en	Intropage - Permission Denied
pt-br	Intropage - permissão negada

en	One or more panels was removed due to insufficient permissions. Contact administrator.
pt-br	Um ou mais painéis foram removidos devido a permissões insuficientes. Entre em contato com o administrador.

en	You can disable rows above in Configure > Settings > General > Hide Cacti Dashboard and use the whole page for Intropage
pt-br	Você pode desativar as linhas acima em Configurações -> Geral -> Ocultar Dashboard Cacti e usar a página inteira para Intropage

en	Default
pt-br	Padrão

en	Hide red/yellow/green square notifications
pt-br	Ocultar notificações quadradas vermelhas/amarelas/verdes

en	Disable panel move/enable copy text from panel
pt-br	Desativar mover/ativar cópia de texto do painel a partir do painel

en	Actions ...
pt-br	Ações

en	Add New Dashboard
pt-br	Adicionar ao Painel

en	Remove current dashboard
pt-br	Remover do painel de instrumentos

en	Number of lines - %d
pt-br	Número de cheques:

en	Refresh Now
pt-br	Atualizar agora

en	Refresh Disabled
pt-br	Autorefresh Deficiente

en	Refresh by Poller
pt-br	Autorefresh Deficiente

en	Refresh Every 1 Minute
pt-br	Autorefresh 1 Minuto

en	Refresh Every 5 Minutes
pt-br	Autorefresh 5 Minutos

en	Refresh Every Hour
pt-br	A Cada Hora

en	Important period - disabled
pt-br	Período importante - desativado

en	Important period - 15 minutes
pt-br	Período importante - 15 minutos

en	Important period - 1 hour
pt-br	Período importante - 1 hora

en	Important period - 4 hours
pt-br	Período importante - 4 horas

en	Important period - 1 day
pt-br	Período importante - 1 dia

en	Sort by Severity
pt-br	Ordenar por Prioridade do Painel

en	Sort by User Preference
pt-br	Classificar por preferência do usuário

en	Reload Panel Definitions
pt-br	Recarregar Painel

en	Set Intropage as Default Login Page
pt-br	Definir intropágina como página padrão

en	Set graph as Default Login Page
pt-br	Definir gráfico como página padrão

en	Display Intropage in Console
pt-br	Definir intropágina como página padrão

en	Display Intropage in Tab as Default Page
pt-br	Definir intropágina como página padrão

en	Less panels on a line
pt-br	Menos painéis em uma linha

en	More panels on a line
pt-br	Permitir painel Top 5 Ping

en	Cancel sharing
pt-br	Cancelar compartilhamento

en	Share this dashboard
pt-br	Adicionar ao Painel

en	Share empty dashboard not allowed
pt-br	Compartilhar painel vazio não permitido

en	Use shared dashboard
pt-br	Remover do painel de instrumentos

en	Cannot use shared dashboard - dashboard limit reached.
pt-br	Não é possível usar o painel compartilhado - limite do painel atingido.

en	No shared dashboards
pt-br	Novo Painel do bate-papo

en	Welcome to Intropage!
pt-br	Painéis Intropage

en	You can Add Dashboard Panels in more ways:
pt-br	Você pode adicionar painéis do painel de duas maneiras:

en	Select prepared panels from the "Panels menu". Panel can be grayed out. It is due to permissions, ask administrator
pt-br	Selecione os painéis preparados no menu "Painéis". O painel pode ser esmaecido. É devido a permissões, pergunte ao administrador

en	Add any Cacti Graph, use icon
pt-br	Adicionar qualquer gráfico de cactos, usar ícone

en	You can create own panels. More info in file <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md
pt-br	Você pode criar seus próprios painéis. Mais informações no arquivo <cacti_install_dir>/plugins/intropage/panellib/README.md

en	You can share dashboards to other users:
pt-br	Você pode compartilhar painéis com outros usuários:

en	use "Share this dashboard" option in Actions menu - Every user can use it as template.
pt-br	use a opção "Compartilhar este painel" no menu Ações - Todo usuário pode usá-lo como modelo.

en	You can use shared dashboard using the Actions menu:
pt-br	Você pode usar o painel compartilhado usando o menu Ações:

en	Use "Use shared dashboard (user/dashboard name) - It prepares the same dashboard like shared but with your permissions.
pt-br	Use "Usar painel compartilhado (nome do usuário/painel) - Ele prepara o mesmo painel como compartilhado, mas com suas permissões.

en	Customization:
pt-br	Utilização da CPU

en	You can create up to 9 dashboards. Every dashboard can be named, use icon
pt-br	Você pode criar até 9 painéis. Cada painel pode ser nomeado, use o ícone

en	Intopage can be displayed in console or in separated tab. You can change it in Action menu
pt-br	Intopage pode ser exibido no console ou em guia separada. Você pode alterá-lo no menu Ação

en	If you want to copy text from panel, you have to disable drag and drop function, use icon
pt-br	Se você quiser copiar o texto do painel, você tem que desativar a função de arrastar e soltar, use o ícone

en	Panel Details
pt-br	Mostrar detalhes

en	Disable panel move/Enable copy text from panel
pt-br	Desativar movimento do painel/Desativar cópia de texto do painel

en	Enable panel move/Disable copy text from panel
pt-br	Habilitar mover/Desabilitar cópia de texto do painel a partir do painel

en	Show red/yellow/green square notifications
pt-br	Mostrar notificações quadradas vermelhas/amarelas/verdes

