البياني الخاص بك ينتقل من 69.998 إلى 70.001. <br> <strong>ملاحظة:</strong> قد تتداخل هذه المعلمة مع خيارات -alt-autoscale.

en	Axis Options
ar-sa	خيارات المحور

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
ar-sa	المحور الأيمن (- محور -عكس <scale: shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
ar-sa	سيتم رسم المحور الثاني على يمين الرسم البياني. ترتبط بالمحور الأيسر من خلال مقياس المقياس والانتقال.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
ar-sa	تسمية المحور الأيمن (- محور - تسمية العلامة <string>)

en	The label for the right axis.
ar-sa	التسمية للمحور الصحيح.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
ar-sa	تنسيق المحور الأيمن (- محور - تنسيق - تنسيق <تنسيق>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
ar-sa	بشكل افتراضي ، يتم تحديد تنسيق تسميات المحور تلقائيا. إذا كنت تريد القيام بذلك بنفسك، فاستخدم هذا الخيار مع نفس وسيطات %lf التي تعرفها من الأمرين PRINT وGPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
ar-sa	محاور المحور الأيمن (- منضام المحور المنسق <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
ar-sa	عند إعداد وضع العلامات على المحور الأيمن ، قم بتطبيق قاعدة على تنسيق البيانات. تتضمن التنسيقات المدعومة "رقمية" حيث يتم التعامل مع البيانات على أنها رقمية ، "طابع زمني" حيث يتم تفسير القيم على أنها طوابع زمنية UNIX (عدد الثواني منذ يناير 1970) ويتم التعبير عنها باستخدام تنسيق strftime (الافتراضي هو "٪ Y-٪ m-٪ d٪ H :٪الآنسة"). انظر أيضا - طول طول و - بصري - شكل المحور. وأخيرًا "المدة" حيث يتم تفسير القيم على أنها المدة بالمللي ثانية. يتبع التنسيق قواعد valstrfduration المؤهلين PRINT / GPRINT.

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
ar-sa	يسار محاور المنسق (- منسوب محور - تنسيق <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
ar-sa	عندما تقوم بإعداد وضع العلامات على المحور الأيسر ، قم بتطبيق قاعدة على تنسيق البيانات. تتضمن التنسيقات المدعومة "رقمية" حيث يتم التعامل مع البيانات على أنها رقمية ، "طابع زمني" حيث يتم تفسير القيم على أنها طوابع زمنية UNIX (عدد الثواني منذ يناير 1970) ويتم التعبير عنها باستخدام تنسيق strftime (الافتراضي هو "٪ Y-٪ m-٪ d٪ H :٪الآنسة"). انظر أيضا - طول طول. وأخيرًا "المدة" حيث يتم تفسير القيم على أنها المدة بالمللي ثانية. يتبع التنسيق قواعد valstrfduration المؤهلين PRINT / GPRINT.

en	Legend Options
ar-sa	خيارات أسطورة

en	Auto Padding
ar-sa	الحشو التلقائي

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
ar-sa	نص لوحة بحيث تصطف بيانات الأسطورة والرسم البياني دائمًا. ملاحظة: قد يتسبب هذا في أخذ الرسومات البيانية وقتًا أطول لتقديمها نظرًا إلى الحمل الأكبر. كذلك قد لا يكون الحشو التلقائي دقيقًا في جميع أنواع الرسوم البيانية ، وعادة ما يساعد وضع العلامات المتسق.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
ar-sa	التسميات الديناميكية (- التسميات الديناميكية)

en	Draw line markers as a line.
ar-sa	ارسم علامات الخط كخط.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
ar-sa	فرض قواعد القواعد (- force-rules-legend)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
ar-sa	فرض جيل من الأساطير HRULE و VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)
ar-sa	عرض علامة التبويب (--tabwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
ar-sa	بشكل افتراضي ، يكون عرض علامة التبويب 40 بكسل ، استخدم هذا الخيار لتغييره.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
ar-sa	موقف الأسطورة (--legend-position = <position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
ar-sa	ضع الأسطورة في جانب معين من الرسم البياني.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
ar-sa	اتجاه الأسطورة (- -legend-direction = <direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
ar-sa	ضع عناصر وسيلة الإيضاح في الترتيب الرأسي المحدد.

en	Graph Item Type
ar-sa	نوع البند البياني

en	How data for this item is represented visually on the graph.
ar-sa	كيفية تمثيل بيانات هذا العنصر بشكل مرئي على الرسم البياني.

en	The data source to use for this graph item.
ar-sa	مصدر البيانات لاستخدامه في عنصر الرسم البياني هذا.

en	The color to use for the legend.
ar-sa	اللون لاستخدامه في وسيلة الإيضاح.

en	Opacity/Alpha Channel
ar-sa	تعتيم / قناة ألفا

en	The opacity/alpha channel of the color.
ar-sa	قناة التعتيم / ألفا للون.

en	Consolidation Function
ar-sa	وظيفة توحيد

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
ar-sa	كيف يتم تمثيل بيانات هذا البند إحصائيا على الرسم البياني.

en	CDEF Function
ar-sa	وظيفة CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
ar-sa	دالة CDEF (رياضيات) لتطبيق هذا العنصر على الرسم البياني أو وسيلة الإيضاح.

en	VDEF Function
ar-sa	وظيفة VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
ar-sa	دالة VDEF (رياضيات) لتطبيق هذا العنصر على وسيلة إيضاح الرسم البياني.

en	Shift Data
ar-sa	تحول البيانات

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
ar-sa	قم بإزاحة البيانات الخاصة بك على محور الوقت (x-axis) بالمبلغ المحدد في حقل "القيمة".

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
ar-sa	[HRULE | VRULE]: قيمة عنصر الرسم البياني. [TICK]: الكسر لخط التحديد. [SHIFT]: وقت الإزاحة بالثواني.

en	GPRINT Type
ar-sa	نوع GPRINT

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
ar-sa	إذا كان عنصر الرسم البياني هذا هو GPRINT ، فيمكنك اختيار تنسيق آخر اختياريًا هنا. يمكنك تحديد أنواع إضافية ضمن "GPRINT Presets".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
ar-sa	محاذاة النص (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
ar-sa	سيتم محاذاة كافة الأسطر (خطوط) الأسطورة التالية كما هو موضح هنا. يمكنك استخدام هذا الأمر عدة مرات في رسم بياني واحد. لا يعطي هذا الأمر تخطيط جدولي. ملاحظة: قد ترغب في إدراج <HR> في عنصر الرسم البياني السابق. ملاحظة: ستحل العلامة <HR> الموجودة على سطر التسمية التوضيحية هذا الإعداد!

en	Text Format
ar-sa	نسق النص

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
ar-sa	النص الذي سيتم عرضه في وسيلة الإيضاح لعنصر الرسم البياني هذا.

en	Insert Hard Return
ar-sa	إدراج الثابت العودة

en	Forces the legend to the next line after this item.
ar-sa	يفرض وسيلة الإيضاح على السطر التالي بعد هذا العنصر.

en	Line Width (decimal)
ar-sa	عرض الخط (عشري)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
ar-sa	في حالة اختيار LINE ، حدد عرض الخط هنا. يجب عليك تضمين دقة عشرية ، على سبيل المثال 2.00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
ar-sa	الشرطات (الشرطات [= on_s [، off_s [، on_s، off_s] ...]])

en	The dashes modifier enables dashed line style.
ar-sa	يعمل مُعد الشرط على تمكين نمط الخط المتقطع.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)
ar-sa	Dash Offset (اندفاعة - إزاحة = تخالف)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
ar-sa	تحدد معلمة dash-offset إزاحة في النمط الذي تبدأ عنده الحد.

en	The name given to this graph template.
ar-sa	الاسم المحدد في قالب الرسم البياني هذا.

en	Multiple Instances
ar-sa	مثيلات متعددة

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
ar-sa	حدد مربع الاختيار هذا إذا كان هناك أكثر من رسم واحد من هذا النوع لكل جهاز.

en	Test Data Sources
ar-sa	لديه مصادر البيانات

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
ar-sa	حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت ترغب في اختبار مصادر البيانات قبل إنشائها. مع تمكين مصادر بيانات الاختبار ، إذا لم يُرجع مصدر البيانات بيانات صالحة ، فلن يتم إنشاء الرسم البياني. يعد هذا الإعداد مهمًا إذا كنت ترغب في الحصول على قالب جهاز أكثر عمومية يمكن أن يتضمن المزيد من قوالب الرسم البياني التي يمكن تطبيقها بشكل انتقائي بناءً على خصائص الجهاز نفسه. ملاحظة: إذا كان لديك برنامج نصي يعمل لفترة طويلة كمصدر بيانات ، فسيتم زيادة وقت إنشاء الرسوم البيانية.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
ar-sa	أدخل اسمًا لمدخلات عنصر الرسم البياني هذا ، وتأكد من أنه شيء تعرفه.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
ar-sa	أدخل وصفًا لمدخل عنصر الرسم البياني هذا لوصف ماهية هذه المدخلات المستخدمة.

en	Field Type
ar-sa	نوع الحقل

en	How data is to be represented on the graph.
ar-sa	كيف يتم تمثيل البيانات على الرسم البياني.

en	General Device Options
ar-sa	خيارات الجهاز العامة

en	Give this host a meaningful description.
ar-sa	امنح هذا المضيف وصفاً ذا معنى.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
ar-sa	اسم المضيف أو عنوان IP المؤهل بالكامل لهذا الجهاز.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
ar-sa	الموقع الفعلي للجهاز. يمكن أن يكون نص النموذج المجاني هذا عبارة عن غرفة وموقع حامل وما إلى ذلك.

en	Poller Association
ar-sa	جمعية المستضد

en	Device Site Association
ar-sa	جمعية موقع الجهاز

en	What Site is this Device associated with.
ar-sa	ما الموقع الذي يرتبط به هذا الجهاز.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
ar-sa	اختر قالب الجهاز المراد استخدامه لتحديد قوالب الرسومات البيانية الافتراضية واستعلامات البيانات المرتبطة بهذا الجهاز.

en	Number of Collection Threads
ar-sa	عدد خيوط المجموعات

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
ar-sa	عدد مؤشرات الترابط المتزامنة لاستخدامها في اقتراع هذا الجهاز. هذا ينطبق على مستقطب العمود الفقري فقط.

en	Disable Device
ar-sa	تعطيل الجهاز

en	Check this box to disable all checks for this host.
ar-sa	حدد هذا المربع لتعطيل جميع عمليات التحقق لهذا المضيف.

en	Availability/Reachability Options
ar-sa	توافر / خيارات قابلية الوصول

en	Downed Device Detection
ar-sa	كشف جهاز Downed

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
ar-sa	ستستخدم الطريقة Cacti لتحديد ما إذا كان المضيف متاحًا للاستقصاء. <br> <i>ملاحظة: من المستحسن ، كحد أدنى ، أن يتم تحديد SNMP.</i>

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
ar-sa	نوع حزمة ping لإرسالها. <br> <i>ملاحظة: يتطلب ICMP على Linux / UNIX امتيازات الجذر.</i>

en	Additional Options
ar-sa	خيارات إضافية

en	Notes
ar-sa	الملاحظات

en	Enter notes to this host.
ar-sa	أدخل ملاحظات على هذا المضيف.

