en	Error
it	Errore

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	Operating System
it	Sistema operativo

en	Device Driver
it	Driver del dispositivo

en	Application
it	Applicazione

en	Running
it	Corsa

en	Runnable
it	Funzionabile

en	Not Runnable
it	Non eseguibile

en	Invalid
it	Non valido

en	Present
it	Regalo

en	Warning
it	Attenzione

en	Testing
it	Impostazioni

en	Down
it	Giù

en	Running Process History
it	Esecuzione della cronologia del processo

en	OS Type
it	Tipo SO

en	All
it	Tutti

en	Device
it	Dispositivo

en	Template
it	Modello

en	Go
it	Vai

en	Clear
it	Cancella

en	Search
it	Cerca

en	Process
it	Processo

en	Entries
it	Voci

en	Default
it	Predefinito

en	Hostname
it	Nome Host

en	Last Seen
it	Ultimo accesso

en	Use Time (d:h:m)
it	Tempo di utilizzo (d:h:m)

en	History
it	Cronologia

en	Edit Device
it	Modifica apparecchio

en	No Process History Found
it	Nessuna storia di processo trovata

en	Running Processes
it	Processi in corso

en	Path
it	Percorso

en	Parameters
it	Parametri

en	CPU (Hrs)
it	CPU (ore)

en	Memory (MB)
it	Memoria (MB)

en	Type
it	Tipo

en	Status
it	Stato

en	Processes
it	Processi

en	No Running Software Found
it	Nessun software in esecuzione trovato

en	Total CPU [h]:
it	Totale CPU [h]:

en	Total Size [MB]:
it	Dimensione totale [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
it	Media CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
it	Media Dimensione [MB]:

en	Hardware Inventory
it	Inventario hardware

en	Hardware Description
it	Descrizione dell'hardware

en	Hardware Type
it	Tipo di hardware

en	Errors
it	Errori

en	Devices
it	Dispositivi

en	No Hardware Found
it	Nessun hardware trovato

en	Storage Inventory
it	Inventario dello stoccaggio

en	Volumes
it	Volumi

en	Storage Description
it	Descrizione della conservazione

en	Storage Type
it	Tipo di stoccaggio

en	Percent Used
it	Percentuale Usato

en	Used (MB)
it	Usato (MB)

en	Total (MB)
it	Totale (MB)

en	Alloc (KB)
it	Assegnazione (KB)

en	No Storage Devices Found
it	Nessun dispositivo di memorizzazione trovato

en	Device Filter
it	Filtro dispositivo

en	Recovering
it	Recupero in corso

en	Up
it	Su

en	Disabled
it	Disabilitato

en	Actions
it	Azioni

en	Uptime(d:h:m)
it	Tempo di attività (d:h:m)

en	Users
it	Utenti

en	CPU %
it	CPU

en	CPUs
it	CPU

en	Total Mem
it	Totale Mem

en	Used Mem
it	Usato Mem

en	Total Swap
it	Totale Swap

en	Used Swap
it	Usato Swap

en	View Storage
it	Visualizzazione dello spazio di archiviazione

en	View Hardware
it	Visualizza l'hardware

en	View Processes
it	Visualizza i processi

en	View Software Inventory
it	Visualizza l'inventario del software

en	View Graphs
it	Visualizza i grafici

en	No Graphs Defined
it	Nessun grafico definito

en	No Devices Found
it	Nessun dispositivo trovato

en	Software Inventory
it	Inventario del software

en	Applications
it	Candidature

en	Package
it	Pacchetto

en	Installed
it	Installato

en	No Software Packages Found
it	Nessun pacchetto software trovato

en	Summary
it	Sommario

en	Storage
it	Spazio d’archiviazione

en	Hardware

en	Use History
it	Cronologia d'uso

en	Inventory
it	Inventario

en	Graphs
it	Grafici

en	Summary Filter
it	Filtro di riepilogo

en	Top
it	In alto

en	All Records
it	Tutti i Registri

en	%d Records
it	Registrazioni %d

en	%d Record

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
it	NOTA: importare il pacchetto del dispositivo MIB host per visualizzare i grafici.