en	Error reading new data
pt-br	Erro na leitura de novos dados

en	Close
pt-br	Fechar

en	Dashboard has been removed
pt-br	O painel foi removido

en	New Dashboard
pt-br	Novo Painel do bate-papo

en	Dashboard has been added
pt-br	O painel foi adicionado

en	Cannot add zoomed or custom timespaned graph, changing timespan to Last half hour
pt-br	Não é possível adicionar um gráfico de intervalo de tempo ampliado ou personalizado, alterando o intervalo de tempo para Última meia hora

en	Intropage Panel Library Refreshed from Panel Library
pt-br	Biblioteca de painéis de introdução atualizada da biblioteca de painéis

en	Dashboard has been added, please wait few poller cycle for data
pt-br	Dashboard foi adicionado, aguarde alguns ciclo poller para dados

en	Error - trying share non-shared dashboard
pt-br	Erro - ao tentar compartilhar painel não compartilhado

en	The Panel includes a render function but it does not exist.
pt-br	O Painel inclui uma função de renderização, mas ela não existe.

en	The Panel does not have a render function.
pt-br	O Painel não possui uma função de renderização.

en	Not Found
pt-br	Não encontrado

en	Panel not found
pt-br	Painel não encontrado

en	Details Function does not exist.
pt-br	Detalhes A função não existe.

en	Panel Not Found
pt-br	Painel não encontrado

en	[ Updates in %s ]
pt-br	[ Atualizações em %s ]

en	%s Sec
pt-br	%s Seg

en	%s Seconds
pt-br	%s Segundos

en	%s Min

en	%s Minutes
pt-br	%s Minutos

en	%s Hours
pt-br	%s Horas

en	%s Hrs

en	%s Days
pt-br	%s Dias

en	No Data Present. Either Force Update, or wait for next Cacti Polling cycle.
pt-br	Nenhum dado presente. Forçar atualização ou aguardar o próximo ciclo de sondagem do Cacti.

en	No Data Present. This Panel does not allow for Forced Updates. You will have to wait until the Cacti's Poller to perform the check.
pt-br	Nenhum dado presente. Este Painel não permite Atualizações Forçadas. Você terá que esperar até o Cacti's Poller para realizar a verificação.

en	Disable panel
pt-br	Desativar painel

en	Reload Panel
pt-br	Recarregar Painel

en	Show Details
pt-br	Mostrar detalhes

en	Loading data ...
pt-br	Carregando dados ...

en	No Data Found. Either wait for next check, or use the Force Reload if available.
pt-br	Nenhum dado encontrado. Ou espere pela próxima verificação, ou use o Force Reload, se disponível.

en	Panels ...
pt-br	Painéis...

en	%s (no permission)
pt-br	Você não tem permissão

en	Cannot add to Dashboard. Custom timespan.
pt-br	Não é possível adicionar ao Painel. Período de tempo personalizado.

en	Remove from Dashboard
pt-br	Remover do painel de instrumentos

en	Add to Dashboard
pt-br	Adicionar ao Painel

en	Dashboard Names
pt-br	Nomes do painel

en	Dashboard %s
pt-br	Painel %s

en	User Level Panel Update Frequencies
pt-br	Painéis de nível de usuário

en	System Panel Update Frequencies (All Authorized Users)
pt-br	Frequências de atualização do painel do sistema (todos os usuários autorizados)

en	Trend Update Frequencies
pt-br	Freqüência de Atualização: %s

en	Intropage
pt-br	Painéis Intropage

en	Normal User
pt-br	Usuário normal

en	[edit: %s]
pt-br	[editar: %s]

en	System Level Panels
pt-br	Painéis de nível de sistema

en	Panels that are appropriate for administrative or power users to access and not typically applicable for general users. Panels are generally about overall system utilization.
pt-br	Painéis que são apropriados para usuários administrativos ou avançados acessarem e normalmente não são aplicáveis para usuários gerais. Os painéis são geralmente sobre a utilização geral do sistema.

en	User Level Panels
pt-br	Painéis de nível de usuário

en	Panels that are appropriate for general users to access. Permissions are limited to what the current user can view.
pt-br	Painéis apropriados para usuários gerais acessarem. As permissões são limitadas ao que o usuário atual pode visualizar.

en	You can Allow/Disallow Panels for User
pt-br	Você pode permitir/proibir painéis para usuário

en	Red Status
pt-br	Status

en	Yellow Status
pt-br	Alarme amarelo

en	Green Status
pt-br	Status

en	Display Settings
pt-br	Exibir Configurações

en	Important things will be at the top
pt-br	Coisas importantes estarão no topo

en	If checked Intropage displays important (errors, warnings) information first
pt-br	Se marcada Intropage exibe informações importantes (erros, avisos) primeiro

en	Display more panels on a line
pt-br	Exibir erros e avisos

en	For wide screen
pt-br	Para ecrã panorâmico

en	Automatically Uninstall Panels
pt-br	Desinstalar painéis automaticamente

en	If a Panel is installed and required plugin is removed, automatically uninstall the panel too
pt-br	Se um painel estiver instalado e o plug-in solicitado for removido, desinstale automaticamente o painel também

en	Automatic Page Refresh
pt-br	Página de atualização automática

en	How often
pt-br	Quantas vezes

en	Automatically by poller
pt-br	Automaticamente por sondagem

en	Never
pt-br	Nunca

en	Every Minute
pt-br	A Cada Minuto

en	Every %d Minutes
pt-br	A cada %d Minutos

en	Every Hour
pt-br	A Cada Hora

en	Important period
pt-br	Período importante

en	From now to past. Affects row coloring, older events will not be highlighted, only displayed
pt-br	De agora para o passado. Afeta a coloração da linha, eventos mais antigos não serão realçados, apenas exibidos

en	Disabled
pt-br	Desativado

en	15 minutes
pt-br	15 minutos

en	1 hour
pt-br	1 hora

en	4 hours
pt-br	4 horas

en	1 day
pt-br	1 dia

en	Number of panel lines
pt-br	Número de cheques:

en	How many lines in panel
pt-br	Quantas linhas no painel

en	%d lines
pt-br	%d linhas

en	Trend Timespan
pt-br	Tendências

en	For Trend charts, what should be the default timespan for those charts.
pt-br	Para gráficos de tendência, qual deve ser o período de tempo padrão para esses gráficos.

