en	Present
ru	Сейчас

en	Unknown
ru	Неизвестно

en	Running
ru	В процессе

en	Warning
ru	Предупреждение

en	Testing
ru	Тестирование

en	Down
ru	Выкл

en	Devices
ru	Устройства

en	Users
ru	Пользователи

en	Queues
ru	Очереди

en	Queue Trees
ru	Деревья очередей

en	Interfaces
ru	Интерфейс

en	DHCP

en	DNS Cache
ru	Кэш DNS

en	Address Lists
ru	Список IP адресов

en	Wireless Aps
ru	Беспроводные приложения

en	Wireless Registrations
ru	Частота регистрации беспроводных сетей

en	Graphs
ru	Графики

en	Interface Stats
ru	Статистика интерфейса

en	Search
ru	Поиск

en	Device
ru	Устройство

en	All
ru	Все

en	Default
ru	Стандартно

en	Active
ru	Активный

en	Since Reset
ru	С момента сброса

en	Go
ru	Перейти

en	Clear
ru	Очистить

en	Actions
ru	Действия

en	Hostname
ru	Имя хоста

en	Name
ru	Имя

en	Rx Bytes
ru	Байты Rx

en	Tx Bytes
ru	Байты Tx

en	Rx Packets
ru	Пакеты Rx

en	Tx Packets
ru	Пакеты Tx

en	Rx Errors
ru	Rx Ошибки

en	Tx Errors
ru	Tx Ошибки

en	Last Seen
ru	Последнее посещение

en	Edit Device
ru	Редактировать устройство

en	No Interfaces Found
ru	Интерфейсы не найдены

en	Queue Status
ru	Статус очереди

en	Src Addr/Mask

en	Dst Addr/Mask
ru	Dst Addr/Маска

en	Bytes In
ru	Байт

en	Bytes Out
ru	Байты Выход

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In
ru	Доктор Ин

en	Drps Out
ru	Доктора Выходят

en	No Simple Queues Found
ru	Простых очередей не найдено.

en	Queue Tree Status
ru	Статус дерева очереди Статус дерева очереди

en	Trees
ru	Деревья

en	Flow
ru	Поток

en	Cur Bytes
ru	Курбан Байтс

en	Cur Packets
ru	Пакеты Cur

en	Total Bytes
ru	Общие байты

en	Total Packets
ru	Всего пакетов

en	No Queue Trees Found
ru	Деревья очередей не найдены

en	Wireless Aps Status
ru	Статус беспроводного апсида

en	Aps
ru	Спецназ

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
ru	Ставка налога на прибыль

en	Rx Rate
ru	Скорость обмена валют

en	Clients
ru	Клиенты

en	Auth Clients
ru	Автовыпускники

en	Frequency
ru	Частота

en	Band
ru	Диапазон

en	Noise Floor
ru	Шумовой пол

en	Tx CQQ
ru	Tx CQQQ

en	User Statistics
ru	Статистика пользователя

en	Type
ru	Тип

en	Hotspot
ru	Горячая точка

en	PPPoe
ru	плыть на челноке

en	Active Users
ru	Активные пользователи

en	User
ru	Пользователь

en	IP Address
ru	IP адрес

en	MAC

en	Connect Time
ru	Находится в игре

en	Cur In
ru	Кур Ин

en	Cur Out
ru	Выходить

en	Avg In
ru	В среднем:

en	Avg Out
ru	Август

en	Total In
ru	Всего

en	Total Out
ru	Всего

en	N/A
ru	Н/Д

en	No Users Found
ru	Пользователей не найдено

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
ru	Фильтр устройства (последняя версия MikroTik: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
ru	Фильтр устройства (последняя версия MikroTik: %s, отпущено: %s)

en	ChangeLog
ru	Список изменений

en	Status
ru	Статус

en	Recovering
ru	Восстановление

en	Up
ru	Вкл

en	Disabled
ru	Выключен

en	Description
ru	Описание

en	FW Ver

en	Lic Ver
ru	Лицензия Вер

en	Uptime(d:h:m)
ru	Время безотказной работы (d:h:m)

