en	Update Time (Now + 1 Hour)
sv	Uppdateringstid (nu + 1 timme)

en	Disassociate
sv	ta avstånd

en	Not Defined
sv	Inte definierad

en	WebSeer

en	Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att uppdatera följande underhållsplaner.

en	Update Maintenance Schedule(s)
sv	Underhållscheman

en	Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande underhållsplaner. Eventuella enheter som är associerade med detta schema kommer att vara disassociated.

en	Delete Maintenance Schedule(s)
sv	Underhållscheman

en	You must select at least one Maintenance Schedule.
sv	Du måste välja minst ett underhållsschema.

en	Device(s)
sv	Anordning (ar)

en	Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att associera följande enhet (er) med underhållsplanen ' %s '.

en	Associate Maintenance Schedule(s)
sv	Underhållscheman

en	Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '%s'.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta följande enhet (er) med underhållsplanen ' %s '.

en	Disassociate Maintenance Schedule(s)
sv	Underhållscheman

en	You must select at least one Device.
sv	Du måste välja minst en enhet.

en	Webseer(s)
sv	Webbser (s)

en	Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '%s'.
sv	Klicka på Fortsätt för att associera enheten / enheterna nedan med underhållsplanen ' %s '.

en	Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '%s'.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta enheterna nedan med underhållsplanen ' %s '.

en	You must select at least one Webseer.
sv	Du måste välja minst en enhet.

en	[edit: %s]

en	[new]

en	New Maintenance Schedule
sv	Ny underhållsplan

en	General Settings %s
sv	Allmänna inställningar [ny]

en	Schedule Name
sv	Schema namn

en	Provide the Maintenance Schedule a meaningful name
sv	Ge underhållsplanen ett meningsfullt namn

en	Whether or not this schedule will be checked.
sv	Huruvida denna tröskel kommer att kontrolleras och varnas om.

en	The type of schedule, one time or recurring.
sv	Typ av schema, en gång eller återkommande.

en	This is the interval in which the start / end time will repeat.
sv	Detta är det intervall i vilket start / sluttid kommer att upprepas.

en	The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
sv	Startdatum / tid för detta schema. De flesta datum / tidsformat accepteras.

en	The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted.
sv	Slutdatum / tid för detta schema. De flesta datum / tidsformat accepteras.

en	Start Date/Time Selector
sv	Startdatum / tidväljare

en	End Date/Time Selector
sv	Slutdatum / tidväljare

en	Maintenance Schedules
sv	Underhållscheman

en	No Schedules
sv	Inga scheman

en	Associated Devices %s
sv	Associerade enheter %s

en	Site

en	Data Collector

en	Location

en	Template

en	Set/Refresh Filters
sv	Ställ in / uppdatera filter

en	Associated
sv	Associerad

en	Associated Schedules
sv	Associerade scheman

en	Current Schedule
sv	Nuvarande schema

en	No Associated Devices Found
sv	Inga associerade enheter hittades

en	Schedule must be created before associating
sv	Schema måste skapas innan du associerar

en	Associated Web URL's %s
sv	Associerad webbadress %s

en	USING DNS
sv	ANVÄNDA DNS

en	No Associated WebSeer URL's Found
sv	Ingen associerad WebSeer-URL hittades

en	(actions)
sv	Åtgärder