en	Poller Timeout
pt-br	Poller info

en	The amount of time, in minutes, that the Intropage background poller can run before being interrupted and killed by Cacti.
pt-br	A quantidade de tempo, em minutos, que o poller de plano de fundo do Intropage pode ser executado antes de ser interrompido e morto pelo Cacti.

en	%d Minute
pt-br	%d Minuto

en	%d Minutes
pt-br	%d Minutos

en	%d Hour
pt-br	%d Hora

en	Analyze Log - number of lines
pt-br	Analisar log - número de linhas

en	How many lines of log will be analysed. Lines = in panel, 2x lines = in detail. Big number may causes slow page load
pt-br	Quantas linhas de log serão analisadas. Um número grande pode causar um carregamento lento da página

en	How often analyze DB
pt-br	Com que frequência analisar DB

en	Poller runs this task. It could cause long poller run.
pt-br	O Poller dirige esta tarefa. Pode causar uma longa corrida de polers.

en	Every Day
pt-br	Todo o dia

en	Every Week
pt-br	Toda Semana

en	Every Month
pt-br	Todo Mês

en	Analyze DB - Level of db check
pt-br	Analyse DB - Nível de verificação db

en	Quick - No Check rows for incorrect linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with rows scanExtended - full rows and keysMedium and extended may cause a slow page load!
pt-br	Quick - No Check lines for inforccert linksFast - check only not properly closed tablesChanged - check tables changed from last checkMedium - with lines scanExtended - full lines and keysMedium and extended may causes slow page load!

en	Quick
pt-br	Rápido

en	Fast
pt-br	Rápido

en	Changed
pt-br	Modificado

en	Medium
pt-br	Médio

en	Extended
pt-br	Extendido

en	NTP Time Check - IP or DNS name of NTP server
pt-br	NTP (time) check - Nome IP ou DNS do servidor NTP

en	Insert IP or DNS name of NTP server
pt-br	Insira o nome IP ou DNS do servidor NTP

en	How often check NTP
pt-br	Com que frequência verificar NTP

en	DNS Check - Any DNS name
pt-br	Verificação de DNS - Qualquer nome DNS

en	Insert DNS name for test
pt-br	Insira o nome IP ou DNS do servidor NTP

en	How often check DNS
pt-br	Com que frequência verificar NTP

en	Admin Information Panel about Maintenance Tasks, Down Devices, ..
pt-br	Painel de informações administrativas sobre tarefas de manutenção, dispositivos para baixo, ...

en	If isn't empty, Panel will be displayed on the top. You can use html tags (b, i, ...).
pt-br	Se não estiver vazio, o painel será exibido na parte superior. Você pode usar tags html (b, i, ...).

en	Upcoming Maint Schedule warning days
pt-br	Próximos dias de aviso do Maint Schedule

en	How many days before a scheduled maintenance schedule should a warning be displayed?
pt-br	Quantos dias antes de um cronograma de manutenção programada um aviso deve ser exibido?

en	Never warn
pt-br	Nunca Executar

en	When maintenance starts
pt-br	Quando a manutenção é iniciada

en	%d Day Before
pt-br	%d Dia anterior

en	%d Days Before
pt-br	%d Dias Antes

en	Network stats in
pt-br	Estatísticas de rede em

en	bytes or bits
pt-br	bytes ou bits

en	Bytes

en	Bits

en	Alarm Settings
pt-br	Alarme Configurações

en	Alarm DB check Aborted Clients
pt-br	Clientes abortados de verificação de banco de dados de alarme

en	If this event has occurred, trigger the selected Normal, Warning, or Alert status color.
pt-br	Se esse evento tiver ocorrido, acione a cor de status Normal, Aviso ou Alerta selecionada.

en	Alarm Host with the same Description
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição: %s

en	Alarm Orphaned Data Source
pt-br	Fontes de dados órfãs: %s

en	Alarm non-empty Poller Output
pt-br	Saída do poller de alarme não vazia

en	Alarm Bad indexes Data Source
pt-br	Fonte de dados de índices de alarme inválidos

en	Alarm Threshold logonly action
pt-br	Ação somente de logon do Alarm Therhold

en	Alarm when device bulk_walk_size is not optimized
pt-br	Alarme quando o bulk_walk_size do dispositivo não está otimizado

en	Alarm Devices with the same IP/port
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Alarm Device in more than one Tree
pt-br	Dispositivos em mais de uma árvore: %s

en	Alarm Device without a Tree
pt-br	Dispositivos em mais de uma árvore: %s

en	Alarm Device with Default public/private SNMP Community
pt-br	Hospedagem com comunidade pública/privada padrão: %s

en	Alarm Device without Monitoring
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Alarm Device without Graph
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Alarm Red/Yellow Polling Time
pt-br	Permitir painel Top 5 pior tempo de votação

en	Polling times above these thresholds will trigger a Warning or Alert status color.
pt-br	Os tempos de sondagem acima desses limites acionarão uma cor de status de Aviso ou Alerta.

