en	None
el	Κανένα

en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
el	Παρουσιάστηκε σφάλμα στο %s. Δείτε τα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων για λεπτομέρειες.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
el	Οι απομακρυσμένες εντολές πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στην κονσόλα-> Ρυθμίσεις-> NPC

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
el	Η διαδρομή αρχείου εντολών Nagios πρέπει να οριστεί στην κονσόλα-> Ρυθμίσεις-> NPC

en	You do not have permission to execute this command.
el	Δεν έχετε άδεια εκτέλεσης αυτής της εντολής.

en	Service Check Execution Time
el	Χρόνος εκτέλεσης ελέγχου υπηρεσίας

en	Service Check Latency
el	Καθυστέρηση ελέγχου υπηρεσίας

en	Host Check Execution Time
el	Χρόνος εκτέλεσης ελέγχου κεντρικού υπολογιστή

en	Host Check Latency
el	Κεντρικός έλεγχος καθυστέρησης

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
el	FATAL: Δεν είναι δυνατή η σύνδεση NPC

en	ERROR - Log errors only
el	ΣΦΑΛΜΑ - Μόνο σφάλματα καταγραφής

en	WARN - Log errors and warnings
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Σφάλματα και προειδοποιήσεις καταγραφής

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
el	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Σφάλματα καταγραφής, προειδοποιήσεις και μηνύματα πληροφοριών

en	DEBUG - Log everything
el	DEBUG - Καταγράψτε τα πάντα

en	Nagios Host Mapping
el	Χαρτογράφηση Host Nagios

en	Select the Nagios host that maps to this host.
el	Επιλέξτε τον κεντρικό υπολογιστή Nagios που αντιστοιχεί σε αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή.

en	NPC

en	Status Detail
el	Λεπτομέρεια κατάστασης

en	Service / Host Information
el	Πληροφορίες υπηρεσίας / κεντρικού υπολογιστή

en	Command Execution
el	Εκτέλεση εντολών

en	General Settings
el	Γενικές Ρυθμίσεις

en	Remote Commands
el	Απομακρυσμένες εντολές

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
el	Να επιτρέπεται η εγγραφή εντολών στο αρχείο εντολών Nagios.

en	Nagios Command File Path
el	Διαδρομή αρχείου εντολών Nagios

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
el	Η διαδρομή προς το αρχείο εντολών Nagios (nagios.cmd).

en	Nagios URL
el	Διεύθυνση URL Nagios

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
el	Το πλήρες URL για την εγκατάσταση του Nagios (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
el	Μορφή ημερομηνίας

en	Select the format you want for displaying dates.
el	Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε για εμφάνιση ημερομηνιών.

en	Time Format
el	Μορφή ώρας

en	Select the format you want for displaying times.
el	Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε για την εμφάνιση των χρόνων.

en	Portlet Refresh Rate
el	Ποσοστό ανανέωσης πύλης

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
el	Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα για να περιμένετε πριν από την ανανέωση των συστατικών στοιχείων πύλης. Το ελάχιστο είναι 30 δευτερόλεπτα.

en	Host/Service Config Type
el	Τύπος διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή / υπηρεσίας

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
el	Ο τύπος διαμόρφωσης βασίζεται στο κατά πόσον επαναφέρετε τις διατηρούμενες πληροφορίες κατά την εκκίνηση του Nagios. Εάν δεν είστε βέβαιοι απλώς αφήστε την προεπιλεγμένη τιμή. Εάν μπορείτε να δείτε ομάδες κεντρικών υπολογιστών και υπηρεσιών, αλλά όχι κεντρικούς υπολογιστές ή υπηρεσίες, δοκιμάστε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.

en	Host Icons
el	Εικονίδια κεντρικού υπολογιστή

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
el	Ενεργοποίηση εμφάνισης εικονιδίων κεντρικού υπολογιστή στο πλέγμα κεντρικών υπολογιστών. Οι παράμετροι icon_image και icon_image_alt του ορισμού κεντρικού υπολογιστή Nagios χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της εικόνας. Τα εικονίδια πρέπει να είναι 16x16 για να έχετε την καλύτερη εμφάνιση. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα εικονίδια κατάστασης κεντρικού υπολογιστή.

en	Service Icons
el	Εικονίδια υπηρεσίας

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
el	Ενεργοποίηση εμφάνισης εικονιδίων υπηρεσίας στο πλέγμα υπηρεσιών. Οι παράμετροι icon_image και icon_image_alt του ορισμού υπηρεσίας Nagios χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της εικόνας. Τα εικονίδια πρέπει να είναι 16x16 για να έχετε την καλύτερη εμφάνιση. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα εικονίδια κατάστασης υπηρεσίας.

en	Logging
el	Υλοτομία

en	Logging Level
el	Επίπεδο καταγραφής

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
el	Το επίπεδο λεπτομέρειας που θέλετε να σταλεί στο αρχείο καταγραφής Cacti. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η έξοδος στο DEBUG θα γεμίσει γρήγορα το αρχείο καταγραφής κάκτων.