en	None
fr	Aucun

en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
fr	Une erreur s'est produite dans %s. Voir les journaux d'erreurs pour plus de détails.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
fr	Les commandes à distance doivent être activées sous console-> Paramètres-> NPC

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
fr	Le chemin du fichier de commande Nagios doit être défini sous console-> Paramètres-> NPC

en	You do not have permission to execute this command.
fr	Vous n'êtes pas autorisé à exécuter cette commande.

en	Service Check Execution Time
fr	Heure d'exécution du contrôle de service

en	Service Check Latency
fr	Latence de vérification de service

en	Host Check Execution Time
fr	Heure d'exécution de la vérification de l'hôte

en	Host Check Latency
fr	Latence de vérification de l'hôte

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
fr	FATAL: impossible d'établir une connexion avec un PNJ

en	ERROR - Log errors only
fr	ERREUR - Consigner uniquement les erreurs

en	WARN - Log errors and warnings
fr	WARN - Consigner les erreurs et les avertissements

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
fr	INFO - Enregistrer les erreurs, les avertissements et les messages d'information

en	DEBUG - Log everything
fr	DEBUG - Tout consigner

en	Nagios Host Mapping
fr	Mappage d'hôte Nagios

en	Select the Nagios host that maps to this host.
fr	Sélectionnez l'hôte Nagios qui correspond à cet hôte.

en	NPC
fr	PNJ

en	Status Detail
fr	Détail du statut

en	Service / Host Information
fr	Informations sur le service / l'hôte

en	Command Execution
fr	Exécution de la commande

en	General Settings
fr	Réglages généraux

en	Remote Commands
fr	Commandes à distance

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
fr	Autorise l'écriture des commandes dans le fichier de commandes Nagios.

en	Nagios Command File Path
fr	Chemin du fichier de commande Nagios

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
fr	Le chemin vers le fichier de commandes Nagios (nagios.cmd).

en	Nagios URL
fr	URL de Nagios

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
fr	L'URL complète de votre installation Nagios (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
fr	Format de date

en	Select the format you want for displaying dates.
fr	Sélectionnez le format souhaité pour l'affichage des dates.

en	Time Format
fr	Format de l'heure

en	Select the format you want for displaying times.
fr	Sélectionnez le format souhaité pour l'affichage des heures.

en	Portlet Refresh Rate
fr	Taux de rafraîchissement du portlet

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
fr	Temps d'attente en secondes avant l'actualisation des portlets. Le minimum est de 30 secondes.

en	Host/Service Config Type
fr	Type de configuration hôte / service

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
fr	Le type de configuration est basé sur le fait que vous restaurez ou non les informations conservées au démarrage de Nagios. Si vous n'êtes pas sûr, laissez simplement la valeur par défaut. Si vous pouvez voir des groupes d'hôtes et de services mais pas des hôtes ou des services, essayez de modifier ce paramètre.

en	Host Icons
fr	Icônes d'hôte

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
fr	Activez l'affichage des icônes d'hôte dans la grille d'hôtes. Les paramètres icon_image et icon_image_alt de la définition d'hôte Nagios sont utilisés pour définir l'image. Les icônes doivent être de 16 x 16 pour obtenir le meilleur aspect. ce paramètre n'affecte pas les icônes d'état de l'hôte.

en	Service Icons
fr	Icônes de service

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
fr	Activez l'affichage des icônes de service dans la grille des services. Les paramètres icon_image et icon_image_alt de la définition du service Nagios sont utilisés pour définir l'image. Les icônes doivent être de 16 x 16 pour obtenir le meilleur aspect. Ce paramètre n'affecte pas les icônes d'état du service.

en	Logging
fr	Loguer

en	Logging Level
fr	Niveau de journalisation

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
fr	Le niveau de détail que vous souhaitez envoyer au fichier journal Cacti. AVERTISSEMENT: laisser dans DEBUG remplira rapidement le journal des cactus.