en	5s / 10s Yellow / Red
pt-br	5s / 10s Amarelo / Vermelho

en	10s / 20s Yellow / Red
pt-br	40s/20s vermelho/amarelo

en	20s / 40s Yellow / Red
pt-br	20s/10s vermelho/amarelo

en	Alarm Red/Yellow Failed/All Ratio
pt-br	Relação de alarme vermelho/amarelo falhou/todos

en	The ratio of failed availability checks to successful checks to trigger as Warning or Alert status color.
pt-br	A proporção de verificações de disponibilidade com falha e verificações bem-sucedidas a serem acionadas como cor de status de Aviso ou Alerta.

en	0.1 / 0.2 Yellow / Red
pt-br	0,1/0,2 vermelho/amarelo

en	0.2 / 0.4 Yellow / Red
pt-br	0.2 / 0.4 Amarelo / Vermelho

en	0.5 / 0.5++ Yellow / Red
pt-br	0.5 / 0.5++ Amarelo / Vermelho

en	Alarm Red/Yellow Ping
pt-br	Alarme ping vermelho/amarelo

en	Ping latency above these levels will trigger a Warning or Alert status color.
pt-br	A latência de ping acima desses níveis acionará uma cor de status de Aviso ou Alerta.

en	10ms / 20ms Yellow / Red
pt-br	10ms / 20ms amarelo / vermelho

en	20ms / 50ms Yellow / Red
pt-br	20ms / 50ms amarelo / vermelho

en	100ms / 200+ms Yellow / Red
pt-br	100/200+ms vermelho/amarelo

en	Alarm Red/Yellow Worst Availability
pt-br	Top5 pior disponibilidade

en	Availability below these levels will trigger either a Yellow or a Red status color.
pt-br	A disponibilidade abaixo desses níveis acionará uma cor de status Amarelo ou Vermelho.

en	Yellow / Red
pt-br	Amarelo / Vermelho

en	Alerts
pt-br	Alertas

en	Panels that provide alerting.
pt-br	Painéis que fornecem alertas.

en	Host alerts
pt-br	Hostname

en	Host alerts (up/down/recovering) in last 30 minutes
pt-br	Alertas do host (up/down/recovery) nos últimos 30 minutos

en	Date
pt-br	Data

en	Host

en	State
pt-br	Estado

en	More records, use detail window
pt-br	Mais registros, use a janela de detalhes

en	Waiting for data
pt-br	Aguardando dados

en	You don't have permissions to any hosts
pt-br	Você não tem permissão

en	Analysis Panels
pt-br	Ativar/desativar painéis

en	Panels that analyze the current behavior of Cacti and it's plugins.
pt-br	Painéis que analisam o comportamento atual do Cacti e seus plugins.

en	Analyze Logins
pt-br	Permitir painel Analayse Logins

en	Analyze the last several Cacti logins for trends and errors.
pt-br	Analise os últimos logins do Cacti em busca de tendências e erros.

en	Analyze Logs
pt-br	Analisar log de cactos

en	Look for common errors in Cacti's log file that should be a cause for concern.
pt-br	Procure erros comuns no arquivo de log do Cacti que devem ser motivo de preocupação.

en	Database Checks
pt-br	Verificação de banco de dados

en	Analyze MySQL/MariaDB database for common errors. Note that this process may take a long time on very large systems.
pt-br	Analise o banco de dados MySQL/MariaDB para erros comuns. Observe que esse processo pode levar muito tempo em sistemas muito grandes.

en	Analyze Cacti Objects
pt-br	Analisar log de cactos

en	Analyze Trees, Graphs, Hosts, ...
pt-br	Analisar árvores, gráficos, hosts, ...

en	Analyze DS stats
pt-br	Permitir painel Analayse Database

en	Analyze data source stats
pt-br	Permitir painel Analayse Database

en	Username
pt-br	Nome de usuário

en	IP Address
pt-br	Endereço IP

en	Status

en	Failed
pt-br	Falhou

en	Success - Login
pt-br	Sucesso - Entrar

en	Success - Token
pt-br	Sucesso - Token

en	Total Failed Logins: %s
pt-br	Logins falhados

en	None
pt-br	Nenhum

en	Active Users in Last Hour:
pt-br	Usuários ativos na última hora:

en	Log file not accessible or empty
pt-br	Arquivo de log não acessível ou vazio

en	Analyze last %s log lines:
pt-br	Logins falhados

en	Errors:
pt-br	Erros:

en	Warnings:
pt-br	Avisos:

en	Log Size: Larger than 2GB
pt-br	é maior que 2GB

en	Log Size: OK
pt-br	Tamanho do registo OK

en	Log Size: Quite Large
pt-br	O tamanho do log é bastante grande

en	Log Size:
pt-br	Tamanho do log

en	Last log lines:
pt-br	Últimos 10 logins

en	Skipping DB tables checks. Database too large
pt-br	Ignorando verificações de tabelas de banco de dados. Banco de dados muito grande

en	Table %s status %s
pt-br	Status da tabela %s %s

en	DB: Problems
pt-br	Problema DB

en	DB: OK

en	Max connection reached: %s / %s
pt-br	Conexão máxima atingida: %s / %s

en	You can increase Max connection via command line tools or permanently in config file
pt-br	Você pode aumentar a conexão Max através de ferramentas de linha de comando ou permanentemente no arquivo de configuração

en	Connection errors: %s - try to restart SQL service, check SQL log, ...
pt-br	Erros de conexão - tente reiniciar o serviço SQL.

