en	Error
pt-br	Erro

en	Unknown
pt-br	Desconhecido

en	Operating System
pt-br	Sistema Operacional

en	Device Driver
pt-br	Driver do dispositivo

en	Application
pt-br	Aplicação

en	Running
pt-br	Corrida

en	Runnable
pt-br	Executável

en	Not Runnable
pt-br	Não executável

en	Invalid
pt-br	Inválido

en	Present
pt-br	Presente

en	Warning
pt-br	Atenção

en	Testing
pt-br	Testando

en	Down

en	Running Process History
pt-br	Execução do histórico do processo

en	OS Type
pt-br	Tipo de SO

en	All
pt-br	Todos

en	Device
pt-br	Dispositivo

en	Template
pt-br	Modelo

en	Go
pt-br	Ir

en	Clear
pt-br	Limpar

en	Search
pt-br	Pesquisar

en	Process
pt-br	Processo

en	Entries
pt-br	Entradas

en	Default
pt-br	Padrão

en	Hostname

en	Last Seen
pt-br	Visto pela última vez

en	Use Time (d:h:m)
pt-br	Tempo de uso (d:h:m)

en	History
pt-br	Histórico

en	Edit Device
pt-br	Editar dispositivo

en	No Process History Found
pt-br	Nenhum histórico de processos encontrado

en	Running Processes
pt-br	Processos em execução

en	Path
pt-br	Caminho

en	Parameters
pt-br	Parâmetros

en	CPU (Hrs)

en	Memory (MB)
pt-br	Memória (MB)

en	Type
pt-br	Tipo

en	Status

en	Processes
pt-br	Processos

en	No Running Software Found
pt-br	Nenhum software em execução encontrado

en	Total CPU [h]:
pt-br	CPU total [h]:

en	Total Size [MB]:
pt-br	Tamanho total [MB]:

en	Avg. CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
pt-br	Avg. Tamanho [MB]:

en	Hardware Inventory
pt-br	Inventário de Hardware

en	Hardware Description
pt-br	Descrição do Hardware

en	Hardware Type
pt-br	Tipo de Hardware

en	Errors
pt-br	Erros

en	Devices
pt-br	Dispositivos

en	No Hardware Found
pt-br	Nenhum hardware encontrado

en	Storage Inventory
pt-br	Inventário de Armazenamento

en	Volumes

en	Storage Description
pt-br	Descrição do Armazenamento

en	Storage Type
pt-br	Tipo de depósito

en	Percent Used
pt-br	Porcentagem utilizada

en	Used (MB)
pt-br	Usado (MB)

en	Total (MB)

en	Alloc (KB)
pt-br	Alocação (KB)

en	No Storage Devices Found
pt-br	Nenhum dispositivo de armazenamento encontrado

en	Device Filter
pt-br	Filtro de dispositivo

en	Recovering
pt-br	Recuperando

en	Up

en	Disabled
pt-br	Desativado

en	Actions
pt-br	Ações

en	Uptime(d:h:m)
pt-br	Tempo de atividade (d:h:m)

en	Users
pt-br	Usuários

en	CPU %
pt-br	% CPU

en	CPUs

en	Total Mem

en	Used Mem
pt-br	Mem usado

en	Total Swap

en	Used Swap
pt-br	Usado Swap

en	View Storage
pt-br	Ver Armazenamento

en	View Hardware
pt-br	Ver Hardware

en	View Processes
pt-br	Visualizar processos

en	View Software Inventory
pt-br	Ver Inventário de Software

en	View Graphs
pt-br	Ver gráficos

en	No Graphs Defined
pt-br	Nenhum gráfico definido

en	No Devices Found
pt-br	Nenhum dispositivo encontrado

en	Software Inventory
pt-br	Inventário de software

en	Applications
pt-br	Candidaturas

en	Package
pt-br	Pacote

en	Installed
pt-br	Instalado

en	No Software Packages Found
pt-br	Nenhum pacote de software encontrado

en	Summary
pt-br	Resumo

en	Storage
pt-br	Armazenamento

en	Hardware

en	Use History
pt-br	Histórico de utilização

en	Inventory
pt-br	Inventário

en	Graphs
pt-br	Gráficos

en	Summary Filter
pt-br	Filtro de resumo

en	Top
pt-br	Topo

en	All Records
pt-br	Todos os Registros

en	%d Records
pt-br	Registros %d

en	%d Record
pt-br	Registro %d

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
pt-br	NOTA: Importe o pacote de dispositivos Host MIB para visualizar os gráficos.

en	Device Type Summary Statistics
pt-br	Estatísticas resumidas do tipo de dispositivo

en	Version
pt-br	Versão

en	Logins
pt-br	Acessos

en	CPUS

en	Avg CPU
pt-br	CPU médio

en	Max CPU
pt-br	Máximo de CPU

en	Avg Mem
pt-br	Média Mem

en	Max Mem
pt-br	Máximo Mem

en	Avg Swap

en	Max Swap

en	Avg Proc
pt-br	Média Proc.