en	CPU %

en	CPUs
ru	процессоры

en	Processes
ru	Процессы

en	Total Mem
ru	Всего Мем

en	Used Mem
ru	Бывшая в употреблении память

en	Total Disk
ru	Полный диск

en	Used Disk
ru	Использованный диск

en	View Users
ru	Просмотр пользователей

en	View Simple Queue
ru	Простые очереди

en	View Queue Trees
ru	Деревья очередей

en	View Wireless Aps
ru	Беспроводной апс

en	No Wireless Aps Found
ru	Беспроводной апс

en	View Interfaces
ru	Интерфейс

en	View Graphs
ru	Графики

en	No Graphs Defined
ru	Графики не определены

en	No Devices Found
ru	Устройства не найдены

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
ru	Сначала выберите Data Query First в консоли -> Settings -> Host MIB First

en	Graphs skipped or not created yet
ru	Графики пропущены или еще не созданы

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
ru	Сначала выберите Data Query из Console-> Settings-> Host MIB First.

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
ru	Пользовательский список применяемых графиков - Фильтрация из списка

en	Graph Preview Filters
ru	Фильтры предварительного просмотра графиков

en	Wireless Registration Stats
ru	Частота регистрации беспроводных сетей

en	Registrations
ru	Регистрации

en	Client Name
ru	Имя клиента

en	MAC Address
ru	IP адрес

en	Signal to Noise
ru	Сигнал к шуму

en	No Wireless Registrations Found
ru	Частота регистрации беспроводных сетей

en	DHCP Registrations
ru	Регистрации DHCP

en	Entries
ru	Записи

en	Expires in
ru	Истекает в

en	Blocked
ru	Заблокировано

en	Last Updated
ru	Последнее обновление

en	%s Seconds
ru	%s секунд

en	Dynamic
ru	Динамический

en	Static
ru	Статический

en	No DHCP Entries Found
ru	Устройства не найдены

en	Permanent
ru	Постоянная

en	Expired
ru	Истекший

en	Export
ru	Экспорт

en	Data
ru	Данные

en	TTL

en	No DNS Entries Found
ru	Устройства не найдены

en	List
ru	Список

en	Address
ru	Адрес

en	Timeout
ru	Пауза

en	No Address List Entries Found
ru	Устройства не найдены

en	Delete
ru	Удалить

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующих пользователей и их график (графики).

en	Cancel
ru	Отмена

en	Continue
ru	Продолжить

en	Delete Device(s)
ru	Удалить устройство(а)

en	You must select at least one User.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одного пользователя.

en	Return
ru	Вернуть

en	MikroTik Users
ru	Пользователи MikroTik

en	Inactive
ru	Неактивный

en	Set/Refresh Filters
ru	Выбрать/Обновить фильтры

en	Clear Filters
ru	Очистить фильтры

en	User Name
ru	Имя Пользователя

en	Domain
ru	Домен

en	MikroTik Viewer
ru	Пользователи MikroTik

en	MikroTik Admin
ru	Плагин -> Администратор MikroTik

en	MikroTik
ru	МикроТик

en	MikroTik General Settings
ru	Общие настройки MikroTik General Settings

en	MikroTik Poller Enabled
ru	МикроТик Поллер Включен.

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы опрос MikroTik был включен. В противном случае опросник не будет работать.

en	MikroTik API Polling Enabled
ru	МикроТик Поллер Включен.

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
ru	Установите этот флажок, если хотите, чтобы Cacti опрашивал различные настройки с помощью API MikroTik. Если по какой-то причине у вас нет доступа к MikroTik API, снимите этот флажок.

en	Automatically Discover Cacti Devices
ru	Автоматически открывать для себя кактусовые устройства

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
ru	Вы хотите автоматически сканировать и добавлять устройства, поддерживающие MikroTik MIB, из таблицы хостов Cacti?

en	Automatically Purge Devices
ru	Автоматическая очистка устройств

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
ru	Вы хотите автоматически очищать устройства, извлекаемые из системы Cacti?

en	Maximum Concurrent Collectors
ru	Максимально допустимые токовые коллекторы

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
ru	Какое максимальное количество одновременных процессов коллектора вы хотите запустить за один раз?

en	%d Process
ru	d Процесс

en	%d Processes
ru	d Процессы

en	Auto Discovery Settings
ru	Частота автоматического обнаружения

en	Auto Discovery Frequency
ru	Частота автоматического обнаружения

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
ru	Как часто вы хотите искать новые устройства Cacti Devices?