en	Aborted clients/connects: %s
pt-br	Clientes/conexões abortadas: %s - verifique os logs.

en	Aborted clients/connects - Run 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' or ' log_error_verbosity = 1;' (depends on your MySQL/MariaDB version) from the mysql CLI and set in server.cnf to silence.
pt-br	Clientes/conexões abortados - Execute 'SET GLOBAL log_warnings = 1;' ou ' log_error_verbosity = 1;' (depende da sua versão do MySQL/MariaDB) da CLI mysql e defina em server.cnf para silenciar.

en	Connection errors: %s
pt-br	Erros de conexão: %s

en	Damaged tables: %s
pt-br	Tabelas danificadas: %s

en	You should run check and repair table commands
pt-br	Você deve executar os comandos de verificação e tabela de reparo

en	Memory tables: %s
pt-br	Tabelas de memória: %s

en	All tables: %s
pt-br	Todas as tabelas: %s

en	N/A

en	Devices with the same IP and port: %s
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices: %s
pt-br	Dispositivos Bulk Walk Size não otimizados: %s

en	Please have a look to device parameter "Bulk Walk Maximum Repetitions". You can improve your poller performance
pt-br	Por favor, dê uma olhada no parâmetro do dispositivo "Bulk Walk Maximum Rerepeats". Você pode melhorar o desempenho do seu poller

en	Reindex last run
pt-br	Reindexar a última execução

en	RRD Checker last run
pt-br	Última execução do RRD Checker

en	RRD Cleaner last run
pt-br	Última execução do RRD Cleaner

en	%s: %s

en	It is recommended to run this tool at least occasionally
pt-br	Recomenda-se executar esta ferramenta pelo menos ocasionalmente

en	%s: not run yet
pt-br	%s: ainda não executado

en	Orphaned Data Sources: %s
pt-br	Fontes de dados órfãs: %s

en	Datasource - bad indexes: %s
pt-br	Fonte de dados - índices ruins: %s

en	Thold logonly alert/warning: %s
pt-br	Manter alerta/aviso somente de logon: %s

en	Devices with the same description: %s
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição: %s

en	Devices in more than one tree: %s
pt-br	Dispositivos em mais de uma árvore: %s

en	Devices without graphs: %s
pt-br	Hosts sem gráficos: %s

en	Devices without tree: %s
pt-br	Anfitriões sem árvore: %s

en	Devices with default public/private community: %s
pt-br	Hospedagem com comunidade pública/privada padrão: %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts: %s
pt-br	Plugin Monitor - hosts não monitorados: %s

en	Found %s problems
pt-br	Problemas encontrados %s

en	Everything OK
pt-br	Tudo bem

en	DS stats:
pt-br	Estatísticas DS:

en	Panel needs DS stats enabled.
pt-br	O painel precisa de estatísticas DS habilitadas.

en	DS all records
pt-br	DS todos os registros

en	DS null records
pt-br	Registros nulos do DS

en	Analyze Cacti Log Details [ Warnings/Errors ]
pt-br	Analisar detalhes do log do Cacti [ Avisos/Erros ]

en	Errors
pt-br	Erros

en	Warnings
pt-br	Avisos

en	WARNING: File is Larger than 2GB
pt-br	é maior que 2GB

en	Log Size
pt-br	Tamanho do log

en	Analyze Logins Detail
pt-br	Analisar log - número de linhas

en	User
pt-br	Usuário

en	Result
pt-br	Resultado

en	Active Users in Last 2 Hours:
pt-br	Usuários ativos nas últimas 2 horas:

en	No Active Users
pt-br	Usuários ativos

en	View Full User Log
pt-br	Visualizar registro completo do usuário

en	Analyze Tree, Graphs, Hosts
pt-br	Analisar árvore/hospedeiro/gráfico

en	Devices with the same IP and port - %s
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta %s

en	Not optimized Bulk Walk Size devices - %s
pt-br	Dispositivos Bulk Walk Size não otimizados - %s

en	Data maintenance
pt-br	Quando a manutenção é iniciada

en	Orphaned Data Sources - %s
pt-br	Fontes de dados órfãs %s

en	Datasources with bad indexes - %s
pt-br	Datasource - índices ruins %s:

en	Thold logonly alert/warning - %s
pt-br	Manter alerta/aviso somente de logon - %s:

en	Devices with the same description - %s
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição %s

en	Devices in more than one tree - %s
pt-br	Dispositivos em mais de uma árvore %s

en	Devices without Graphs - %s
pt-br	Hosts sem gráficos %s

en	Devices without tree - %s
pt-br	Anfitriões sem árvore %s

en	Devices with default public/private community - %s
pt-br	Hospedagem com comunidade pública/privada padrão %s

en	Plugin Monitor - Unmonitored hosts - %s
pt-br	Plugin Monitor - hosts não monitorados %s

en	The busiest
pt-br	Os mais movimentados

en	Panels that finds the busiest hosts.
pt-br	Painéis que encontram os anfitriões mais ocupados.