en	External ID
ar-sa	معرف خارجي

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
ar-sa	معرف خارجي لربط بيانات Cacti بأنظمة المراقبة الخارجية.

en	A useful name for this host template.
ar-sa	اسم مفيد لهذا القالب المضيف.

en	A suitable Class for the Device Template.
ar-sa	فئة مناسبة لقالب الجهاز.

en	A name for this data query.
ar-sa	اسم لاستعلام البيانات هذا.

en	A description for this data query.
ar-sa	وصف لاستعلام البيانات هذا.

en	XML Path
ar-sa	مسار XML

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
ar-sa	المسار الكامل لملف XML الذي يحتوي على تعريفات لاستعلام البيانات هذا.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
ar-sa	اختر طريقة الإدخال لاستعلام البيانات هذا. تحدد طريقة الإدخال هذه كيفية جمع البيانات لكل جهاز مرتبط بطلب البيانات.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
ar-sa	اختر قالب الرسم البياني لاستخدامه في عنصر قالب الرسم البياني استعلام البيانات.

en	A name for this associated graph.
ar-sa	اسم لهذا الرسم البياني المرتبط.

en	A useful name for this graph tree.
ar-sa	اسم مفيد لشجرة الرسم البياني هذه.

en	Sorting Type
ar-sa	نوع الفرز

en	Choose how items in this tree will be sorted.
ar-sa	اختر كيفية فرز العناصر الموجودة في هذه الشجرة.

en	Publish
ar-sa	نشر

en	Should this Tree be published for users to access?
ar-sa	هل يجب نشر هذه الشجرة ليتمكن المستخدمون من الوصول إليها؟

en	An Email Address where the User can be reached.
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني حيث يمكن الوصول إلى المستخدم.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
ar-sa	أدخل كلمة المرور لهذا المستخدم مرتين. تذكر أن كلمات المرور حساسة لحالة الأحرف!

en	Determines if user is able to login.
ar-sa	يحدد ما إذا كان المستخدم قادرًا على تسجيل الدخول.

en	Locked
ar-sa	مغلق

en	Determines if the user account is locked.
ar-sa	يحدد ما إذا كان حساب المستخدم مقفلًا.

en	Account Options
ar-sa	خيارات الحساب

en	Set any user account specific options here.
ar-sa	قم بتعيين أي خيارات محددة لحساب المستخدم هنا.

en	Must Change Password at Next Login
ar-sa	يجب تغيير كلمة المرور عند تسجيل الدخول التالي

en	Maintain Custom Graph and User Settings
ar-sa	الحفاظ على الرسم البياني المخصص وإعدادات المستخدم

en	Graph Options
ar-sa	خيارات الرسم البياني

en	Set any graph specific options here.
ar-sa	قم بتعيين أي خيارات محددة للرسم البياني هنا.

en	User Has Rights to Tree View
ar-sa	المستخدم لديه حقوق في عرض الشجرة

en	User Has Rights to List View
ar-sa	المستخدم لديه حقوق لعرض قائمة

en	User Has Rights to Preview View
ar-sa	المستخدم لديه حقوق لمعاينة العرض

en	Login Options
ar-sa	خيارات تسجيل الدخول

en	What to do when this user logs in.
ar-sa	ما يجب فعله عند تسجيل دخول هذا المستخدم.

en	Show the page that user pointed their browser to.
ar-sa	عرض الصفحة التي أشار المستخدم إلى المتصفح بها.

en	Show the default console screen.
ar-sa	إظهار شاشة وحدة التحكم الافتراضية.

en	Show the default graph screen.
ar-sa	إظهار شاشة الرسم البياني الافتراضية.

en	Authentication Realm
ar-sa	عالم المصادقة

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
ar-sa	يُستخدم فقط في حالة تمكين LDAP أو مصادقة Web Basic. سيؤدي تغيير هذا إلى نطاق غير ممكن إلى تعطيل المستخدم بشكل فعال.

en	Import Template from Local File
ar-sa	استيراد قالب من ملف محلي

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
ar-sa	إذا كان ملف XML الذي يحتوي على بيانات القالب موجودًا على جهازك المحلي ، فحدده هنا.

en	Data Source Overrides
ar-sa	تجاوزات مصدر البيانات

en	Create New from Template
ar-sa	إنشاء جديد من القالب

en	Graph/Data Template Overrides
ar-sa	تجاوزات قالب الرسم البياني/البيانات

en	Remove Orphaned Graph Items
ar-sa	إزالة عناصر الرسم المعزول

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
ar-sa	في حالة تحديده ، سيحذف Cacti أي عناصر Graph من كل من نموذج الرسم البياني والرسوم البيانية المرتبطة التي لا يتم تضمينها في قالب الرسم البياني المستورد.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns
ar-sa	استبدال أنماط القيمة المقترحة لاستعلام البيانات

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.
ar-sa	استبدال سجلات القيمة المقترحة لمصدر البيانات وقالب الرسم البياني لاستعلامات البيانات. ستأخذ الرسوم البيانية ومصادر البيانات أسماء جديدة بعد إعادة فهرسة استعلام البيانات أو باستخدام عملية استبدال القيم المقترحة القسرية.

en	Graph Template Image Format
ar-sa	تنسيق صورة قالب الرسم البياني

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
ar-sa	تنسيق الصورة الذي سيتم استخدامه عند استيراد قوالب الرسم البياني أو تحديثها.

en	Graph Template Height
ar-sa	قالب الرسم البياني الارتفاع

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
ar-sa	الارتفاع الذي سيتم استخدامه عند استيراد قوالب الرسم البياني أو تحديثها.

en	Graph Template Width
ar-sa	عرض قالب الرسم البياني

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
ar-sa	العرض الذي سيتم استخدامه عند استيراد قوالب الرسم البياني أو تحديثها.

en	General SNMP Entity Options
ar-sa	خيارات وحدة SNMP العامة

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
ar-sa	امنح كيان SNMP هذا وصفًا ذا معنى.

en	Disable SNMP Notification Receiver
ar-sa	تعطيل استقبال إعلام SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
ar-sa	حدد هذا المربع إذا كنت لا تريد إرسال إشعارات SNMP إلى هذا المضيف مؤقتًا.

en	Maximum Log Size
ar-sa	الحد الأقصى لحجم السجل

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
ar-sa	يجب تخزين الحد الأقصى لعدد إدخالات سجل الإعلام لهذا المستلم.

en	SNMP Message Type
ar-sa	SNMP نوع الرسالة

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
ar-sa	تكون اعتراضات SNMP دائمًا غير معترف بها. لإرسال إشعارات SNMP المعترف بها ، والتي تسمى رسميًا بـ "INFORMS" ، سوف تكون SNMPv2 أو أعلى مطلوبة.

en	The new Title of the aggregated Graph.
ar-sa	العنوان الجديد للرسم البياني المجمع.

en	Prefix
ar-sa	اللقب

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
ar-sa	بادئة لجميع خطوط GPRINT للتمييز على سبيل المثال مضيفين مختلفين.

en	Include Prefix Text
ar-sa	تضمين الفهرس

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
ar-sa	قم بتضمين نص عنوان GPRINT للرسومات البيانية المصدر مع الرسوم البيانية المجمعة.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
ar-sa	استخدم هذا الخيار لإنشاء الرسوم البيانية المكدسة على سبيل المثال. <br> AREA / STACK: يحتفظ الرسم البياني الأول بسلع AREA / STACK ، بينما يتحول الآخرون إلى STACK <br> LINE1: يتم تحويل جميع العناصر إلى عناصر LINE1 <br> LINE2: يتم تحويل جميع العناصر إلى عناصر LINE2 <br> LINE3: يتم تحويل جميع العناصر إلى عناصر LINE3

en	Totaling
ar-sa	بلغ مجموعها

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
ar-sa	يرجى التحقق من العناصر التي يجب أن يتم تجميعها في عمود "الإجمالي" ، عند تحديد أي خيار إجمالي هنا.

en	Total Type
ar-sa	النوع الكلي

en	Which type of totaling shall be performed.
ar-sa	أي نوع من التجميع يجب أن يتم.

en	Prefix for GPRINT Totals

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
ar-sa	بادئة لجميع خطوط GPRINT مجموعها.

en	Reorder Type
ar-sa	نوع إعادة الطلب

en	Reordering of Graphs.
ar-sa	إعادة ترتيب الرسوم البيانية.

en	Please name this Aggregate Graph.
ar-sa	يرجى تسمية هذا الرسم البياني الكلي.

en	Propagation Enabled
ar-sa	نشر ممكّن

en	Is this to carry the template?
ar-sa	هل هذا لتحمل القالب؟

en	Aggregate Graph Settings
ar-sa	اعدادات الرسم الكلي

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
ar-sa	بادئة لجميع خطوط GPRINT للتمييز على سبيل المثال مضيفين مختلفين. يمكنك استخدام كل من متغيرات الاستبدال بالإضافة إلى متغير البيانات في هذه البادئة.

en	Aggregate Template Name
ar-sa	اسم قالب التجميع

en	Please name this Aggregate Template.
ar-sa	يرجى تسمية هذا النموذج التجميعي.

en	Source Graph Template
ar-sa	قالب الرسم البياني المصدر

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
ar-sa	قالب الرسم البياني الذي يستند إليه هذا الكود التجميعي.

en	Aggregate Template Settings
ar-sa	إعدادات قالب التجميع

en	The name of this Color Template.
ar-sa	اسم قالب اللون هذا.

en	A nice Color
ar-sa	لون جميل

en	A useful name for this Template.
ar-sa	اسم مفيد لهذا القالب.

en	Operation
ar-sa	العملية

en	Logical operation to combine rules.
ar-sa	عملية منطقية للجمع بين القواعد.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
ar-sa	اسم الحقل الذي يجب استخدامه في عنصر القاعدة هذا.

en	Operator.
ar-sa	جراح

en	Matching Pattern
ar-sa	نمط المطابقة

en	The Pattern to be matched against.
ar-sa	النمط المراد مقارنته.

en	Sequence.
ar-sa	تسلسل، تتابع، متوالية

en	A useful name for this Rule.
ar-sa	اسم مفيد لهذه القاعدة.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
ar-sa	اختر استعلام بيانات لتطبيقه على هذه القاعدة.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
ar-sa	اختر أيًا من أنواع الرسوم البيانية المتاحة لتطبيقها على هذه القاعدة.

en	Enable Rule
ar-sa	تمكين القاعدة

en	Check this box to enable this rule.
ar-sa	حدد هذا المربع لتمكين هذه القاعدة.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
ar-sa	اختر شجرة لعناصر شجرة جديدة.

en	Leaf Item Type
ar-sa	ورقة نوع البند

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
ar-sa	نوع العنصر الذي يجب إضافته ديناميكيًا إلى الشجرة.

en	Graph Grouping Style
ar-sa	نمط تجميع الرسم البياني

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
ar-sa	اختر كيفية تجميع الرسوم البيانية عند رسمها لهذا المضيف المعين على الشجرة.

en	Optional: Sub-Tree Item
ar-sa	اختياري: عنصر شجرة فرعية

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
ar-sa	اختر عنصر شجرة فرعية لربط. <br> تأكد ، أنه لا يزال هناك عند تنفيذ هذه القاعدة!