en	DHCP/DNS/List Settings
ru	DHCP / DNS / Настройки списка

en	DHCP Retention
ru	Сохранение DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
ru	Как долго вы хотите хранить историю регистрации IP-адресов DHCP?

en	DNS Retention
ru	Хранение DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
ru	Как долго вы хотите хранить историю кэша DNS?

en	Address List Retention
ru	Сохранение списка адресов

en	How long would you like to retain Address List history?
ru	Как долго вы хотите хранить историю списка адресов?

en	Device Graph Automation
ru	Графическая автоматизация устройств

en	Automatically Add New Graphs
ru	Автоматически добавлять новые графики

en	How often do you want to check for new objects to graph?
ru	Как часто вы хотите проверять новые объекты для графов?

en	Never
ru	Никогда

en	%d Minutes
ru	%d Минут

en	%d Hour
ru	%d Час

en	%d Hours
ru	%d Часа(ов)

en	%d Day
ru	%d День

en	%d Days
ru	%d Дня(ей)

en	Exclude Users RegEx
ru	Исключить пользователей RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
ru	Имена пользователей, совпадающие с этим Регексом, не будут автоматически сшиты.

en	Exclude Users Time to Live
ru	Исключить время жизни пользователей

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
ru	Как долго должны сохраняться данные исключенного пользователя после его отключения.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
ru	Частота сбора устройств MikroTik

en	Storage Frequency
ru	Частота хранения Периодичность хранения

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
ru	Как часто вы хотите сканировать статистику хранилища?

en	Processor Frequency
ru	Частота процессора Частота процессора

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
ru	Как часто требуется сканирование статистики процессора устройств?

en	Interfaces Frequency
ru	Интерфейсы Частота интерфейсов

en	How often do you want to scan the Interfaces?
ru	Как часто вы хотите сканировать интерфейсы?

en	DNS/DHCP/List Frequency
ru	Частота хранения Периодичность хранения

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
ru	Как часто требуется сканирование статистики процессора устройств?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
ru	Очередь MikroTik/частоты сбора деревьев

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
ru	Простая очередь/Частота белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого белого.

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
ru	Как часто вы хотите сканировать Простую статистику очередей? Выберите Disabled, чтобы удалить эту функцию.

en	Queue Trees Frequency
ru	Деревья очереди Частота деревьев очереди

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
ru	Как часто вы хотите сканировать деревья очередей? Выберите Disabled, чтобы удалить эту функцию.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
ru	Частота беспроводной коллекции MikroTik

en	Wireless HotSpot Users Frequency
ru	Беспроводные пользователи HotSpot Частота беспроводной точки доступа

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
ru	Как часто требуется сканировать статистику пользователей беспроводных сетей? Выберите Disabled, чтобы удалить эту функцию.

en	Wireless Access Point Frequency
ru	Частота беспроводной точки доступа Частота

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
ru	Как часто требуется сканирование беспроводных точек доступа? Выберите Disabled, чтобы удалить эту функцию.

en	Wireless Registrations Frequency
ru	Частота регистрации беспроводных сетей

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
ru	Как часто вы хотите сканировать беспроводные регистрации? Выберите Disabled, чтобы удалить эту функцию.

en	Wireless Stations Frequency
ru	Частота беспроводных станций

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
ru	Как часто требуется сканирование беспроводных станций? Выберите Disabled, чтобы удалить эту функцию.

en	Management
ru	Управление

en	Normal User
ru	Обычный пользователь

en	General Administration
ru	Общая администрация

en	%d Minute
ru	%d Минута

en	Indefinite
ru	Всегда

en	%d Week
ru	%d Неделя

en	%d Weeks
ru	%d Недели

en	%d Months
ru	%d Месяца

en	%d Year
ru	%d Год

en	Simple Queues
ru	Простые очереди

en	Storage
ru	Хранилище

en	(edit)
ru	(редактировать)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
ru	Графики пропущены по правилу или не созданы

en	MikroTik Credentials
ru	Полномочия MikroTik

en	Read Only User
ru	Только для чтения

en	Provide a read only username for the MikroTik.
ru	Укажите имя пользователя MikroTik только для чтения.

en	Password
ru	Пароль

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
ru	Введите для MikroTik единственный пароль для чтения.

en	Connection Result
ru	Результат подключения

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
ru	Хорошо, если Cacti может подключиться к MikroTik через API порт.

en	Connection Failed
ru	Ошибка подключения