en	Busiest CPU
pt-br	CPU mais ocupada

en	Devices with the busiest CPU (Host MIB)
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Busiest ucd/net - Load
pt-br	ucd/net mais movimentado - Carregar

en	Devices with the highest Load (ucd/net)
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição: %s

en	Busiest Hard Drive Space
pt-br	Espaço mais ocupado no disco rígido

en	Devices with the highest Hard Drive Space used (Host MIB)
pt-br	Dispositivos com o maior espaço no disco rígido usado (Host MIB)

en	Busiest uptime
pt-br	Tempo de atividade mais movimentado

en	Devices with the highest uptime
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Busiest Interface in/out traffic
pt-br	Tráfego de entrada/saída de interface mais movimentado

en	Devices with the highest in/out traffic (Interface)
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Busiest Interface error
pt-br	Erro de interface mais movimentado

en	Devices with the highest errors/discards (Interface)
pt-br	Dispositivos com os maiores erros/descartes (Interface)

en	Busiest Interface utilization
pt-br	Utilização da interface mais movimentada

en	Ports with the highest interface utilization
pt-br	Portas com a maior utilização de interface

en	Please enable and configure DS stats
pt-br	Habilite e configure as estatísticas de DS

en	Ask admin to enable DS stats
pt-br	Peça ao administrador para ativar as estatísticas do DS

en	Average
pt-br	Média

en	Peak
pt-br	Pico

en	Average of all allowed DS
pt-br	Média de todos os DS permitidos

en	Waiting for data or you don't have permission for any device with this template.
pt-br	Aguardando dados ou você não tem permissão para nenhum dispositivo com esse modelo.

en	You don't have permissions to any hosts or there isn't any host with this template
pt-br	Você não tem permissão

en	Uptime
pt-br	Tempo de atividade

en	Average of all allowed hosts
pt-br	Média de todos os hosts permitidos

en	Waiting for data or you don't have permission for any device
pt-br	Você não tem permissão

en	Direction
pt-br	Direção

en	Time interval last 5 minutes
pt-br	Intervalo de tempo de duração de 5 minutos

en	Busiest 30 Host MIB CPU utilization (last hour)
pt-br	Utilização mais movimentada da CPU MIB de 30 hosts (última hora)

en	Install TopX plugin for more DS statistics
pt-br	Instale o plugin TopX para mais estatísticas de DS

en	Busiest 30 ucd/net Load (last hour)
pt-br	Carga 30 ucd/net mais movimentada (última hora)

en	Busiest 30 Host MIB Hard Drive space (last hour)
pt-br	Espaço mais ocupado do disco rígido MIB de 30 hosts (última hora)

en	Busiest traffic (in+out)
pt-br	Tráfego mais movimentado (entrada+saída)

en	Busiest interface utilization
pt-br	Utilização da interface mais movimentada

en	Graphical Panels
pt-br	Painéis Intropage

en	Panels that provide information about Cacti and it's plugins in a Graphical way.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o Cacti e seus plugins de forma gráfica.

en	Data Sources
pt-br	Fonte dos Dados

en	Graph of Data Sources
pt-br	Permitir painel Graph Data Dource

en	Device Templates
pt-br	Modelos de dispositivos

en	Graph of Device Templates
pt-br	Modelos de dispositivos

en	Devices by Status
pt-br	Modelos de dispositivos

en	Graph of Devices by Status (up,down,...)
pt-br	Gráfico de dispositivos por status (para cima, para baixo,...)

en	Datasources:
pt-br	Fontes de dados

en	Device Templates:
pt-br	Modelos de dispositivos

en	Devices:
pt-br	Dispositivos

en	Down
pt-br	Baixo

en	Recovering
pt-br	Recuperando

en	Data Type
pt-br	Tipo de Dados

en	Total

en	No untemplated datasources found
pt-br	Nenhuma fonte de dados não modelada encontrada

en	Devices
pt-br	Dispositivos

en	Device Count
pt-br	Max Dispositivo Inativo

en	All
pt-br	Todos

en	Up
pt-br	Acima

en	Template Name
pt-br	Nome do modelo

en	Total Devices
pt-br	Dispositivos

en	No device templates found
pt-br	Nenhum modelo de dispositivo encontrado

en	MacTrack Panels
pt-br	Sites Mactrack

en	Panels that provide information about Cacti's MacTrack plugins.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre os plug-ins MacTrack do Cacti.

en	MacTrack Plugin
pt-br	Permitir painel MacTrack Plugin

en	Various MacTrack collection and site statistics.
pt-br	Várias coletas MacTrack e estatísticas do site.

en	MacTrack Sites
pt-br	Sites Mactrack

en	Various MacTrack Site statistics.
pt-br	Várias estatísticas do site MacTrack.

en	MacTrack Plugin not Installed/Running
pt-br	Plugin do Mactrack não instalado/em execução

en	All: %s
pt-br	Todos: %s

en	Up: %s
pt-br	Acima: %s

en	Down: %s
pt-br	Abaixo: %s

en	Error: %s
pt-br	Erro: %s

en	Unknown: %s
pt-br	Desconhecido: %s

en	Disabled: %s
pt-br	Desativado: %s

en	MacTrack
pt-br	Mactrack

en	Error
pt-br	Erro

en	Unknown
pt-br	Desconhecido

en	You don't have plugin permission
pt-br	Você não tem permissão

en	Site

en	IPs

en	Ports
pt-br	Portas

en	Ports up
pt-br	Portos para cima

en	MACs

en	Device Errors
pt-br	Erros no dispositivo

en	No mactrack sites found
pt-br	Nenhum site mactrack encontrado

en	Miscellaneous Panels
pt-br	Painéis Diversos

en	Panels that general non-categorized data about Cacti's.
pt-br	Painéis que generalizam dados não categorizados sobre Cactos.

en	NTP/DNS Status
pt-br	Status NTP

en	Checking your Cacti system clock for drift from a known baseline and DNS resolving check
pt-br	Verificando o relógio do sistema Cacti quanto a desvios de uma linha de base conhecida.