en	Header Type
ar-sa	نوع العنوان

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
ar-sa	اختر كائنًا لإنشاء عنوان فرعي جديد.

en	Propagate Changes
ar-sa	نشر التغييرات

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
ar-sa	نشر جميع الخيارات في هذا النموذج (باستثناء "العنوان") لكافة عناصر "الرأس" الخاصة بالطفل.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
ar-sa	نمط السلسلة (التعبير العادي) لمطابقته. <br> يجب <strong>عدم</strong> تضمين &quot;/&quot;!

en	Replacement Pattern
ar-sa	نمط الاستبدال

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
ar-sa	نمط سلسلة الاستبدال لاستخدامه كرأس شجرة. <br> ارجع إلى مطابقة على سبيل المثال <strong>\ $ {1}</strong> للمباراة الأولى!

en	T

en	G
ar-sa	ز

en	M

en	K
ar-sa	ك

en	Paths
ar-sa	المسارات

en	Device Defaults
ar-sa	افتراضيات الجهاز

en	Poller
ar-sa	المستفتي

en	Data
ar-sa	بيانات

en	Visual
ar-sa	بصري، يتعلق بالرؤية. إبصاري – شخص بصري الفطانة

en	Authentication
ar-sa	المصادقة

en	Performance
ar-sa	عمل- أداء

en	Spikes
ar-sa	المسامير

en	Mail/Reporting/DNS
ar-sa	البريد / تقارير / DNS

en	Time Spanning/Shifting
ar-sa	الوقت الممتدة / التحول

en	Graph Thumbnail Settings
ar-sa	إعدادات الصورة المصغرة للرسم البياني

en	Tree Settings
ar-sa	إعدادات شجرة

en	Graph Fonts
ar-sa	خطوط الرسم البياني

en	PHP Mail() Function
ar-sa	وظيفة PHP Mail ()

en	Sendmail
ar-sa	ارسل بريد

en	SMTP

en	Required Tool Paths
ar-sa	مسارات الأدوات المطلوبة

en	snmpwalk Binary Path

en	The path to your snmpwalk binary.
ar-sa	الطريق إلى الثنائي snmpwalk الخاص بك.

en	snmpget Binary Path
ar-sa	snmpget المسار الثنائي

en	The path to your snmpget binary.
ar-sa	الطريق إلى snmpget الثنائية.

en	snmpbulkwalk Binary Path
ar-sa	snmpbulkwalk المسار الثنائي

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
ar-sa	الطريق إلى الثنائي snmpbulkwalk الخاص بك.

en	snmpgetnext Binary Path
ar-sa	snmpgetnext المسار الثنائي

en	The path to your snmpgetnext binary.
ar-sa	الطريق إلى ثنائي snmpgetnext الخاص بك.

en	snmptrap Binary Path
ar-sa	snmptrap المسار الثنائي

en	The path to your snmptrap binary.
ar-sa	الطريق إلى snmptrap الخاص بك الثنائي.

en	RRDtool Binary Path
ar-sa	RRDtool المسار الثنائي

en	The path to the rrdtool binary.
ar-sa	الطريق إلى ثنائي rrdtool.

en	PHP Binary Path

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
ar-sa	المسار إلى ملفك الثنائي PHP (قد يتطلب إعادة php الحصول على هذا الملف).

en	Logging
ar-sa	تسجيل الدخول

en	Cacti Log Path
ar-sa	الصبار سجل المسار

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
ar-sa	المسار إلى ملف سجل Cacti (إذا كان فارغًا ، فافتراضي إلى <path_cacti> /log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
ar-sa	بولير قياسي خطأ في مسار السجل

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
ar-sa	إذا كنت تواجه مشكلات مع مجمعي بيانات Cacti ، فعيّن مسار الملف هذا وسيتم إعادة توجيه الخطأ القياسي لهواة جمع البيانات إلى هذا الملف

en	Rotate the Cacti Log
ar-sa	قم بتدوير سجل Cacti

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
ar-sa	سيقوم هذا الخيار بتدوير سجل Cacti بشكل دوري.

en	Rotation Frequency
ar-sa	تردد الدوران

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
ar-sa	ما التردد الذي ترغب في تدوير سجلاتك به؟

en	Log Retention
ar-sa	سجل الاحتفاظ

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
ar-sa	كم عدد ملفات السجل التي ترغب في الاحتفاظ بها؟ استخدم 0 لإزالة أي سجلات مطلقًا. (0-365)

en	Alternate Poller Path
ar-sa	مسار بولير بديل

en	Spine Binary File Location
ar-sa	العمود الفقري الملف الثنائي الملف

en	The path to Spine binary.
ar-sa	الطريق إلى العمود الفقري الثنائي.

en	Spine Config File Path
ar-sa	العمود الفقري ملف التكوين المسار

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
ar-sa	المسار إلى ملف التكوين العمود الفقري. افتراضيًا ، في cwd of Spine أو / etc إذا لم يتم تحديدها.

en	RRDfile Auto Clean
ar-sa	RRDfile السيارات النظيفة

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
ar-sa	أرشفة تلقائيا أو حذف RRDfiles عندما تتم إزالة مصادر البيانات المقابلة لها من الصبار

en	RRDfile Auto Clean Method
ar-sa	RRDfile طريقة تنظيف السيارات

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
ar-sa	الطريقة المستخدمة لتنظيف RRDfiles من الصبار بعد حذف مصادر البيانات الخاصة بهم.

en	Archive
ar-sa	أرشيف

en	Archive directory
ar-sa	دليل الأرشيف

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
ar-sa	هذا هو الدليل حيث يتم نقل RRDfiles للأرشفة

en	Log Settings
ar-sa	إعدادات السجل

en	Log Destination
ar-sa	سجل الوجهة

en	How will Cacti handle event logging.
ar-sa	كيف سيعالج Cacti تسجيل الأحداث.

en	Generic Log Level
ar-sa	مستوى سجل عام

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
ar-sa	ما مستوى التفاصيل التي تريد إرسالها إلى ملف السجل. تحذير: ترك في أي حالة أخرى غير NONE أو LOW يمكن استنفاد مساحة القرص بسرعة.

en	Log Input Validation Issues
ar-sa	دخول التحقق من صحة القضايا

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
ar-sa	سجل عندما يتم الوصول إلى الحقول دون المرور من خلال التحقق من صحة المدخلات المناسبة

en	Data Source Tracing
ar-sa	مصادر البيانات باستخدام

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
ar-sa	خيار المطور فقط لتتبع إنشاء مصادر البيانات بشكل أساسي حول عمليات التحقق من التفرد

en	Selective File Debug
ar-sa	انتقائية File Debug

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
ar-sa	حدد الملفات التي ترغب في وضعها في وضع التصحيح بغض النظر عن إعداد مستوى السجل العام. سيتم التعامل مع أي ملفات محددة كما هي في وضع التصحيح.

en	Selective Plugin Debug
ar-sa	انتقائي البرنامج المساعد التصحيح

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
ar-sa	حدد المكونات الإضافية التي ترغب في وضعها في وضع التصحيح بغض النظر عن إعداد مستوى السجل العام. سيتم التعامل مع أي ملفات يستخدمها هذا المكون الإضافي كما هي في وضع التصحيح.

en	Selective Device Debug
ar-sa	تصحيح الجهاز الانتقائي

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
ar-sa	قائمة مفصولة بفواصل من معرف الجهاز التي تريد أن تكون في وضع التصحيح أثناء جمع البيانات. مستوى تصحيح الأخطاء هذا فقط في مكان أثناء عملية الاقتراع Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
ar-sa	Syslog / Eventlog اختيار البند

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
ar-sa	عند استخدام Syslog / Eventlog لتسجيل ، رسائل سجل Cacti التي سيتم توجيهها إلى Syslog / Eventlog.

en	Statistics
ar-sa	الإحصائيات

en	Warnings
ar-sa	تحذيرات

en	Errors
ar-sa	أخطاء

en	Internationalization (i18n)
ar-sa	التدويل (i18n)

en	Language Support
ar-sa	دعم اللغة

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
ar-sa	اختر "تمكين" للسماح بترجمة الصبار. يتطلب الوضع المقيد أن يتم دعم اللغة المطلوبة أيضًا من خلال جميع المكونات الإضافية التي يتم تثبيتها على نظامك. إذا لم تكن هذه هي الحقيقة فسيتم عرض كل شيء باللغة الإنجليزية.

en	Language
ar-sa	اللغة

en	Default language for this system.
ar-sa	اللغة الافتراضية لهذا النظام.

en	Auto Language Detection
ar-sa	اكتشاف لغة السيارات

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
ar-sa	السماح بتحديد اللغة "الافتراضية" للمستخدم تلقائيًا وتوفيرها في وقت تسجيل الدخول إذا كانت هذه اللغة مدعومة من Cacti. إذا تم تعطيله ، فستكون اللغة الافتراضية سارية المفعول حتى ينتخب المستخدم لغة أخرى.

en	Preferred Language Processor
ar-sa	معالج اللغة المفضل

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
ar-sa	يتضمن Cacti دعما للعديد من معالجات ترجمة اللغات البديلة. إذا لم يتم تحديد أي شيء ، فسيحاول Cacti استخدام أول واحد تم العثور عليه.

en	Client TimeZone Support
ar-sa	دعم المنطقة الزمنية للعميل

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.
ar-sa	كيف يجب أن يدعم Cacti تواريخ العميل بناء على المنطقة الزمنية لمتصفحات العميل.

en	Date Display Format
ar-sa	تنسيق عرض التاريخ

en	The System default date format to use in Cacti.
ar-sa	تنسيق التاريخ الافتراضي للنظام المراد استخدامه في Cacti.

en	Date Separator
ar-sa	فاصل التاريخ

en	The System default date separator to be used in Cacti.
ar-sa	فاصل التاريخ الافتراضي للنظام المراد استخدامه في Cacti.

en	Other Settings
ar-sa	إعدادات اخرى

en	Show only site specific locations
ar-sa	إظهار مواقع محددة فقط

en	Show only locations that are available at a devices selected site.
ar-sa	إظهار المواقع المتوفرة في موقع الأجهزة المحددة فقط.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
ar-sa	وقد تم فحص الرسوم البيانية / مصادر البيانات

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
ar-sa	يجب أن يكون تم فحص الرسوم البيانية و Has Data Sources بشكل افتراضي.

en	RRDtool Version
ar-sa	RRDtool الإصدار

en	The version of RRDtool that you have installed.
ar-sa	إصدار RRDtool الذي قمت بتثبيته.

en	Enable Gradient Support
ar-sa	تمكين دعم التدرج

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.
ar-sa	تمكين دعم التدرج لمخططات AREA و STACK.