en	Device Type Summary Statistics
it	Statistiche riepilogative sul tipo di dispositivo

en	Version
it	Versione

en	Logins
it	Login

en	CPUS

en	Avg CPU
it	CPU media

en	Max CPU
it	CPU massima

en	Avg Mem
it	Mem

en	Max Mem

en	Avg Swap
it	Scambio media

en	Max Swap
it	Scambio massimo

en	Avg Proc

en	Max Proc

en	View Devices
it	Mostrare dispositivi

en	No Device Types
it	Nessun tipo di dispositivo

en	Process Summary Filter
it	Filtro di riepilogo del processo

en	Process Summary Statistics
it	Statistiche di riepilogo del processo

en	Process Name
it	Nome processo

en	Num Paths
it	Percorsi Num

en	Hosts

en	Avg Memory
it	Memoria media

en	Max Memory
it	Memoria massima

en	No Processes
it	processi

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
it	Elenco grafico personalizzato applicato - Filtraggio da elenco

en	Graph Preview Filters
it	Filtri di anteprima del grafico

en	Delete
it	Elimina

en	Duplicate
it	Duplica

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti tipi di host

en	Cancel
it	Annulla

en	Continue
it	Continua

en	Delete Host Type(s)
it	Cancellare il tipo o i tipi di host

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
it	Fare clic su 'Continua' per duplicare i seguenti tipi di host. È possibile modificare facoltativamente la descrizione per i nuovi tipi di host. Altrimenti, non cambiare il valore sotto e il nome originale sarà replicato con un nuovo suffisso.

en	Host Type Prefix:
it	Host Type Prefisso:

en	Duplicate Host Type(s)
it	Duplicare il tipo o i tipi di Host

en	New Type
it	Nuovo Tipo

en	There were %d Device Types Added!
it	Sono stati aggiunti %d tipi di dispositivo!

en	No New Host Types Found!
it	Nessun nuovo tipo di ospite trovato!

en	Import Results
it	Importa risultati

en	Cacti has imported the following items:
it	Cacti ha importato i seguenti articoli:

en	Import Host MIB OS Types
it	Importazione di tipi di sistemi operativi MIB Host MIB

en	Import Device Types from Local File
it	Importazione di tipi di dispositivi da file locale

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
it	Specificare la posizione del file CSV contenente le informazioni sul tipo di dispositivo.

en	Overwrite Existing Data?
it	Sovrascrivere i dati esistenti?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
it	Il processo di importazione deve poter sovrascrivere i dati esistenti? Si prega di notare che questo non significa cancellare la vecchia riga, ma solo sostituire le righe duplicate.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
it	Consentire l'aggiornamento delle righe esistenti?

en	Required File Format Notes
it	Note sul formato file richiesto

en	The file must contain a header row with the following column headings.
it	Il file deve contenere una riga di intestazione con le seguenti intestazioni di colonna.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
it	Un nome comune per il tipo di host. Ad esempio, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
it	La versione del sistema operativo per il tipo host

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
it	Un insieme unico di caratteri di snmp sysDescr che identificano in modo univoco questo dispositivo.

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
it	Lo snmp sysObjectID specifico del fornitore che distingue questo dispositivo dal prossimo

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
it	La chiave primaria per questa tabella è una combinazione dei due campi seguenti:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
it	Pertanto, se si tenta di importare tipi di dispositivi duplicati, i dati esistenti verranno aggiornati con le nuove informazioni.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
it	Il tipo di host viene determinato analizzando il suo agente snmp per sysObjectID e sysDescription e confrontandolo con i valori del database Host Types. La prima corrispondenza che si trova nel database viene utilizzata aggregazione dei dati Host. Pertanto, è molto importante selezionare sysObjectID valido, sysDescrMatch per i vostri host.

en	Device Scanning Function Options
it	Opzioni della funzione di scansione del dispositivo

en	Name
it	Nome

en	Give this Host Type a meaningful name.
it	Date a questo tipo di Host Type un nome significativo.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
it	Inserire il nome della versione di questo tipo di host.

en	System Description Match
it	Descrizione del sistema Partita

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
it	Fornire informazioni chiave per aiutare l'HMIB a rilevare il tipo di Host. SQL Dove sono supportate le espressioni. SQL Dove il carattere jolly è il segno '%'. Le espressioni regolari sono state rimosse a causa di problemi di compatibilità.

en	Vendor snmp Object ID
it	ID oggetto snmp fornitore snmp oggetto

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
it	Tipi di sistema operativo MIB Host [modifica: %s].