en	Max Proc

en	View Devices
pt-br	Ver Dispositivos

en	No Device Types
pt-br	Nenhum tipo de dispositivo

en	Process Summary Filter
pt-br	Filtro de resumo do processo

en	Process Summary Statistics
pt-br	Estatísticas de totais de processos

en	Process Name
pt-br	Nome do processo

en	Num Paths
pt-br	Caminhos Num

en	Hosts
pt-br	Anfitriões

en	Avg Memory
pt-br	Memória média

en	Max Memory
pt-br	Memória Máxima

en	No Processes
pt-br	Processos

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
pt-br	Lista Personalizada de Gráficos Aplicada - Filtragem da Lista

en	Graph Preview Filters
pt-br	Filtros de Pré-visualização de Gráficos

en	Delete
pt-br	Excluir

en	Duplicate
pt-br	Duplicar

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o(s) seguinte(s) tipo(s) de host

en	Cancel
pt-br	Cancelar

en	Continue
pt-br	Continuar

en	Delete Host Type(s)
pt-br	Excluir tipo(s) de host

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
pt-br	Clique em 'Continuar' para duplicar o(s) seguinte(s) tipo(s) de anfitrião(ões). Você pode, opcionalmente, alterar a descrição do(s) novo(s) tipo(s) de host. Caso contrário, não altere o valor abaixo e o nome original será replicado com um novo sufixo.

en	Host Type Prefix:
pt-br	Prefixo do tipo de host:

en	Duplicate Host Type(s)
pt-br	Tipo(s) de anfitrião(ões) duplicado(s)

en	New Type
pt-br	Novo Tipo

en	There were %d Device Types Added!
pt-br	Houve %d Tipos de Dispositivos Adicionados!

en	No New Host Types Found!
pt-br	Nenhum novo tipo de host encontrado!

en	Import Results
pt-br	Resultados da importação

en	Cacti has imported the following items:
pt-br	Cacti importou os seguintes itens:

en	Import Host MIB OS Types
pt-br	Importar tipos de sistemas operacionais MIB de host

en	Import Device Types from Local File
pt-br	Importar tipos de dispositivos do arquivo local

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
pt-br	Especifique a localização do arquivo CSV que contém as informações do tipo de dispositivo.

en	Overwrite Existing Data?
pt-br	Sobregravar dados existentes?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
pt-br	O processo de importação deve ter permissão para sobregravar dados existentes? Por favor, note que isto não significa apagar linhas antigas, apenas substituir linhas duplicadas.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
pt-br	Permitir que linhas existentes sejam atualizadas?

en	Required File Format Notes
pt-br	Notas de Formato de Arquivo Necessárias

en	The file must contain a header row with the following column headings.
pt-br	O file deve conter uma linha de cabeçalho com os seguintes títulos de coluna.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
pt-br	Um nome comum para o tipo de host. Por exemplo, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
pt-br	A versão do sistema operacional para o tipo de host

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
pt-br	Um conjunto exclusivo de caracteres do sysDescr do snmp que identifica exclusivamente este dispositivo

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
pt-br	O sysObjectID do snmp específico do fornecedor que distingue este dispositivo do próximo

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
pt-br	A chave primária para essa tabela é uma combinação dos dois campos a seguir:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
pt-br	Portanto, se você tentar importar tipos de dispositivos duplicados, os dados existentes serão atualizados com as novas informações.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
pt-br	O tipo de host é determinado pelo scan do seu agente snmp para o sysObjectID e sysDescription e comparando-o com os valores da base de dados Host Types. A primeira correspondência encontrada no banco de dados é usada para agregar dados do Host. Portanto, é muito importante que você selecione sysObjectID válido, sysDescrMatch para seus Hosts.

en	Device Scanning Function Options
pt-br	Opções da função de digitalização de dispositivos

en	Name
pt-br	Nome

en	Give this Host Type a meaningful name.
pt-br	Dê um nome significativo a este tipo de host.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
pt-br	Preencha o nome para a versão deste tipo de host.

en	System Description Match
pt-br	Descrição do Sistema Match

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
pt-br	Forneça informações chave para ajudar a HMIB a detectar o tipo de Host. SQL Onde as expressões são suportadas. SQL Onde o caractere curinga é o sinal '%'. As expressões regulares foram removidas devido a problemas de compatibilidade.