en	Graph Permission Method
ar-sa	طريقة ترخيص الرسم البياني

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
ar-sa	هناك أربع طرق لتحديد أذونات الرسم البياني للمستخدم. الأول هو "متساهل". ضمن الإعداد "متساهل"، يحتاج المستخدم فقط إلى الوصول إلى نموذج الرسم البياني أو الجهاز أو الرسم البياني للوصول إلى الرسوم البيانية التي تنطبق عليه. ضمن "مقيد" ، يجب أن يكون لدى المستخدم حق الوصول إلى الرسم البياني والجهاز ونموذج الرسم البياني للوصول إلى الرسم البياني. تحتوي هاتان الطريقتان الأوليان على مشاكل قابلية التوسع لعمليات التثبيت الكبيرة جدا. لذلك ، يتوفر خياران إضافيان. إنها "قائمة على الجهاز" ، مما يعني أنه إذا كان لديك حق الوصول إلى الجهاز ، فيمكنك الوصول إلى الرسوم البيانية الخاصة به. وأخيرا "مستند إلى قالب الرسم البياني" ، مما يعني أنه إذا كان لديك حق الوصول إلى "قالب الرسم البياني" ، فيمكنك الوصول إلى جميع الرسوم البيانية للأجهزة لهذا القالب.

en	Permissive
ar-sa	متساهل

en	Restrictive
ar-sa	تقييدي

en	Device Based
ar-sa	يعتمد على الجهاز

en	Graph/Data Source Creation Method
ar-sa	طريقة إنشاء مصدر الرسم البياني / البيانات

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
ar-sa	في حالة التعيين على Simple ، لا يمكن إنشاء الرسوم البيانية ومصادر البيانات إلا من الرسوم البيانية الجديدة. إذا كان إنشاء الرسم البياني القديم ومصدر البيانات متطورًا ، فسيتم دعمه.

en	Simple
ar-sa	منتج بسيط

en	Advanced
ar-sa	المتقدمة

en	Show Form/Setting Help Inline
ar-sa	إظهار نموذج / إعداد التعليمات مضمن

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
ar-sa	عند التحديد ، ستظهر التعليمات في النموذج والإعداد مضمنة. وإلا سيتم تقديمه عند المرور فوق زر المساعدة.

en	Local Page Help Only
ar-sa	مساعدة الصفحة المحلية فقط

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.
ar-sa	بشكل افتراضي ، توجد تعليمات صفحة Cacti في docs.cacti.net. ومع ذلك ، إذا لم يكن لدى نظامك إمكانية الوصول إلى الإنترنت ، فيمكنك تنزيل الوثائق محليا بتنسيق HTML واستضافتها في موقع "المستندات" لخادم Cacti الخاص بك. إذا اخترت فقط الاستفادة من الموقع المحلي لوثائق مساعدة الصفحة، فحدد خانة الاختيار هذه.

en	Deletion Verification
ar-sa	التحقق من الحذف

en	Prompt user before item deletion.
ar-sa	مستخدم موجه قبل حذف البند.

en	Data Source Preservation Preset
ar-sa	طريقة إنشاء مصدر الرسم البياني / البيانات

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
ar-sa	عند التمكين ، سيقوم Cacti بتعيين زر الاختيار لحذف مصادر البيانات ذات الصلة للرسم البياني عند إزالة الرسوم البيانية. ملاحظة: لن يسمح Cacti بإزالة مصادر البيانات إذا تم استخدامها في رسوم بيانية أخرى.

en	Graphs Auto Unlock
ar-sa	قاعدة مطابقة الرسم البياني

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
ar-sa	عند التمكين ، لن يقفل Cacti الرسوم البيانية. يسمح هذا بتعديل يدوي أسرع لمصادر البيانات المتعلقة بالرسم البياني.

en	Hide Cacti Dashboard
ar-sa	إخفاء الصبار لوحة القيادة

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
ar-sa	للاستخدام مع دعم الارتباط الخارجي لـ Cacti. باستخدام هذا الإعداد ، يمكنك إخفاء Cacti Dashboard ، حتى تتمكن من عرض صفحة خاصة بك فقط.

en	Enable Drag-N-Drop
ar-sa	تمكين السحب والإسقاط

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
ar-sa	تدعم بعض واجهات Cacti خاصية السحب-N-Drop. في حالة تحديد هذا الخيار ، سيتم تمكين هذا الخيار. ملاحظة: بالنسبة للمستخدم ضعيف البصر ، قد يتم تعطيل هذا الخيار.

en	Site Security
ar-sa	SMTP تأمين

en	Force Connections over HTTPS
ar-sa	فرض اتصالات عبر HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
ar-sa	عند التحديد ، ستتم إعادة توجيه أي محاولات للوصول إلى Cacti إلى HTTPS لضمان مستوى عالٍ من الأمان.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
ar-sa	السماح باستدعاءات جافا سكريبت غير الآمنة ()

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
ar-sa	تتطلب بعض مكونات Cacti الإضافية استخدام استدعاءات JavaScript Eval () غير الآمنة. إذا حددت هذا الخيار ، فسيتم السماح لهم في Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
ar-sa	مصادر بديلة لأمان المحتوى

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
ar-sa	أسماء النطاقات المحددة بمساحة والتي سيسمح بالوصول إليها خارج خادم الويب نفسه. هذا مهم للمستخدمين الذين يختارون استخدام CDN أو موقع استضافة. يمكن أن تتضمن المصادر أحرف بدل على سبيل المثال: *.mydomain.com أو بروتوكول، على سبيل المثال: https://*.example.com. تتضمن هذه المصادر البديلة أنواع الصور وCSS وجافا سكريبت فقط.

en	Enable Automatic Graph Creation
ar-sa	تمكين إنشاء الرسم البياني التلقائي

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
ar-sa	عند التعطيل ، لن تقوم Cacti Automation بإنشاء أي رسم بياني بشكل نشط. يفيد ذلك عند ضبط إعدادات الجهاز لتجنب إنشاء الرسوم البيانية الجديدة في كل مرة تقوم فيها بحفظ كائن. سيستمر استدعاء قواعد أتمتة يدوياً.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
ar-sa	تمكين إنشاء عنصر شجرة تلقائي

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
ar-sa	عند التعطيل ، لن تقوم Cacti Automation بإنشاء أي عنصر شجرة بشكل نشط. يفيد ذلك عند ضبط إعدادات الجهاز أو الرسم البياني لتجنب إنشاء "إدخالات Tree" جديدة في كل مرة تقوم بحفظ كائن فيها. سيستمر استدعاء القواعد يدويًا.

en	Automation Notification To Email
ar-sa	إعلام الأتمتة إلى البريد الإلكتروني

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني لإرسال إعلام الأتمتة إلى إذا لم يتم تحديده على مستوى "شبكة الأتمتة". إذا تم ترك هذا الحقل أو قيمة "شبكة الأتمتة" فارغة ، فستستخدم Cacti حساب البريد الإلكتروني Cacti Admins الأساسي.

en	Automation Notification From Name
ar-sa	إعلام الأتمتة من الاسم

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
ar-sa	اسم البريد الإلكتروني لاستخدامه في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالإشعارات التلقائية إذا لم يتم تحديده على مستوى "شبكة الأتمتة". إذا تم ترك هذا الحقل أو قيمة "شبكة الأتمتة" فارغة ، فستستخدم Cacti النظام الافتراضي من "الاسم".

en	Automation Notification From Email
ar-sa	إعلام الأتمتة من البريد الإلكتروني

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني لاستخدامه في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالإشعارات التلقائية إذا لم يتم تحديده على مستوى "شبكة الأتمتة". إذا تم ترك هذا الحقل أو قيمة "شبكة الأتمتة" فارغة ، فستستخدم Cacti النظام الافتراضي من عنوان البريد الإلكتروني.

en	Graph Template Defaults
ar-sa	قالب الرسم البياني على أساس

en	Graph Template Test Data Source
ar-sa	الرسم البياني ، مصدر البيانات

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
ar-sa	حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت ترغب في اختبار مصادر البيانات قبل إنشائها لقوالب الرسم البياني الجديدة والمستوردة حديثًا. مع تمكين مصادر بيانات الاختبار ، إذا لم يُرجع مصدر البيانات بيانات صالحة ، فلن يتم إنشاء الرسم البياني. يعد هذا الإعداد مهمًا إذا كنت ترغب في الحصول على قالب جهاز أكثر عمومية يمكن أن يتضمن المزيد من قوالب الرسم البياني التي يمكن تطبيقها بشكل انتقائي بناءً على خصائص الجهاز نفسه. ملاحظة: إذا كان لديك برنامج نصي يعمل لفترة طويلة كمصدر بيانات ، فسيتم زيادة وقت إنشاء الرسوم البيانية.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
ar-sa	تنسيق الصورة الافتراضي المطلوب استخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
ar-sa	ارتفاع الرسم البياني الافتراضي الذي سيتم استخدامه لجميع قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
ar-sa	عرض الرسم البياني الافتراضي لاستخدامه لكافة قوالب الرسم البياني الجديدة.

en	General Defaults
ar-sa	الافتراضيات العامة

en	The default Device Template used on all new Devices.
ar-sa	قالب الجهاز الافتراضي المستخدم على جميع الأجهزة الجديدة.

en	The default Site for all new Devices.
ar-sa	الموقع الافتراضي لجميع الأجهزة الجديدة.

en	The default Poller for all new Devices.
ar-sa	الافتراضي Poller لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Device Threads
ar-sa	سلاسل الأجهزة

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
ar-sa	العدد الافتراضي لسلسلة الأجهزة. ينطبق هذا فقط عند استخدام جهاز تجميع بيانات العمود الفقري.

en	%s Thread
ar-sa	%s الموضوع

en	%s Threads
ar-sa	%s المواضيع

en	Re-index Method for Data Queries

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
ar-sa	طريقة Re-index الافتراضية المراد استخدامها لكافة استعلامات البيانات.

en	Default Interface Speed
ar-sa	نوع الرسم البياني الافتراضي

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
ar-sa	إذا لم تتمكن Cacti من تحديد سرعة الواجهة بسبب إما ifSpeed أو ifHighSpeed لا يتم تعيينها أو كونها صفرية ، فما هي القيمة القصوى التي تريدها في RRDfiles الناتجة.

en	100 Mbps Ethernet
ar-sa	100 ميجابت في الثانية إيثرنت

en	1 Gbps Ethernet
ar-sa	1 جيجابت في الثانية إيثرنت

en	10 Gbps Ethernet
ar-sa	10 جيجابت في الثانية إيثرنت

en	25 Gbps Ethernet
ar-sa	25 جيجابت في الثانية إيثرنت

en	40 Gbps Ethernet
ar-sa	40 جيجابت في الثانية إيثرنت

en	56 Gbps Ethernet
ar-sa	56 جيجابت في الثانية إيثرنت

en	100 Gbps Ethernet
ar-sa	100 جيجابت في الثانية إيثرنت

en	SNMP Defaults
ar-sa	افتراضيات SNMP

en	Default SNMP version for all new Devices.
ar-sa	إصدار SNMP الافتراضي لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
ar-sa	الافتراضي SNMP مجتمع القراءة لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Security Level
ar-sa	مستوى الأمن

