en	Queue Trees
pt-br	Árvores de fila

en	DNS Cache
pt-br	Cache DNS

en	Address Lists
pt-br	Endereço IP

en	Wireless Aps
pt-br	Aps sem fio

en	Wireless Registrations
pt-br	Freqüência de Registros Sem Fio

en	Interface Stats
pt-br	Estatísticas de interface

en	Since Reset
pt-br	Desde a reinicialização

en	Rx Bytes

en	Tx Bytes

en	Rx Packets
pt-br	Pacotes Rx

en	Tx Packets
pt-br	Pacotes Tx

en	Rx Errors
pt-br	Erros Rx

en	Tx Errors
pt-br	Erros Tx

en	Edit Device
pt-br	Dispositivo

en	No Interfaces Found
pt-br	Nenhuma interface encontrada

en	Queue Status
pt-br	Status da fila

en	Src Addr/Mask
pt-br	Src Endereço/Máscara

en	Dst Addr/Mask
pt-br	Dst Endereços/Máscara

en	Bytes In
pt-br	Bytes

en	Bytes Out
pt-br	Bytes Fora

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found
pt-br	Não foram encontradas filas simples

en	Queue Tree Status
pt-br	Status da árvore de fila

en	Cur Bytes
pt-br	Curva Bytes

en	Cur Packets
pt-br	Pacotes Cur

en	Total Bytes
pt-br	Total de Bytes

en	Total Packets
pt-br	Total de Pacotes

en	No Queue Trees Found
pt-br	Nenhuma Fila de Árvores Encontradas

en	Wireless Aps Status
pt-br	Status das Aps sem fio

en	Aps

en	BSSID

en	Tx Rate
pt-br	Taxa Tx

en	Rx Rate
pt-br	Taxa Rx

en	Auth Clients
pt-br	Clientes Auth

en	Band
pt-br	Banda

en	Noise Floor
pt-br	Piso Ruído

en	Tx CQQ
pt-br	Tx CQQQ

en	PPPoe

en	MAC

en	Connect Time
pt-br	Tempo de Conexão

en	Cur In

en	Cur Out
pt-br	Cur-out

en	Avg In
pt-br	Média:

en	Avg Out
pt-br	Média Out

en	Total In
pt-br	Total

en	Total Out

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
pt-br	Device Filter (A última versão do MikroTik é: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
pt-br	Device Filter (A versão mais recente do MikroTik é: %s, Lançado: %s)

en	Recovering
pt-br	Recuperando

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
pt-br	Tempo de atividade (d:h:m)

en	CPU %
pt-br	% CPU

en	CPUs

en	Total Mem

en	Used Mem
pt-br	Mem usado

en	Total Disk
pt-br	Disco Total

en	Used Disk
pt-br	Disco Usado

en	View Simple Queue
pt-br	Filas simples

en	View Queue Trees
pt-br	Árvores de fila

en	View Wireless Aps
pt-br	Aps sem fio

en	No Wireless Aps Found
pt-br	Aps sem fio

en	View Interfaces
pt-br	Interfaces

en	View Graphs
pt-br	Gráficos

en	No Graphs Defined
pt-br	Nenhum gráfico definido

en	No Devices Found
pt-br	Nenhum dispositivo encontrado

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
pt-br	Selecione a consulta de dados primeiro no console -> Configurações -> Host MIB primeiro

en	Graphs skipped or not created yet
pt-br	Gráficos pulados ou ainda não criados

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
pt-br	Por favor, selecione Consulta de Dados primeiro no Console-> Configurações-> Host MIB Primeiro

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
pt-br	Lista Personalizada de Gráficos Aplicada - Filtragem da Lista

en	Graph Preview Filters
pt-br	Filtros de Pré-visualização de Gráficos

en	Wireless Registration Stats
pt-br	Freqüência de Registros Sem Fio

en	Signal to Noise
pt-br	Sinal para ruído

en	No Wireless Registrations Found
pt-br	Freqüência de Registros Sem Fio

en	DHCP Registrations
pt-br	Registros DHCP

en	No DHCP Entries Found
pt-br	Nenhum dispositivo encontrado

en	TTL

en	No DNS Entries Found
pt-br	Nenhum dispositivo encontrado

en	No Address List Entries Found
pt-br	Nenhum dispositivo encontrado

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os seguintes usuários e seus gráficos.

en	Delete Device(s)
pt-br	Dispositivos

en	You must select at least one User.
pt-br	Você deve selecionar pelo menos um Usuário.

en	MikroTik Users
pt-br	Usuários do MikroTik

en	Set/Refresh Filters
pt-br	Definir / Atualizar Filtros

en	MikroTik Viewer
pt-br	Usuários do MikroTik

en	MikroTik Admin
pt-br	Plugin -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
pt-br	Configurações gerais do MikroTik

en	MikroTik Poller Enabled
pt-br	Polidor MikroTik habilitado

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
pt-br	Marque esta caixa, se você quiser que a sondagem MikroTik seja ativada. Caso contrário, o polidor não funcionará.