en	Vendor snmp Object ID
pt-br	ID do objeto do snmp do fornecedor

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
pt-br	Tipos de SO MIB de host [editar: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
pt-br	Tipos de SO MIB Host [novo]

en	Host MIB OS Type Filters
pt-br	Filtros tipo MIB OS Host

en	OS Types
pt-br	Tipos de SO

en	Host Type Name
pt-br	Nome do tipo de host

en	OS Version
pt-br	Versão do SO

en	SNMP ObjectID

en	SNMP Sys Description Match
pt-br	SNMP Sys Descrição Descrição Correspondência

en	No Host Types Found
pt-br	Nenhum tipo de host encontrado

en	Choose an action:
pt-br	Escolha uma ação

en	Rescan
pt-br	Reescanear

en	Scan for New or Unknown Device Types
pt-br	Procure tipos de dispositivos novos ou desconhecidos

en	Import
pt-br	Importar

en	Import Host Types from a CSV File
pt-br	Importar tipos de host de um arquivo CSV

en	Export
pt-br	Exportar

en	Export Host Types to Share with Others
pt-br	Exportar tipos de host para compartilhar com outros

en	Host MIB Viewer
pt-br	Plugin -> Anfitrião MIB Viewer

en	Host MIB Admin
pt-br	Plugin -> Host MIB Admin

en	Host MIB
pt-br	Host MIB Gráficos

en	Host MIB General Settings
pt-br	Definições Gerais do MIB do Anfitrião

en	Host MIB Poller Enabled
pt-br	Polidor MIB host habilitado

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
pt-br	Marque esta caixa, se quiser que o Host MIB polling seja activado. Caso contrário, o polidor não funcionará.

en	Automatically Discover Cacti Devices
pt-br	Descubra automaticamente os dispositivos Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
pt-br	Deseja procurar e adicionar automaticamente dispositivos que suportem o Host Resource MIB a partir da tabela do host Cacti?

en	Automatically Purge Devices
pt-br	Purga automática de dispositivos

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
pt-br	Deseja purgar automaticamente os dispositivos que são removidos do sistema Cacti?

en	Default Row Count
pt-br	Contagem de linhas padrão

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
pt-br	Quantas linhas você deseja ver no tipo de sistema operacional HMIB por padrão?

en	Default Top Host Types
pt-br	Principais tipos de host padrão

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
pt-br	Quantos processos você deseja ver no Dashboard HMIB por padrão?

en	%d Types
pt-br	%d Tipos

en	Default Top Processes
pt-br	Processos principais padrão

en	%d Processes
pt-br	Processos

en	Maximum Concurrent Collectors
pt-br	Coletores simultâneos máximos

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
pt-br	Qual é o número máximo de processo de coletor simultâneo que você deseja executar de uma só vez?

en	%d Process
pt-br	%d Processo

en	Host Auto Discovery Frequency
pt-br	Frequência de Descoberta Automática do Host

en	Auto Discovery Frequency
pt-br	Frequência de Descoberta Automática

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
pt-br	Com que frequência queres procurar novos dispositivos Cacti?

en	Host Graph Automation
pt-br	Automação de Host Graph Automation

en	Automatically Add New Graphs
pt-br	Adicionar novos gráficos automaticamente

en	How often do you want to check for new objects to graph?
pt-br	Quantas vezes você quer verificar se há novos objetos para o gráfico?

en	Never
pt-br	Nunca

en	%d Hour
pt-br	%d Hora

en	%d Hours
pt-br	%d horas

en	%d Day
pt-br	%d Dia

en	%d Days
pt-br	%d Dias

en	Host MIB Table Collection Frequencies
pt-br	Anfitrião MIB Frequências de coleta de tabela

en	Running Programs Frequency
pt-br	Frequência dos programas em execução

en	How often do you want to scan running software?
pt-br	Com que frequência você deseja verificar o software em execução?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
pt-br	Programas em execução CPU/frequência de memória

en	How often do you want to scan running software for performance data?
pt-br	Com que frequência você deseja verificar os dados de desempenho do software em execução?

en	Installed Software Frequency
pt-br	Frequência do software instalado

en	How often do you want to scan for installed software?
pt-br	Com que frequência você deseja verificar o software instalado?

en	Storage Frequency
pt-br	Freqüência de armazenamento

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
pt-br	Com que frequência você deseja verificar os dados de desempenho de armazenamento?

en	Device Frequency
pt-br	Freqüência do dispositivo

en	How often do you want to scan for Device performance data?
pt-br	Com que frequência você deseja verificar os dados de desempenho do dispositivo?

en	Processor Frequency
pt-br	Freqüência do processador

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
pt-br	Com que frequência você deseja verificar os dados de desempenho do processador?

en	%d Minute
pt-br	%d Minuto

en	%d Minutes
pt-br	Minutos

en	Management
pt-br	Gerenciamento

en	Normal User
pt-br	Usuário normal

en	General Administration
pt-br	Administração Geral

en	Host MIB Inventory Summary
pt-br	Resumo do Inventário do MIB Anfitrião

en	Host MIB Details
pt-br	Detalhes do MIB Anfitrião

en	Host MIB Storage
pt-br	Armazenamento Host MIB

en	Host MIB Hardware
pt-br	Hardware Host MIB

en	Host MIB Running Processes
pt-br	Processos de execução do MIB hospedeiro

en	Host MIB Process Use History
pt-br	Histórico de uso do processo de MIB no host

en	Host MIB Software Inventory
pt-br	Inventário de Software Host MIB

en	Host MIB Graphs
pt-br	Host MIB Gráficos

en	Host MIB OS Types
pt-br	Tipos de sistema operacional MIB hospedeiro

en	(Edit)
pt-br	(Editar)