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
ar-sa	مستوى الأمان الافتراضي لـ SNMP v3 لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Auth Protocol (v3)
ar-sa	بروتوكول المصادقة (الإصدار 3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
ar-sa	بروتوكول ترخيص SNMPv3 الافتراضي لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Auth User (v3)
ar-sa	مستخدم المصادقة (الإصدار 3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
ar-sa	مستخدم ترخيص SNMP v3 الافتراضي لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Auth Passphrase (v3)
ar-sa	عبارة مرور المصادقة (الإصدار 3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
ar-sa	الافتراضي عبارة مرور تخويل SNMP v3 لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Privacy Protocol (v3)
ar-sa	بروتوكول الخصوصية (الإصدار 3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
ar-sa	بروتوكول خصوصية SNMPv3 الافتراضي لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Privacy Passphrase (v3)
ar-sa	عبارة الخصوصية (الإصدار 3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
ar-sa	كلمة مرور خصوصية SNMPv3 الافتراضية لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
ar-sa	أدخل سياق SNMP v3 لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
ar-sa	معرف SNMP v3 Engine الافتراضي لجميع الأجهزة الجديدة. اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام معرف محرك SNMP الذي يتم تعريفه في جهاز استلام إشعارات SNMPv3.

en	Port Number
ar-sa	رقم المنفذ

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
ar-sa	منفذ UDP الافتراضي لكافة الأجهزة الجديدة. عادةً 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
ar-sa	مهلة SNMP الافتراضية بالمللي ثانية لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
ar-sa	إعادة محاولة SNMP الافتراضية لكافة الأجهزة الجديدة.

en	Availability/Reachability
ar-sa	توفر / وسائل الأتصال

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
ar-sa	التوفر الافتراضي / إمكانية الوصول لجميع الأجهزة الجديدة. ستستخدم الطريقة Cacti لتحديد ما إذا كان الجهاز متاحًا للاستقصاء. <br> <i>ملاحظة: من المستحسن ، كحد أدنى ، أن يتم تحديد SNMP.</i>

en	Ping Type
ar-sa	نوع بينغ

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
ar-sa	نوع Ping الافتراضي لجميع الأجهزة الجديدة.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
ar-sa	منفذ Ping الافتراضي لكافة الأجهزة الجديدة. مع TCP ، سيحاول Cacti مزامنة المنفذ. باستخدام UDP ، يتطلب Cacti إما اتصال ناجح ، أو خطأ "المنفذ غير قابل للوصول" لتحديد ما إذا كان الجهاز في وضع صاعد أم لا.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
ar-sa	قيمة Ping Timeout الافتراضية بالمللي ثانية لكافة الأجهزة الجديدة. قيم المهلة المراد استخدامها مع الجهاز SNMP و ICMP و UDP و TCP ping. سيتم تقريب Pips ICMP إلى أقرب ثانية. يتم التحكم في مهلات اتصال TCP و UDP على نظام Windows بواسطة نظام التشغيل ، وبالتالي لا يوصى بها على Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
ar-sa	عدد المرات التي سيحاول فيها Cacti اختبار اتصال الجهاز قبل وضع علامة عليه لأسفل.

en	Up/Down Settings
ar-sa	أعلى / أسفل الإعدادات

en	Failure Count
ar-sa	فشل الفشل

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
ar-sa	عدد الفواصل الزمنية للاستقصاء يجب أن يكون الجهاز معطلاً قبل تسجيل خطأ والإبلاغ عن الجهاز لأسفل.

en	Recovery Count
ar-sa	عدد الاسترداد

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
ar-sa	عدد الفواصل الزمنية للاستطلاعات يجب أن يظل الجهاز قبل إرجاع الجهاز إلى حالة أعلى وإصدار إشعار.

en	Theme Settings
ar-sa	إعدادات الثيم

en	Theme
ar-sa	قالب

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
ar-sa	يرجى تحديد واحد من الموضوعات المتاحة للبشرة مع الصبار.

en	Table Settings
ar-sa	إعدادات الجدول

en	Rows Per Page
ar-sa	صفوف لكل صفحة

en	The default number of rows to display on for a table.
ar-sa	العدد الافتراضي للصفوف المراد عرضها في الجدول.

en	Autocomplete Enabled
ar-sa	الإكمال التلقائي ممكن

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
ar-sa	في الأنظمة الكبيرة جدًا ، يمكن أن يؤدي تحديد القوائم إلى إبطاء واجهة المستخدم إلى حد كبير. إذا تم تمكين هذا الخيار ، فستستخدم Cacti عمليات رد الاتصال التلقائية لتجميع قائمة الاختيار بطريقة منهجية. ملاحظة: يتم تعطيل الإكمال التلقائي قسريًا في المظهر الكلاسيكي.

en	Autocomplete Rows
ar-sa	إكمال تلقائي الصفوف

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:
ar-sa	. هذا محدود بإعداد php "max_input_vars" ، حاليا:

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
ar-sa	العدد الافتراضي للصفوف المراد إعادته من مطابقة تحديد تحديد خيار الإكمال التلقائي.

en	Minimum Tree Width
ar-sa	الحد الأدنى للطول

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
ar-sa	الحد الأدنى لعرض الشجرة المراد التعاقد عليها.

en	Maximum Tree Width
ar-sa	الحد الأقصى لطول العنوان

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
ar-sa	الحد الأقصى لعرض الشجرة للتوسيع ، وبعد ذلك الوقت ، سيتم تمرير فروع الشجرة على الصفحة.

en	Filter Settings
ar-sa	إعدادات الفلتر

en	Strip Domains from Device Dropdowns
ar-sa	إزالة المجالات من القوائم المنسدلة للجهاز

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
ar-sa	عند عرض القوائم المنسدلة لعامل تصفية اسم الجهاز ، سيؤدي تحديد هذا الخيار إلى إزالة المجال من اسم المضيف.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
ar-sa	Graph / Data Source / Data Query Settings

en	Maximum Title Length
ar-sa	الحد الأقصى لطول العنوان

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
ar-sa	الحد الأقصى المسموح به من عناوين الرسم البياني أو مصدر البيانات.

en	Data Source Field Length
ar-sa	طول حقل مصدر البيانات

en	The maximum Data Query field length.
ar-sa	الحد الأقصى لطول حقل استعلام البيانات.

en	Graph Creation
ar-sa	خلق الرسم البياني

en	Default Graph Type
ar-sa	نوع الرسم البياني الافتراضي

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
ar-sa	عند إنشاء الرسوم البيانية ، ما نوع الرسم البياني الذي تريده مسبقًا؟

en	All Types
ar-sa	كل الانواع

en	By Template/Data Query
ar-sa	حسب القالب / استعلام البيانات

en	Log Management
ar-sa	إدارة السجل

en	Default Log Tail Lines
ar-sa	الافتراضي ذيل الخطوط

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
ar-sa	العدد الافتراضي لخطوط ملف سجل Cacti إلى الذيل.

en	Maximum number of rows per page
ar-sa	الحد الأقصى لعدد الصفوف في كل صفحة

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
ar-sa	يحدد عدد محدد من خطوط CLOG الذيل عند اختيار "جميع الخطوط".

en	Log Tail Refresh
ar-sa	تحديث ذيل سجل

en	How often do you want the Cacti log display to update.
ar-sa	كم مرة تريد تحديث شاشة Cacti log.

en	Log Viewer Settings
ar-sa	إعدادات عارض السجل

en	Exclusion Regex
ar-sa	استبعاد Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
ar-sa	سيتم استبعاد أي سلاسل تطابق هذا التعبير المعتاد من شاشة المستخدم. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد استبعاد جميع أسطر السجل التي تتضمن الكلمات "المسؤول" أو "تسجيل الدخول" ، فاكتب "(Admin || Login)"

en	Real-time Graphs
ar-sa	الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي

en	Enable Real-time Graphing
ar-sa	تمكين الرسوم البيانية في الوقت الفعلي

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
ar-sa	عند تحديد خيار ، سيتمكن المستخدمون من وضع Cacti في وضع الوقت الفعلي.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
ar-sa	هذا النطاق الزمني الذي ترغب في مشاهدته على الرسم البياني الافتراضي.

en	Minimum Refresh Interval
ar-sa	الفاصل الزمني للتحديث

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
ar-sa	هذا هو الحد الأدنى من الوقت المدعوم بين تحديثات Graph. تُستخدم هذه القيمة أيضًا لتعيين بعض سمات ملف RRD. إذا كان لديك جهاز يخزن البيانات مؤقتًا ولا يوفر تحديثات في الوقت الفعلي ، فقد تضطر إلى زيادة الحد الأدنى الافتراضي للفاصل الزمني للتحديث لمنع إنشاء الرسوم البيانية ذات الفجوات.

en	Cache Directory
ar-sa	دليل ذاكرة التخزين المؤقت

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
ar-sa	هذا هو الموقع ، على خادم الويب حيث سيتم تخزين ملفات RRDfiles و PNG. سيتم إدارة ذاكرة التخزين المؤقت بواسطة أداة التلقيم. تأكد من أن لديك أذونات القراءة والكتابة الصحيحة على هذا المجلد

en	RRDtool Graph Options
ar-sa	خيارات الرسم البياني

en	Custom Watermark
ar-sa	البيانات المخصصة

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
ar-sa	تم وضع النص في منتصف الجزء السفلي من كل Graph.

en	Custom Date Format
ar-sa	البيانات المخصصة

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
ar-sa	لاستخدامها عند تنسيق | date_time | على الرسم البياني

en	Disable RRDtool Watermark
ar-sa	RRDtool الرسم البياني علامة مائية

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
ar-sa	شريطة أن يدعم إصدار RRDtool الخاص بك ذلك ، يمكنك تعطيل إعلان RRDtool على الرسوم البيانية الخاصة بك عن طريق تحديد هذا الخيار.

en	Font Selection Method
ar-sa	طريقة اختيار الخطوط

en	How do you wish fonts to be handled by default?
ar-sa	كيف تريد التعامل مع الخطوط افتراضيًا؟

en	System
ar-sa	النظام

en	Default Font
ar-sa	الخط الافتراضي

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
ar-sa	عند عدم استخدام عنصر تحكم الخط المستند إلى السمة ، يكون اسم خط إعداد Pangon خطًا للاستخدام مع كل الرسومات البيانية. اختيارياً ، قد تترك إعدادات الخط فارغة والتحكم على أساس لكل كائن.

en	Enter Valid Font Config Value
ar-sa	أدخل قيمة تكوين خط صالح

en	Title Font Size
ar-sa	العنوان المخصصة حجم الخط

en	The size of the font used for Graph Titles
ar-sa	حجم الخط المستخدم في عناوين الرسم البياني

en	Title Font Setting
ar-sa	ضبط خط العنوان

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ar-sa	الخط المستخدم في العناوين الرسومية. أدخل إما ملف True Type Font صالح أو قيمة Pango font-config صالحة.

en	Legend Font Size
ar-sa	حجم خط أسطورة

en	The size of the font used for Graph Legend items
ar-sa	حجم الخط المستخدم لعناصر Graph Legend

en	Legend Font Setting
ar-sa	إعداد خطوط الأسطورة

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ar-sa	الخط الذي سيتم استخدامه مع Graph Legends. أدخل إما ملف True Type Font صالح أو قيمة Pango font-config صالحة.

en	Axis Font Size
ar-sa	حجم خط المحور

en	The size of the font used for Graph Axis
ar-sa	حجم الخط المستخدم في Graph Graph

en	Axis Font Setting
ar-sa	محور خط الإعداد

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ar-sa	الخط المراد استخدامه لعناصر محور الرسم البياني. أدخل إما ملف True Type Font صالح أو قيمة Pango font-config صالحة.