en	Maint Plugin Details
pt-br	Mostrar detalhes

en	Maint Plugin details on upcoming schedules
pt-br	Detalhes do plug-in de manutenção sobre os próximos horários

en	Webseer Details
pt-br	Mostrar detalhes

en	Plugin webseer URL Service Check Details
pt-br	Detalhes da verificação do serviço de URL do plug-in webseer

en	Servcheck plugin Details
pt-br	Plugin Webseer - Detalhes

en	Plugin ServCheck Details
pt-br	Detalhes da verificação do serviço de URL do plug-in webseer

en	No NTP server configured
pt-br	Nenhum servidor NTP configurado

en	Wrong NTP server configured - %sPlease fix it in settings
pt-br	Nenhum servidor NTP configurado

en	Failed to get NTP time from %s
pt-br	Falha ao obter o tempo NTP do servidor $ntp_servidor

en	Please check time as it is off by more
pt-br	Por favor, verifique o tempo, pois está desligado por mais

en	than %s seconds from NTP server %s.
pt-br	de %s segundos do servidor NTP %s.

en	Localtime is equal to NTP server
pt-br	A hora local é igual à do servidor NTP

en	Unable to contact the NTP server indicated.
pt-br	Não foi possível contactar o servidor NTP indicado.Por favor, verifique a sua configuração

en	Please check your configuration.
pt-br	Por favor, verifique sua configuração.

en	No DNS hostname configured
pt-br	Nenhum servidor NTP configurado

en	Wrong DNS hostname configured - %sPlease fix it in settings
pt-br	Nenhum servidor NTP configurado

en	DNS hostname (%s) resolving ok.
pt-br	Nome de host DNS (%s) resolvendo ok.

en	DNS resolv time: %s ms
pt-br	Tempo de resolução do DNS: %s ms

en	DNS hostname (%s) resolving failed.
pt-br	Falha na resolução do nome de host DNS (%s).

en	Maint plugin is not installed/enabled
pt-br	Plugin do Mactrack não instalado/em execução

en	Plugin Webseer isn't installed or started
pt-br	Plugin Thold não está instalado ou iniciado

en	Webseer plugin no longer supported, use plugin servcheck instead
pt-br	Webseer plugin não é mais suportado, use plugin servcheck em vez disso

en	Number of checks (all/disabled):
pt-br	Número de cheques:

en	Status (up/down):
pt-br	Anfitriões em baixo

en	Last log messages
pt-br	Últimas mensagens de log

en	URL

en	HTTP code
pt-br	Código HTTP

en	OK

en	Webseer Plugin - Details
pt-br	Plugin Webseer - Detalhes

en	Plugin Servcheck isn't installed or started
pt-br	Plugin Thold não está instalado ou iniciado

en	Status (ok/error):
pt-br	Anfitriões em baixo

en	Last log records
pt-br	Últimos registros de log

en	Test
pt-br	Teste

en	Type
pt-br	Tipo

en	Servcheck Plugin - Details
pt-br	Plugin Webseer - Detalhes

en	Poller Panels
pt-br	Permitir estatísticas do Polidor de painel

en	Panels that provide information about Cacti's polling process.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o processo de votação do Cacti.

en	Poller Information
pt-br	Poller info

en	Various information about your Cacti poller.
pt-br	Várias informações sobre o seu poller Cacti.

en	Poller Statistics
pt-br	Permitir estatísticas do Polidor de painel

en	Various Cacti poller statistics.
pt-br	Várias estatísticas de sondagem de cactos.

en	Poller Output Items
pt-br	Itens de saída do polidor: %s

en	ID

en	Name
pt-br	Nome

en	Total Time
pt-br	Tempo Total

en	New/Idle
pt-br	Novo/Informação

en	Running
pt-br	Corrida

en	Idle
pt-br	Ocioso

en	Unkn/down

en	%s Secs
pt-br	%s segundos

en	(ok)

en	(all)
pt-br	(todos)

en	ID:

en	Seconds
pt-br	Segundos

en	Poller Details
pt-br	Permitir estatísticas do Polidor de painel

en	Average Time
pt-br	Tempo Médio

en	Max Time
pt-br	Hora Final

en	Poller output items
pt-br	Itens de saída do polidor %s:

en	Items
pt-br	Itens

en	Syslog Panels
pt-br	Recarregar Painel

en	Panels that provide information about Cacti's Syslog message processing.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o processamento de mensagens Syslog do Cacti.

en	Syslog Details
pt-br	Mostrar detalhes

en	Various Syslog Plugin statistics.
pt-br	Várias estatísticas do plug-in Syslog.

en	Incoming
pt-br	Recebido

en	Stored
pt-br	Armazenado

en	Messages
pt-br	Mensagens

en	Syslog plugin not installed/running
pt-br	Plugin Thold não instalado/em funcionamento

en	System Panels
pt-br	Painéis Intropage

en	Panels that provide information about Cacti system performance.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o desempenho do sistema Cacti.

en	Information
pt-br	Informação

en	Various system information about the Cacti system itself.
pt-br	Várias informações do sistema sobre o próprio sistema Cacti.

en	Administrative Alerts
pt-br	Alertas administrativos

en	Extra admin notify panel for all users
pt-br	Painel de notificação extra do administrador para todos os usuários

en	Boost Statistics
pt-br	Aumentar as estatísticas

en	Information about Cacti's performance boost process.
pt-br	Informações sobre o processo de aumento de desempenho do Cacti.