en	Host MIB OS Types [new]
it	Tipi di sistema operativo MIB host [nuovo]

en	Host MIB OS Type Filters
it	Filtri host MIB OS Type Filtri tipo MIB

en	OS Types
it	Tipi di OS

en	Host Type Name
it	Nome del tipo di host

en	OS Version
it	Versione OS

en	SNMP ObjectID
it	Oggetto SNMP ObjectID

en	SNMP Sys Description Match
it	Descrizione del sistema SNMP Sys Match

en	No Host Types Found
it	Nessun tipo di ospite trovato

en	Choose an action:
it	Scegli l'azione

en	Rescan
it	Nuova scansione

en	Scan for New or Unknown Device Types
it	Ricerca di tipi di dispositivi nuovi o sconosciuti

en	Import
it	Importa

en	Import Host Types from a CSV File
it	Importazione di tipi di host da un file CSV

en	Export
it	Esporta

en	Export Host Types to Share with Others
it	Esportazione dei tipi di host da condividere con gli altri

en	Host MIB Viewer
it	Plugin -> Host MIB Viewer

en	Host MIB Admin
it	Plugin -> Host MIB Admin MIB Admin

en	Host MIB
it	Grafici MIB Host

en	Host MIB General Settings
it	Impostazioni generali dell'host MIB

en	Host MIB Poller Enabled
it	Host MIB Poller abilitato

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
it	Selezionare questa casella se si desidera che il polling Host MIB sia abilitato. In caso contrario, il poller non funzionerà.

en	Automatically Discover Cacti Devices
it	Scopri automaticamente i dispositivi Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
it	Desiderate ricercare e aggiungere automaticamente i dispositivi che supportano il MIB delle risorse host dalla tabella degli host Cacti?

en	Automatically Purge Devices
it	Spurgo automatico dei dispositivi

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
it	Desiderate eliminare automaticamente i dispositivi che vengono rimossi dal sistema Cacti?

en	Default Row Count
it	Conteggio predefinito delle righe

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
it	Quante righe si desidera vedere sul tipo di sistema operativo HMIB per impostazione predefinita?

en	Default Top Host Types
it	Tipi di Host Top di default

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
it	Quanti processi si desidera visualizzare di default sulla HMIB Dashboard?

en	%d Types
it	Tipi %d

en	Default Top Processes
it	Processi Top predefiniti

en	%d Processes
it	%d Processi

en	Maximum Concurrent Collectors
it	Numero massimo di collettori simultanei

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
it	Qual è il numero massimo di processi di raccolta simultanea che si desidera eseguire contemporaneamente?

en	%d Process
it	%d Processo

en	Host Auto Discovery Frequency
it	Host Auto Discovery Frequenza di rilevamento automatico

en	Auto Discovery Frequency
it	Frequenza di scoperta automatica

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
it	Quante volte vuoi cercare nuovi dispositivi Cacti?

en	Host Graph Automation
it	Automazione di Host Graph Automation

en	Automatically Add New Graphs
it	Aggiunta automatica di nuovi grafici

en	How often do you want to check for new objects to graph?
it	Con quale frequenza si desidera controllare la presenza di nuovi oggetti nel grafico?

en	Never
it	Mai

en	%d Hour
it	%d Ora

en	%d Hours
it	%d Ore

en	%d Day
it	%d Giorno

en	%d Days
it	%d Giorni

en	Host MIB Table Collection Frequencies
it	Frequenze di raccolta dei tavoli MIB Host MIB

en	Running Programs Frequency
it	Programmi in esecuzione Frequenza dei programmi

en	How often do you want to scan running software?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione del software in esecuzione?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
it	Esecuzione dei programmi CPU/Frequenza di memoria

en	How often do you want to scan running software for performance data?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione dei dati sulle prestazioni del software in esecuzione?

en	Installed Software Frequency
it	Frequenza del software installato

en	How often do you want to scan for installed software?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione del software installato?

en	Storage Frequency
it	Frequenza di memorizzazione

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione dei dati sulle prestazioni di memorizzazione?

en	Device Frequency
it	Frequenza del dispositivo

en	How often do you want to scan for Device performance data?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione dei dati sulle prestazioni del dispositivo?

en	Processor Frequency
it	Frequenza del processore

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
it	Con quale frequenza si desidera eseguire la scansione dei dati sulle prestazioni del processore?

en	%d Minute
it	%d Minuto

en	%d Minutes
it	minuti

en	Management
it	Gestione

en	Normal User
it	Utente Normale

en	General Administration
it	Amministrazione Generale

en	Host MIB Inventory Summary
it	Riepilogo dell'inventario del MIB ospitante

en	Host MIB Details
it	Dettagli MIB Host

en	Host MIB Storage
it	Archiviazione MIB host

en	Host MIB Hardware
it	Hardware MIB host

en	Host MIB Running Processes
it	Processi di esecuzione del MIB host

en	Host MIB Process Use History
it	Cronologia di utilizzo del processo MIB Host MIB

en	Host MIB Software Inventory
it	Inventario del software MIB Host MIB

en	Host MIB Graphs
it	Grafici MIB Host

en	Host MIB OS Types
it	Tipi di sistema operativo MIB host

en	(Edit)
it	(Modifica)