en	Unit Font Size
ar-sa	حجم خط الوحدة

en	The size of the font used for Graph Units
ar-sa	حجم الخط المستخدم لوحدات الرسم البياني

en	Unit Font Setting
ar-sa	إعداد خط الوحدة

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
ar-sa	الخط المراد استخدامه لعناصر وحدة الرسم البياني. أدخل إما ملف True Type Font صالح أو قيمة Pango font-config صالحة.

en	Business Hours Settings
ar-sa	إعدادات ساعات العمل

en	Start of Business Day
ar-sa	بداية يوم العمل

en	The time your business hours start. Format: hh:mm
ar-sa	الوقت الذي تبدأ فيه ساعات عملك. التنسيق: hh: مم

en	End of Business Day
ar-sa	نهاية يوم العمل

en	The time your business hours end. Format: hh:mm
ar-sa	الوقت الذي تنتهي فيه ساعات عملك. التنسيق: hh: مم

en	Hide Weekends
ar-sa	إخفاء عطلات نهاية الأسبوع

en	Only show business hours during weekdays.
ar-sa	عرض ساعات العمل فقط خلال أيام الأسبوع.

en	Show business hours
ar-sa	عرض ساعات العمل

en	Display business hours on rrd graphs.
ar-sa	عرض ساعات العمل على الرسوم البيانية rrd.

en	Color to use for business hours
ar-sa	لون للاستخدام لساعات العمل

en	The color to be shown for business hours
ar-sa	اللون الذي سيتم عرضه لساعات العمل

en	Maximum number of days to show business hours
ar-sa	الحد الأقصى لعدد الأيام لعرض ساعات العمل

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days
ar-sa	بعد هذا العدد من الأيام ، لن تتم إضافة ساعات العمل إلى الرسم البياني. أوصى: 62 يوما

en	Data Collection Enabled
ar-sa	مجموعة البيانات ممكن

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
ar-sa	إذا كنت ترغب في إيقاف عملية الاقتراع بالكامل ، قم بإلغاء تحديد هذا المربع.

en	SNMP Agent Support Enabled
ar-sa	تمكين دعم عامل SNMP

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
ar-sa	إذا تم تحديد هذا الخيار ، فسيقوم Cacti بتعبئة جداول وكيل SNMP مع جهاز Cacti ومعلومات النظام. لا يقوم بتمكين عامل SNMP نفسه.

en	Poller Type
ar-sa	نوع مستضرب

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
ar-sa	نوع الملقّح المراد استخدامه. سيتم تفعيل هذا الإعداد في الفاصل الزمني للاستقصاء التالي.

en	Poller Sync Interval

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
ar-sa	الفاصل الزمني الافتراضي لمزامنة الاقتراع الافتراضي الذي يتم استخدامه عند إنشاء مستنقع. سيؤثر هذا الإعداد على مدى فحص واستقصاء أدوات الاستقصاء عن بُعد.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
ar-sa	الفاصل الزمني للاستقصاء قيد الاستخدام. سيؤثر هذا الإعداد على عدد مرات التحقق من RRDfiles وتحديثه. ملاحظة: إذا قمت بتغيير هذه القيمة ، يجب إعادة ملء ذاكرة التخزين المؤقت لاستقصاء البيانات. عدم القيام بذلك ، قد يؤدي إلى فقدان البيانات.

en	Cron/Daemon Interval
ar-sa	كرون الفاصل

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
ar-sa	تكرار بدء تشغيل مجمع بيانات الصبار. يمكنك استخدام crontab ، أو مهمة مجدولة (لنظام التشغيل windows) ، أو خدمة cactid systemd للتحكم في تشغيل مُجمع بيانات Cacti. للحصول على إرشادات حول استخدام البرنامج الخفي Cactid ، راجع ملف README.md في دليل الخدمة.

en	Balance Process Load
ar-sa	تحميل عملية الرصيد

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
ar-sa	إذا اخترت هذا الخيار ، سيحاول Cacti الموازنة بين تحميل كل عملية من أدوات الاقتراع من خلال توزيع عناصر الموالح بالتساوي على كل عملية.

en	Debug Output Width
ar-sa	تصحيح عرض الإخراج

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
ar-sa	إذا اخترت هذا الخيار ، سيتحقق Cacti من المخرجات التي تتجاوز قدرة Cacti على تخزينها وإصدار تحذير عند العثور عليها.

en	Disable increasing OID Check
ar-sa	تعطيل زيادة فحص OID

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
ar-sa	ضوابط تعطيل الاختيار لزيادة OID أثناء المشي شجرة OID.

en	Remote Agent Timeout
ar-sa	عامل عن بعد

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
ar-sa	مقدار الوقت بالثواني ، الذي ينتظر خادم الويب Cacti المركزي استجابة من جامع البيانات البعيد للحصول على معلومات الجهاز المختلفة قبل التخلي عن الطلب. على الأجهزة المرتبطة بـ "مجمعات البيانات" بخلاف "مجمّع بيانات Cacti Central" ، يجب استخدام "عامل البعيد" لجمع معلومات الجهاز.

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
ar-sa	كم يجب أن تعاد OID في طلب snmpbulkwalk؟ بالنسبة للأجهزة ذات أشجار SNMP الكبيرة ، سيؤدي زيادة هذا الحجم إلى زيادة أداء re-index عبر WAN.

en	SNMP Get OID Limit
ar-sa	SNMP

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
ar-sa	العدد الأقصى الافتراضي لـ SNMP Get OID لإصداره لكل طلب snmpget. بالنسبة للأجهزة ، يتم التحكم في هذا الإعداد على مستوى الجهاز. يجب ألا تستخدم هذا الإعداد إلا عند استخدام واجهة برمجة تطبيقات SNMP من Cacti محليًا في البرامج النصية أو المكونات الإضافية.

en	Refresh Poller Table Per Cycle
ar-sa	تحديث جدول استطلاعات الرأي لكل دورة

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.
ar-sa	هذا الإعداد مخصص لأنظمة استطلاع واحد فقط لإعادة إنشاء جدول إخراج الاستقصاء في كل دورة استقصاء لمنع جدول الذاكرة من التبديل على أنظمة كبيرة جدا ذات قواعد بيانات كبيرة يمكنها استخدام التبديل.

en	Disable Resource Cache Replication
ar-sa	إعادة بناء ذاكرة التخزين المؤقت للمورد

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
ar-sa	بشكل افتراضي ، سيقوم Cacti Data Collector الرئيسي بتخزين موقع الويب بالكامل والمكونات الإضافية في ذاكرة التخزين المؤقت للموارد. بعد ذلك ، سيقوم جامعو البيانات عن بعد بشكل دوري بتحديث أنفسهم بأي تحديثات من Cacti Data Collector الرئيسي. تسمح ذاكرة التخزين المؤقت للموارد هذه بشكل أساسي لجامعي البيانات عن بعد بالترقية الذاتية. إذا كنت لا ترغب في استخدام هذا الخيار ، فيمكنك تعطيله باستخدام هذا الإعداد.

en	Additional Data Collector Settings
ar-sa	حالة جامع البيانات عن بعد:

en	Invalid Data Logging
ar-sa	تسجيل بيانات غير صالح

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
ar-sa	كيف تريد تسجيل أخطاء إخراج Spine؟ الخيارات هي: "مفصلة" والتي تشبه تسجيل cmd.php ؛ "الملخص" الذي يوفر عدد أخطاء الإخراج لكل جهاز ؛ و "بلا" ، التي لا توفر أعداد أخطاء.

en	Summary
ar-sa	ملخص

en	Detailed
ar-sa	مفصّل

en	Number of PHP Script Servers
ar-sa	عدد خوادم برمجة PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
ar-sa	عدد عمليات خادم البرنامج النصي المتزامن لتشغيل كل عملية Spine. يتم قبول الإعدادات بين 1 و 10. ستساعد هذه المعلمة إذا كنت تقوم بتشغيل العديد من البرامج النصية وخوادم البرامج النصية.

en	Script and Script Server Timeout Value
ar-sa	قيمة المهلة Script و Script Server

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and is only valid for the spine Data Collector.
ar-sa	الحد الأقصى للوقت الذي سينتظره Cacti على برنامج نصي لإكماله. قيمة المهلة هذه بالثواني

en	Periodic All Device Re-Index
ar-sa	إعادة فهرسة جميع الأجهزة بشكل دوري

en	Re-Index All Device Schedule
ar-sa	إعادة فهرسة كل جدول الأجهزة

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.
ar-sa	على أي تردد ترغب في إعادة فهرسة جميع الأجهزة. ستحدث إعادة الفهرسة هذه في منتصف الليل بالتردد الذي تحدده.

en	Weekly on Sunday
ar-sa	أسبوعيا يوم الأحد

en	Monthly on Sunady
ar-sa	شهريا على سندي

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
ar-sa	مهلة الخلفية وإعدادات العملية المتزامنة

en	Report Generation Timeout
ar-sa	عامل عن بعد

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
ar-sa	الحد الأقصى لمقدار الوقت الذي يمكن فيه تشغيل البرنامج النصي لإنشاء التقارير من Cacti بدون حدوث خطأ انتهاء المهلة والقتل.

en	%s Minute
ar-sa	دقيقة %s

en	Data Source Statistics Timeout
ar-sa	احصائيات مصادر البيانات

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
ar-sa	الحد الأقصى لمقدار الوقت الذي يمكن فيه تشغيل البرنامج النصي لإحصائيات مصدر البيانات من Cacti دون حدوث خطأ انتهاء المهلة والقتل.

en	RRDChecker Timeout
ar-sa	مهلة RRDChecker

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile check script can run without generating a timeout error and being killed.
ar-sa	الحد الأقصى لمقدار الوقت الذي يمكن فيه تشغيل البرنامج النصي لفحص ملف RRDfile الخاص ب Cacti دون إنشاء خطأ مهلة والقتل.

en	%s Hour
ar-sa	%s ساعة

en	Poller Commands Timeout
ar-sa	مهلة أوامر الاستطلاع

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
ar-sa	الحد الأقصى لمقدار الوقت الذي يمكن فيه تشغيل البرنامج النصي لأوامر الخلفية في Cacti دون إنشاء خطأ مهلة والقتل. سيقوم هذا البرنامج النصي بتنفيذ مهام مثل إعادة فهرسة الأجهزة وأجهزة التقليم من جامعي البيانات عن بعد.

en	Poller Command Concurrent Processes
ar-sa	العمليات المتزامنة لأمر Poller

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.
ar-sa	عدد عمليات قيادة استطلاع الرأي المتزامنة. سيكون الأمر متزامنا واحدا على الأكثر لكل مضيف داخل تجمع أوامر Poller.

en	1 Process
ar-sa	1 عملية

en	%d Processes
ar-sa	العمليات %d

en	Maintenance Background Generation Timeout
ar-sa	مهلة إنشاء الخلفية للصيانة

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
ar-sa	أقصى قدر من الوقت يمكن أن يعمل فيه البرنامج النصي للصيانة Cacti دون حدوث خطأ انتهاء المهلة والقتل.

en	Spikekill Background Generation Timeout
ar-sa	مهلة إنشاء خلفية Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
ar-sa	أقصى قدر من الوقت يمكن أن يعمل فيه البرنامج النصي Spikekill من Cacti دون إنشاء خطأ انتهاء المهلة والقتل.