en	24 Hour Extremes
pt-br	24 horas extremas

en	Table with 24 hours of Polling Extremes (longest poller run, down hosts)
pt-br	Tabela com 24 horas de Polling Extremes (execução mais longa do poller, hosts inativos)

en	CPU Utilization
pt-br	Utilização da CPU

en	CPU utilization Graph (only Linux).
pt-br	Utilização da CPU

en	CPU Load:
pt-br	Carga de CPU:

en	This function is not implemented on Windows platforms
pt-br	Esta função não está implementada em plataformas Windows

en	Avg CPU
pt-br	CPU média

en	Max CPU
pt-br	CPU máxima

en	Cacti Version:
pt-br	Versão Cacti

en	Poller Type:
pt-br	Tipo Poller:

en	Spine
pt-br	Coluna vertebral

en	Spine version:
pt-br	Versão da coluna vertebral

en	You are using incorrect spine version!
pt-br	Você está usando a versão incorreta da coluna vertebral!

en	Poller Type:
pt-br	Tipo Poller

en	Running on:
pt-br	A correr

en	Overrun Warning
pt-br	Aviso de Ultrapassagem

en	Timed Out
pt-br	Tempo Expirado

en	Other
pt-br	Outro

en	Never Run
pt-br	Nunca Executar

en	Boost Status is: %s
pt-br	Aumentar as estatísticas

en	Processes/Frequency: %s / %s
pt-br	Processos/Frequência: %s / %s

en	Pending Records Threshold: %s
pt-br	Registros de impulso pendentes: %s

en	Approximate Next Start Time: %s
pt-br	Próxima Hora de Início: %s

en	Pending/Archived Records: %s / %s
pt-br	Registros de impulso arquivados: %s

en	Current Boost Table(s) Size: %s
pt-br	Tabela(s) de aumento de corrente Tamanho: %s

en	Avg Bytes/Record: %s
pt-br	Média Bytes/Registro: %s

en	Last run duration/updates: %s / %s
pt-br	Duração da última execução: %s

en	Poller Run
pt-br	Poller info

en	Down Hosts
pt-br	Anfitriões

en	Triggered
pt-br	Provocado

en	Poller out. itms
pt-br	Itens de saída do polidor %s:

en	48 Hour Extreme Polling
pt-br	24 horas extremas

en	Long Running Poller
pt-br	Polidor de longa duração

en	Max Device Down
pt-br	Max Dispositivo Inativo

en	Max Thold Triggered
pt-br	Desencadeados por ventos

en	Poller Output Item
pt-br	Itens de saída do polidor: %s

en	Failed Polls
pt-br	Logins falhados

en	Threshold Panels
pt-br	Limiares

en	Panels that provide information about Cacti Thresholding Plugin.
pt-br	Painéis que fornecem informações sobre o plug-in de limite do Cacti.

en	Last Threshold Events
pt-br	Limiares

en	Threshold Plugin Latest Events
pt-br	Limiares

en	Threshold

en	Threshold Plugin Graph (all, trigerred, ...)
pt-br	Gráfico de plug-in de limite (todos, acionados, ...)

en	Plugin Thold isn't installed or started
pt-br	Plugin Thold não está instalado ou iniciado

en	Without events yet
pt-br	Sem eventos ainda

en	Thresholds:
pt-br	Limiares

en	Thold plugin not installed/running
pt-br	Plugin Thold não instalado/em funcionamento

en	Trigerred
pt-br	Provocado

en	Breached
pt-br	Quebrado

en	Threshold Details
pt-br	Limiares

en	Thresholds
pt-br	Limiares

en	Breached:
pt-br	Quebrado

en	Triggered:
pt-br	Provocado

en	You don't have permission to Thresholds
pt-br	Você não tem permissão

en	Description
pt-br	Descrição

en	Top/Bottom 5 Panels
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Panels that provide information trending information about Cacti data collection.
pt-br	Painéis que fornecem informações de tendências sobre a coleta de dados do Cacti.

en	Bottom Ping
pt-br	Ping inferior

en	Devices with the worst ping response
pt-br	Dispositivos com a mesma descrição: %s

en	Bottom Availability
pt-br	Disponibilidade

en	Devices with the worst availability/reachability
pt-br	Top5 pior disponibilidade

en	Bottom Polling Time
pt-br	Tempo de escolha

en	Devices with the worst polling time
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Bottom Polling Ratio
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Devices with the worst polling ratio
pt-br	Dispositivos com o mesmo IP e porta: %s

en	Current
pt-br	Atual

en	Hostname

en	Availability/Reachability
pt-br	Disponibilidade/Acessibilidade

en	Polling Time
pt-br	Tempo de escolha

en	Ratio
pt-br	Proporção

en	Top 20 Hosts with Worst Ping
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Top 20 Hosts with the Worst Availability
pt-br	Top5 pior disponibilidade

en	Availability
pt-br	Disponibilidade

en	Top 20 Hosts Worst Polling Time
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Top 20 Hosts with the Worst Polling Ratio
pt-br	Top5 pior tempo de votação

en	Intropage Viewer
pt-br	Painéis Intropage

en	Intropage Administration
pt-br	Opções da página introdutória

en	System Administration
pt-br	Administração do Sistema

en	Timespan Last 1 Hour
pt-br	Usuários ativos nas últimas 2 horas:

en	Timespan Last %d Hours
pt-br	Usuários ativos nas últimas 2 horas:

en	Timespan Last 1 Day
pt-br	Período de tempo Último 1 Dia

en	%d Seconds
pt-br	%d segundos

en	%d Hours
pt-br	%d horas

en	%d Day
pt-br	%d Dia