en	None
it	Nessuno

en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
it	Si è verificato un errore in %s. Vedi i log degli errori per i dettagli.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
it	I comandi remoti devono essere abilitati in console-> Impostazioni-> NPC

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
it	Il percorso del file di comando Nagios deve essere impostato in console-> Impostazioni-> NPC

en	You do not have permission to execute this command.
it	Non disponi dell'autorizzazione per eseguire questo comando.

en	Service Check Execution Time
it	Tempo di esecuzione del controllo del servizio

en	Service Check Latency
it	Latenza di controllo del servizio

en	Host Check Execution Time
it	Tempo di esecuzione controllo host

en	Host Check Latency
it	Latenza controllo host

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
it	IRREVERSIBILE: Impossibile stabilire la connessione con l'NPC

en	ERROR - Log errors only
it	ERRORE - Solo errori di registro

en	WARN - Log errors and warnings
it	WARN - Registra errori e avvisi

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
it	INFO: registra errori, avvisi e messaggi informativi

en	DEBUG - Log everything
it	DEBUG - Registra tutto

en	Nagios Host Mapping
it	Mappatura host Nagios

en	Select the Nagios host that maps to this host.
it	Seleziona l'host Nagios che mappa a questo host.

en	NPC

en	Status Detail
it	Dettagli sullo stato

en	Service / Host Information
it	Informazioni sul servizio / host

en	Command Execution
it	Esecuzione del comando

en	General Settings
it	Impostazioni generali

en	Remote Commands
it	Comandi remoti

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
it	Consenti la scrittura dei comandi nel file dei comandi Nagios.

en	Nagios Command File Path
it	Percorso del file di comando Nagios

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
it	Il percorso del file di comando Nagios (nagios.cmd).

en	Nagios URL
it	URL di Nagios

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
it	L'URL completo della tua installazione di Nagios (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
it	Formato data

en	Select the format you want for displaying dates.
it	Seleziona il formato che desideri per la visualizzazione delle date.

en	Time Format
it	Formato ora

en	Select the format you want for displaying times.
it	Seleziona il formato che desideri per la visualizzazione degli orari.

en	Portlet Refresh Rate
it	Frequenza di aggiornamento del portlet

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
it	La quantità di tempo in secondi da attendere prima che i portlet vengano aggiornati. Il minimo è di 30 secondi.

en	Host/Service Config Type
it	Tipo di configurazione host / servizio

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
it	Il tipo di configurazione si basa sul fatto che tu stia ripristinando o meno le informazioni conservate all'avvio di Nagios. Se non sei sicuro, lascia il valore predefinito. Se puoi vedere host e gruppi di servizi ma non host o servizi, prova a modificare questa impostazione.

en	Host Icons
it	Icone host

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
it	Abilita la visualizzazione delle icone degli host nella griglia degli host. I parametri icon_image e icon_image_alt della definizione dell'host Nagios sono usati per impostare l'immagine. Le icone dovrebbero essere 16x16 per ottenere l'aspetto migliore. questa impostazione non influisce sulle icone di stato dell'host.

en	Service Icons
it	Icone di servizio

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
it	Abilita la visualizzazione delle icone di servizio nella griglia dei servizi. I parametri icon_image e icon_image_alt della definizione del servizio Nagios vengono utilizzati per impostare l'immagine. Le icone dovrebbero essere 16x16 per ottenere l'aspetto migliore. Questa impostazione non influisce sulle icone di stato del servizio.

en	Logging
it	Registrazione

en	Logging Level
it	Livello di registrazione

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
it	Il livello di dettaglio che desideri inviare al file di registro Cacti. ATTENZIONE: lasciare in DEBUG riempirà rapidamente il registro dei cactus.