en	Data Collector Defaults
ar-sa	جامعي البيانات

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
ar-sa	يتم الاحتفاظ بهذه الإعدادات على مستوى مُجمع البيانات. القيم هنا هي القيم الافتراضية المستخدمة فقط عند إنشاء أداة تجميع البيانات لأول مرة.

en	Data Collector Processes
ar-sa	عمليات جمع البيانات الافتراضية

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
ar-sa	العدد الافتراضي للعمليات المتزامنة للتنفيذ لكل أداة تجميع بيانات. ملاحظة: بدءاً من Cacti 1.2 ، يتم الاحتفاظ هذا الإعداد في "مجمّع البيانات". وبالانتقال إلى الأمام ، تكون هذه القيمة هي إعداد مسبق فقط لمجمع البيانات. استخدام رقم أعلى عند استخدام cmd.php سيحسن الأداء. يتم تحسين أفضل تحسينات الأداء في Spine مع معلمة مؤشرات الترابط. عند استخدام Spine ، نوصي باستخدام عدد أقل من مؤشرات الترابط ورفعها بدلاً من ذلك. عند استخدام cmd.php ، لا تستخدم أكثر من 2x عدد مراكز CPU.

en	Threads per Process
ar-sa	المواضيع الافتراضية لكل عملية

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
ar-sa	المواضيع الافتراضية المسموح بها لكل عملية. ملاحظة: بدءًا من Cacti 1.2+ ، يتم الحفاظ على هذا الإعداد في مجمّع البيانات ، وهذا هو الإعداد المسبق ببساطة. يؤدي استخدام رقم أعلى عند استخدام Spine إلى تحسين الأداء. ومع ذلك ، تأكد من أن لديك ما يكفي من اتصالات MySQL / MariaDB لدعم المعادلة التالية: اتصالات = جامعي البيانات * العمليات * (خيوط + خوادم البرامج النصية). يجب أيضًا التأكد من توفر اتصالات احتياطية كافية لاتصالات تسجيل دخول المستخدمين أيضًا.

en	Authentication Method
ar-sa	طريقة التوثيق

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
ar-sa	<blockquote style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>مصادقة مضمنة</i> - Cacti يتعامل مع مصادقة المستخدم ، والذي يسمح لك بإنشاء مستخدمين ومنحهم حقوق لمناطق مختلفة في Cacti. <br><br> <i>مصادقة الويب الأساسية</i> - تتم معالجة المصادقة بواسطة خادم الويب. يمكن إضافة أو إنشاء المستخدمين تلقائيًا عند تسجيل الدخول لأول مرة في حالة تعريف مستخدم القالب ، وإلا سيتم استخدام أذونات الضيوف المحددة. <br><br> <i>مصادقة LDAP</i> - يسمح للمصادقة على خادم LDAP. سيتم إنشاء المستخدمين تلقائيًا عند تسجيل الدخول لأول مرة في حالة تعريف مستخدم القالب ، وإلا سيتم استخدام أذونات الضيوف المحددة. إذا لم يتم تمكين وحدة LDAP لـ PHP ، فلن تظهر مصادقة LDAP كخيار قابل للتحديد. <br><br> <i>مصادقة مجال LDAP / AD متعددة</i> - يسمح للمسؤولين بدعم عدة مجموعات مختلفة من دلائل LDAP / AD مختلفة للوصول إلى موارد Cacti. تمامًا مثل مصادقة LDAP ، يلزم استخدام وحدة LDAP LDAP لاستخدام هذه الطريقة. </blockquote>

en	Support Authentication Cookies
ar-sa	دعم المصادقة الكوكيز

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use.
ar-sa	إذا قام المستخدم بمصادقة واختيار "الاحتفاظ بتسجيل دخولي" ، فسيتم إنشاء ملف تعريف ارتباط مصادقة على كمبيوتر المستخدم يسمح للمستخدم بالبقاء في وضع تسجيل الدخول. تنتهي صلاحية ملف تعريف الارتباط للمصادقة بعد 90 يومًا من عدم الاستخدام.

en	Special Users
ar-sa	مستخدمون خاصون

en	Primary Admin
ar-sa	المشرف الأساسي

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
ar-sa	اسم الحساب الإداري الأساسي الذي سيتلقى الرسائل الإلكترونية تلقائيًا عندما يواجه نظام Cacti مشكلات. لتلقي رسائل البريد الإلكتروني هذه ، تأكد من صحة إعدادات البريد ، وكان الحساب الإداري يحتوي على عنوان بريد إلكتروني تم تعيينه.

en	No User
ar-sa	المستخدم.:

en	Guest User
ar-sa	زائر

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
ar-sa	اسم المستخدم الضيف لعرض الرسوم البيانية ؛ هو "لا يوجد مستخدم" بشكل افتراضي.

en	User Template
ar-sa	قالب المستخدم

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
ar-sa	اسم المستخدم الذي سيستخدمه Cacti كقالب لمستخدمي Web Basic و LDAP الجدد ؛ هو "ضيف" بشكل افتراضي. سيتم تعطيل حساب المستخدم هذا من تسجيل الدخول عند تحديده.

en	Basic Authentication Settings
ar-sa	إعدادات المصادقة الأساسية

en	Basic Auth Login Failure Message
ar-sa	رسالة فشل تسجيل الدخول إلى المصادقة الأساسية

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
ar-sa	عند استخدام المصادقة الأساسية ، إذا كانت هناك مشكلات في تعيين اسم المستخدم إلى حساب Cacti صالح ، عرض الرسالة المضمنة هنا للمستخدمين. يمكن أن يتضمن كلا من النص و HTML.

en	Basic Auth Mapfile
ar-sa	ملف خريطة المصادقة الأساسي

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
ar-sa	عند استخدام المصادقة الأساسية ، إذا كان الحساب الأساسي بحاجة إلى أن تتم ترجمته إلى حساب تسجيل دخول مختلف ، يمكنك تحديد ملف CSV هنا لتعيين الحساب الأساسي لحساب تسجيل الدخول المطلوب.

en	Local Account Complexity Requirements
ar-sa	متطلبات تعقيد حساب محلي

en	Minimum Length
ar-sa	أدنى طول

en	This is minimal length of allowed passwords.
ar-sa	هذا هو الحد الأدنى لطول كلمات المرور المسموح بها.

en	Require Mix Case
ar-sa	يتطلب ميكس القضية

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
ar-sa	سيتطلب ذلك كلمات مرور جديدة تحتوي على أحرف صغيرة وكبيرة.

en	Require Number
ar-sa	يتطلب رقم

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
ar-sa	سيتطلب هذا كلمات مرور جديدة تحتوي على حرف عددي واحد على الأقل.

en	Require Special Character
ar-sa	يتطلب شخصية خاصة

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
ar-sa	سيتطلب ذلك كلمات مرور جديدة تحتوي على حرف خاص واحد على الأقل.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
ar-sa	قوة التعقيد عند كلمات المرور القديمة

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
ar-sa	سيتطلب ذلك جميع كلمات المرور القديمة أيضًا لتلبية متطلبات التعقيد الجديدة عند تسجيل الدخول. إذا لم يتم استيفاءها ، فستفرض تغيير كلمة المرور.

en	Expire Inactive Accounts
ar-sa	تنتهي حسابات غير نشطة

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
ar-sa	هذا هو الحد الأقصى لعدد الأيام قبل تعطيل الحسابات غير النشطة. يتم استبعاد حساب المشرف من هذه السياسة.

en	Expire Password
ar-sa	انتهاء كلمة المرور

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
ar-sa	هذا هو الحد الأقصى لعدد الأيام قبل تعيين كلمة المرور بحيث تنتهي صلاحيتها.

en	Password History
ar-sa	سجل كلمة المرور

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
ar-sa	تذكر هذا الرقم من كلمات المرور القديمة ولا تسمح بإعادة استخدامها.

en	1 Change
ar-sa	1 التغيير

en	%d Changes
ar-sa	%d التغييرات

en	Account Locking
ar-sa	قفل الحساب

en	Lock Accounts
ar-sa	قفل الحسابات

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
ar-sa	قفل حساب بعد هذا العديد من المحاولات الفاشلة في 1 ساعة.

en	1 Attempt
ar-sa	1 محاولة

en	%d Attempts
ar-sa	%d محاولات

en	Auto Unlock
ar-sa	فتح السيارات

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
ar-sa	سيتم إلغاء قفل الحساب تلقائيًا بعد هذه الدقائق. حتى إذا تم إدخال كلمة المرور الصحيحة ، فلن يتم إلغاء قفل الحساب حتى يتم استيفاء هذا الحد الزمني. الحد الأقصى من 1440 دقيقة (يوم واحد)

en	1 Day
ar-sa	يوم واحد

en	LDAP General Settings
ar-sa	إعدادات LDAP العامة

en	Server(s)
ar-sa	السيرفرات

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
ar-sa	قائمة بأسماء مضيفين DNS أو عنوان IP لخوادم LDAP الصالحة. سيحاول Cacti استخدام خوادم LDAP من اليسار إلى اليمين لمصادقة مستخدم.

en	Port Standard
ar-sa	ميناء قياسي

en	TCP port for Non-SSL communications including LDAP + TLS. Default is 389.
ar-sa	منفذ TCP / UDP للاتصالات غير SSL.

en	Port SSL
ar-sa	ميناء SSL

en	TCP port for LDAPS for SSL communications. Default is 636.
ar-sa	منفذ TCP / UDP لاتصالات غير SSL.

en	Protocol Version
ar-sa	إصدار البروتوكول

en	Protocol Version to connect to the server with.
ar-sa	إصدار البروتوكول الذي يدعمه الخادم.

en	Connect Timeout
ar-sa	مهلة الاتصال

en	The Network Connect Timeout in seconds.
ar-sa	مهلة اتصال الشبكة بالثواني.

en	Bind Timeout
ar-sa	مهلة الربط

en	The Bind Timeout in seconds.
ar-sa	مهلة الربط بالثواني.

en	LDAP Debug Mode
ar-sa	وضع تصحيح أخطاء LDAP

en	If Checked Cacti will log extra LDAP information to the Cacti log during Binding and Searching activities.
ar-sa	إذا تم التحقق من Cacti، فسيقوم بتسجيل معلومات LDAP إضافية إلى سجل Cacti أثناء أنشطة الربط والبحث.

en	Encryption
ar-sa	التشفير

en	Encryption that the server supports. NOTE: When using LDAP + TLS you must use version 3.
ar-sa	تشفير يدعم الخادم. لا يتم دعم TLS إلا من خلال بروتوكول الإصدار 3.

en	TLS Certificate Requirements
ar-sa	متطلبات شهادة TLS

en	Should LDAP verify TLS Certificates when received by the Client.
ar-sa	يجب أن يتحقق LDAP من شهادات TLS عند استلامها من قبل العميل.

en	Referrals
ar-sa	الإحالات

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
ar-sa	تمكين أو تعطيل إحالات LDAP. إذا تم تعطيله ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عمليات البحث.