en	MikroTik API Polling Enabled
pt-br	Polidor MikroTik habilitado

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
pt-br	Marque esta caixa, se você quiser que o Cacti pesquise várias configurações usando a API MikroTik. Se por algum motivo você não tem acesso à API MikroTik, desmarque esta opção.

en	Automatically Discover Cacti Devices
pt-br	Descubra automaticamente os dispositivos Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
pt-br	Deseja procurar e adicionar automaticamente dispositivos que suportam o MikroTik MIB a partir da tabela de host Cacti?

en	Automatically Purge Devices
pt-br	Purga automática de dispositivos

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
pt-br	Deseja purgar automaticamente os dispositivos que são removidos do sistema Cacti?

en	Maximum Concurrent Collectors
pt-br	Coletores simultâneos máximos

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
pt-br	Qual é o número máximo de processo de coletor simultâneo que você deseja executar de uma só vez?

en	%d Process
pt-br	%d Processo

en	%d Processes
pt-br	Processos

en	Auto Discovery Settings
pt-br	Frequência de Descoberta Automática

en	Auto Discovery Frequency
pt-br	Frequência de Descoberta Automática

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
pt-br	Com que frequência queres procurar novos dispositivos Cacti?

en	DHCP/DNS/List Settings
pt-br	DHCP / DNS / Configurações de lista

en	DHCP Retention
pt-br	Retenção de DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
pt-br	Por quanto tempo você gostaria de manter o histórico de registro de IP DHCP?

en	DNS Retention
pt-br	Retenção de DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
pt-br	Por quanto tempo você gostaria de manter o histórico do cache DNS?

en	Address List Retention
pt-br	Retenção de lista de endereços

en	How long would you like to retain Address List history?
pt-br	Por quanto tempo você deseja manter o histórico da Lista de endereços?

en	Device Graph Automation
pt-br	Automação de Gráficos de Dispositivos

en	Automatically Add New Graphs
pt-br	Adicionar novos gráficos automaticamente

en	How often do you want to check for new objects to graph?
pt-br	Quantas vezes você quer verificar se há novos objetos para o gráfico?

en	Exclude Users RegEx
pt-br	Excluir usuários RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
pt-br	Nomes de usuários que correspondam a este regex não serão representados em gráficos automaticamente

en	Exclude Users Time to Live
pt-br	Excluir o Tempo de Vida dos Utilizadores

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
pt-br	Por quanto tempo devem ser preservados os dados de um usuário excluído após a desconexão.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
pt-br	MikroTik Coleção de Dispositivos Frequências

en	Storage Frequency
pt-br	Freqüência de armazenamento

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
pt-br	Com que frequência você deseja verificar as estatísticas de armazenamento?

en	Processor Frequency
pt-br	Freqüência do processador

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
pt-br	Com que frequência você deseja verificar as estatísticas do processador de dispositivos?

en	Interfaces Frequency
pt-br	Freqüência de Interfaces

en	How often do you want to scan the Interfaces?
pt-br	Com que frequência você deseja digitalizar as Interfaces?

en	DNS/DHCP/List Frequency
pt-br	Freqüência de armazenamento

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
pt-br	Com que frequência você deseja verificar as estatísticas do processador de dispositivos?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
pt-br	Fila simples/PPPoe Frequência

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
pt-br	Com que frequência você deseja verificar as estatísticas da Fila Simples? Selecione Desabilitado para remover esse recurso.

en	Queue Trees Frequency
pt-br	Frequência das árvores de fila

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
pt-br	Com que frequência você quer verificar as árvores da fila? Selecione Desabilitado para remover esse recurso.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies

en	Wireless HotSpot Users Frequency
pt-br	Freqüência de usuários do HotSpot sem fio

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
pt-br	Com que frequência você deseja verificar as estatísticas de usuários sem fio? Selecione Desabilitado para remover esse recurso.

en	Wireless Access Point Frequency
pt-br	Freqüência do ponto de acesso sem fio

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
pt-br	Com que frequência você deseja verificar os pontos de acesso sem fio? Selecione Desabilitado para remover esse recurso.

en	Wireless Registrations Frequency
pt-br	Freqüência de Registros Sem Fio

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
pt-br	Com que frequência você deseja verificar os registros sem fio? Selecione Desabilitado para remover esse recurso.

en	Wireless Stations Frequency
pt-br	Freqüência de estações sem fio

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
pt-br	Com que frequência você deseja verificar as estações sem fio? Selecione Desabilitado para remover esse recurso.

en	Indefinite
pt-br	Indeterminado

en	Simple Queues
pt-br	Filas simples

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
pt-br	Gráficos ignorados por regra ou não criados

en	MikroTik Credentials
pt-br	Credenciais MikroTik

en	Read Only User
pt-br	Usuário Somente Leitura

en	Provide a read only username for the MikroTik.
pt-br	Forneça um nome de usuário somente para leitura para a MikroTik.

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
pt-br	Forneça a senha de usuário somente para leitura para esta MikroTik.

en	Connection Result
pt-br	Resultado da conexão

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
pt-br	Ok se Cacti pode se conectar ao MikroTik através de sua porta API.

en	Connection Failed
pt-br	Conexão falhou