en	Mode
ar-sa	الوضع

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the user's Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the user's Distinguished Name (DN).
ar-sa	الوضع الذي سيحاول الصبار المصادقة على خادم LDAP. <blockquote style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>لا بحث</i> - لا يوجد بحث عن الاسم المميز (DN) ، فقط حاول الربط مع تنسيق الاسم المميز المميز (DN). <br><br> <i>البحث المجهول</i> - محاولات للبحث عن اسم المستخدم مقابل دليل LDAP عبر ربط مجهول لتحديد اسم المستخدم المميز (DN). <br><br> <i>البحث النوعي</i> - محاولات البحث عن اسم المستخدم مقابل دليل LDAP عبر الاسم المميز المميز (DN) وكلمة المرور المحددة للتثبيت لتحديد الاسم المميز للمستخدم (DN).

en	Distinguished Name (DN)
ar-sa	الاسم المميز (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.
ar-sa	يوفر بناء جملة "الاسم المميز"، المطبق على كل من تكوينات OpenLDAP وWindows AD، المرونة في تحديد هوية المستخدم. بالنسبة إلى OpenLDAP ، يتبع التنسيق هذا الهيكل: "uid = <اسم المستخدم > ، ou = الأشخاص ، dc = المجال ، dc = local". يوفر Windows AD بناء جملة بديل: "<اسم المستخدم>@win2kdomain.local" ، المعروف باسم "userPrincipalName (UPN)". في هذا السياق ، يمثل "<اسم المستخدم>" اسم المستخدم المحدد المقدم أثناء مطالبة تسجيل الدخول. هذا مهم بشكل خاص عند التشغيل في وضع "عدم البحث" ، أو تمكين "طلب عضوية المجموعة".

en	Require Group Membership
ar-sa	يتطلب عضوية المجموعة

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
ar-sa	مطالبة المستخدم أن يكون عضوًا في المجموعة للمصادقة. يجب تعيين إعدادات المجموعة ليعمل ذلك ، وسيؤدي التمكين بدون إعدادات مجموعة مناسبة إلى حدوث فشل في المصادقة.

en	LDAP Group Settings
ar-sa	إعدادات مجموعة LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
ar-sa	اسم المجموعة المتميز (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
ar-sa	الاسم المميز للمجموعة التي يجب أن يكون لدى المستخدم عضوية.

en	Group Member Attribute
ar-sa	سمة عضو المجموعة

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".
ar-sa	يشير هذا إلى السمة المحددة ضمن دليل LDAP التي تحتوي على أسماء المستخدمين لأعضاء المجموعة. من الأهمية بمكان التأكد من توافق قيمة السمة مع التكوين المحدد في "الاسم المميز" أو أن قيمة السمة الفعلية قابلة للبحث باستخدام الإعدادات الموضحة في "الاسم المميز".

en	Group Member Type
ar-sa	نوع عضو المجموعة

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
ar-sa	يحدد ما إذا كان المستخدمون يستخدمون الاسم المميز الكامل أو اسم المستخدم فقط في سمة عضو المجموعة المحددة.

en	Distinguished Name
ar-sa	الاسم المميز

en	LDAP Specific Search Settings
ar-sa	إعدادات البحث المحددة LDAP

en	Search Base
ar-sa	قاعدة البحث

en	Search base for searching the LDAP directory, such as 'dc=win2kdomain,dc=local' or 'ou=people,dc=domain,dc=local'.
ar-sa	قاعدة البحث للبحث في دليل LDAP ، مثل 'dc = win2kdomain ، dc = local' أو 'ou = people ، dc = domain ، dc = local' .

en	Search Filter
ar-sa	تصفية البحث

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>'(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))'</i> or for OpenLDAP: <i>'(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))'</i>. '&lt;username&gt' is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
ar-sa	استخدم فلتر البحث لتحديد موقع المستخدم في دليل LDAP ، مثل النوافذ: <i>&quot;(&amp; (objectclass = user) (objectcategory = user) (userPrincipalName = &lt;username&gt; *)) &#39;</i> أو لـ OpenLDAP: <i>&#39; (&amp; (objectClass = حساب) (uid = &lt;username&gt;)) &#39;</i> . يتم استبدال &quot;&lt;username&gt;&quot; باسم المستخدم الذي تم توفيره في موجه تسجيل الدخول.

en	Search Distinguished Name (DN)
ar-sa	بحث الاسم المميز (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
ar-sa	الاسم المميز لبحث محدد الربط لدليل LDAP.

en	Search Password
ar-sa	كلمة البحث

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
ar-sa	كلمة مرور لبحث محدد الربط لدليل LDAP.

en	LDAP CN Settings
ar-sa	إعدادات LDAP CN

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
ar-sa	الحقل الذي سيحل محل الاسم الكامل عند إنشاء مستخدم جديد ، مأخوذ من LDAP. (على النوافذ: displayname)

en	Email
ar-sa	البريد الإلكتروني

en	Field that will replace the Email taken from LDAP. (on windows: mail)
ar-sa	الحقل الذي سيحل محل البريد الإلكتروني الذي تم التقاطه من LDAP. (على ويندوز: البريد)

en	URL Linking
ar-sa	ربط URL

en	Server Base URL
ar-sa	عنوان قاعدة الخادم

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
ar-sa	هذا هو موقع الخادم الذي سيتم استخدامه للروابط إلى موقع Cacti.

en	Emailing Options
ar-sa	خيارات البريد الإلكتروني

en	Notify Primary Admin of Issues
ar-sa	إعلام المسؤول الأساسي عن المشكلات

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
ar-sa	في الحالات التي يواجه فيها خادم Cacti مشكلات ، هل يجب إخطار المسؤول الأساسي عن طريق البريد الإلكتروني؟ يتم تحديد حساب المستخدم Cacti الخاص بالمسؤول الأساسي تحت علامة التبويب مصادقة على صفحة إعدادات Cacti. يتم تعيينه افتراضيًا على حساب "المسؤول".

en	Test Email
ar-sa	البريد الإلكتروني التجريبي

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
ar-sa	هذا هو حساب البريد الإلكتروني المستخدم لإرسال رسالة اختبار للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.

en	Mail Services
ar-sa	خدمات البريد

en	Which mail service to use in order to send mail
ar-sa	أي خدمة بريد لاستخدامها لإرسال البريد

en	Ping Mail Server
ar-sa	بينغ خادم البريد

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
ar-sa	اختبار خادم البريد قبل إرسال اختبار البريد الإلكتروني؟

en	From Email Address
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني

en	This is the Email address that the Email will appear from.
ar-sa	هذا هو عنوان البريد الإلكتروني الذي سيظهر منه البريد الإلكتروني.

en	From Name
ar-sa	اسم النموذج

en	This is the actual name that the Email will appear from.
ar-sa	هذا هو الاسم الفعلي الذي سيظهر به البريد الإلكتروني.

en	Word Wrap
ar-sa	كلمة التفاف

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
ar-sa	هذا هو عدد الأحرف المسموح بها قبل أن يتم التفاف الكلمة في البريد الإلكتروني تلقائيًا. (0 = معطل)

en	Sendmail Options
ar-sa	خيارات Sendmail

en	Sendmail Path
ar-sa	مسار Sendmail

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
ar-sa	هذا هو الطريق إلى sendmail على الخادم الخاص بك. (يتم استخدامها فقط في حالة تحديد Sendmail كخدمة البريد)

en	SMTP Options
ar-sa	خيارات SMTP

en	SMTP Hostname
ar-sa	اسم مضيف SMTP

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
ar-sa	هذا هو اسم المضيف / عنوان IP لخادم SMTP الذي سترسل إليه البريد الإلكتروني. بالنسبة إلى الفشل ، افصل المضيفات باستخدام فاصلة منقوطة.

en	SMTP Port
ar-sa	SMTP المنفذ

en	The port on the SMTP Server to use.
ar-sa	المنفذ على خادم SMTP للاستخدام.

en	SMTP Username
ar-sa	SMTP اسم مستخدم

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
ar-sa	اسم المستخدم للمصادقة عند إرسال عبر SMTP. (اتركه فارغًا إذا كنت لا تحتاج إلى مصادقة.)

en	SMTP Password
ar-sa	SMTP الرقم السري

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
ar-sa	كلمة المرور للمصادقة عند إرسال عبر SMTP. (اتركه فارغًا إذا كنت لا تحتاج إلى مصادقة.)

en	SMTP Security
ar-sa	SMTP تأمين

en	The encryption method to use for the Email.
ar-sa	طريقة التشفير لاستخدامها في البريد الإلكتروني.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
ar-sa	مهلة SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
ar-sa	الرجاء إدخال مهلة SMTP بالثواني.

en	Reporting Presets
ar-sa	التقارير المسبقة

en	Default Graph Image Format
ar-sa	تنسيق صورة الرسم البياني الافتراضي

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
ar-sa	عند إنشاء تقرير جديد ، يجب استخدام نوع الصورة للرسوم البيانية المضمنة.

en	Maximum E-Mail Size
ar-sa	الحد الأقصى لحجم البريد الإلكتروني

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
ar-sa	الحد الأقصى لحجم رسالة البريد الإلكتروني بما في ذلك كافة المرفقات.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
ar-sa	مستوى تسجيل مستقطب لتقارير الصبار

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
ar-sa	ما مستوى التفاصيل التي تريد إرسالها إلى ملف السجل. تحذير: ترك في أي حالة أخرى غير NONE أو LOW يمكن استنفاد مساحة القرص بسرعة.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
ar-sa	تمكين قرص Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
ar-sa	تمكين قرص التعديلات لمعالجة محددة من عملاء بريد Lotus Notes.

en	DNS Options
ar-sa	خيارات DNS

en	Primary DNS IP Address
ar-sa	عنوان IP الأساسي لـ DNS

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ar-sa	أدخل عنوان IP الأساسي لـ DNS للاستفادة من عمليات البحث العكسي.

en	Secondary DNS IP Address
ar-sa	عنوان IP الثانوي DNS

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ar-sa	أدخل عنوان IP DNS الثانوي للاستفادة من عمليات البحث العكسي.

en	DNS Timeout
ar-sa	مهلة DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
ar-sa	الرجاء إدخال مهلة DNS بالمللي ثانية. يستخدم Cacti محلل DNS المستند إلى PHP.

en	On-demand RRD Update Settings
ar-sa	إعدادات تحديث RRD على الطلب

en	Enable On-demand RRD Updating
ar-sa	تمكين تحديث RRD عند الطلب

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
ar-sa	يجب تمكين Boost على تحديث الطلب على RRD في الصبار؟ في حالة تعطيل هذا التغيير ، لن يسري هذا التغيير إلا بعد دورة الاستقصاء التالية. عندما يكون لديك أدوات تجميع البيانات عن بُعد ، يجب تشغيل هذه الإعدادات.

en	System Level RRD Updater
ar-sa	نظام مستوى RRD التحديث

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
ar-sa	قبل أن يمكن مسح تحديث عند الطلب RRD ، يجب تمرير تشغيل poller دوماً

en	How Often Should Boost Update All RRDs
ar-sa	كيف ينبغي أن يعزز تحديث كل RRDs في كثير من الأحيان

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
ar-sa	عند تمكين التعزيز ، يتم تحديث ملفات RRD الخاصة بك فقط عندما يطلبها المستخدم ، أو عندما تنقضي هذه الفترة الزمنية.