en	Error
bg	Грешка

en	Unknown
bg	알려지지 않음

en	Operating System
bg	Операционна система

en	Device Driver
bg	Драйвер на устройството

en	Application
bg	Приложение

en	Running
bg	실행 중

en	Runnable
bg	Изпълнима

en	Not Runnable
bg	Не се изпълнява

en	Invalid
bg	Невалидно

en	Present
bg	Присъства

en	Warning
bg	Внимание

en	Testing
bg	Тестване

en	Down
bg	Надолу

en	Running Process History
bg	Изпълнявана история на процеса

en	OS Type
bg	Тип OS

en	All
bg	Всички

en	Device
bg	Устройство

en	Template
bg	Шаблон

en	Go
bg	Търси

en	Clear
bg	Изчисти

en	Search
bg	Търсене

en	Process
bg	В процес

en	Entries
bg	Получени съобщения

en	Default
bg	По подразбиране

en	Hostname
bg	Име на хост

en	Last Seen
bg	Последно видян

en	Use Time (d:h:m)
bg	Време за използване (d: h: m)

en	History
bg	История

en	Edit Device
bg	Редактиране на устройството

en	No Process History Found
bg	Няма намерена история на процеса

en	Running Processes
bg	Работещи процеси

en	Path
bg	Път

en	Parameters
bg	Параметри

en	CPU (Hrs)
bg	CPU (часа)

en	Memory (MB)
bg	Памет (МБ)

en	Type
bg	Тип

en	Status
bg	Статус

en	Processes
bg	Процеси

en	No Running Software Found
bg	Не е открит софтуер за изпълнение

en	Total CPU [h]:
bg	Общо CPU [h]:

en	Total Size [MB]:
bg	Общ размер [MB]:

en	Avg. CPU [h]:
bg	Ср. CPU [h]:

en	Avg. Size [MB]:
bg	Ср. Размер [MB]:

en	Hardware Inventory
bg	Инвентаризация на хардуера

en	Hardware Description
bg	Описание на хардуера

en	Hardware Type
bg	Тип хардуер

en	Errors
bg	Грешки

en	Devices
bg	Устройства

en	No Hardware Found
bg	Няма намерен хардуер

en	Storage Inventory
bg	Запаси за съхранение

en	Volumes
bg	Обемите

en	Storage Description
bg	Описание за съхранение

en	Storage Type
bg	Тип съхранение

en	Percent Used
bg	Използван процент

en	Used (MB)
bg	Използвано (МБ)

en	Total (MB)
bg	Общо (МБ)

en	Alloc (KB)
bg	Разпределение (KB)

en	No Storage Devices Found
bg	Не са намерени устройства за съхранение

en	Device Filter
bg	Филтър за устройства

en	Recovering
bg	Възстановяване

en	Up
bg	Нагоре

en	Disabled
bg	Изключен

en	Actions
bg	Действия

en	Uptime(d:h:m)
bg	Uptime (г: ч: т)

en	Users
bg	Потребители

en	CPU %
bg	ПРОЦЕСОР %

en	CPUs
bg	процесори

en	Total Mem
bg	Общо Mem

en	Used Mem
bg	Използва се Mem

en	Total Swap
bg	Общ суап

en	Used Swap
bg	Използва се суап

en	View Storage
bg	Преглед на хранилището

en	View Hardware
bg	Преглед на хардуера

en	View Processes
bg	Преглед на процеси

en	View Software Inventory
bg	Преглед на инвентара на софтуера

en	View Graphs
bg	Преглед на графиките

en	No Graphs Defined
bg	Не са определени графики

en	No Devices Found
bg	Няма намерени устройства

en	Software Inventory
bg	Инвентаризация на софтуера

en	Applications
bg	Кандидатури

en	Package
bg	Пакет

en	Installed
bg	Инсталирано

en	No Software Packages Found
bg	Не са намерени софтуерни пакети

en	Summary
bg	Резюме

en	Storage
bg	Обем

en	Hardware
bg	железария

en	Use History
bg	Използвайте История

en	Inventory
bg	Инвентар

en	Graphs
bg	Графики

en	Summary Filter
bg	Обобщен филтър

en	Top
bg	Горе

en	All Records
bg	Всички измервания

en	%d Records
bg	% d записи

en	%d Record
bg	% d Запис

en	NOTE: Import the Host MIB Device Package to view Graphs.
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Импортирайте пакета на хост MIB устройство, за да видите графики.

en	Device Type Summary Statistics
bg	Обобщена статистика за типа на устройството

en	Version
bg	Версия

en	Logins
bg	влизанията

en	CPUS
bg	процесори

en	Avg CPU
bg	Ср. CPU

en	Max CPU
bg	Макс CPU

en	Avg Mem
bg	Ср

en	Max Mem
bg	Макс Мем

en	Avg Swap
bg	Ср. Суап

en	Max Swap

en	Avg Proc

en	Max Proc

en	View Devices
bg	Преглед на устройствата

en	No Device Types
bg	Няма типове устройства

en	Process Summary Filter
bg	Филтър за обобщение на процеса

en	Process Summary Statistics
bg	Обобщена статистика на процеса

en	Process Name
bg	Име на процеса

en	Num Paths

en	Hosts
bg	Силите

en	Avg Memory
bg	Ср. Памет

en	Max Memory
bg	Максимална памет

en	No Processes
bg	Процеси

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
bg	Приложен е персонализиран графичен списък - филтриране от списък

en	Graph Preview Filters
bg	Филтри за преглед на графика

en	Delete
bg	Изтрий

en	Duplicate
bg	Дублирай

en	Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s)
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните видове хостове

en	Cancel
bg	Отказ

en	Continue
bg	Продължи

en	Delete Host Type(s)
bg	Изтриване на типа (овете) на хоста

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следните видове хостове. По желание можете да промените описанието на новия тип хост (и). В противен случай не променяйте стойността по-долу и първоначалното име ще бъде копирано с нов суфикс.

en	Host Type Prefix:
bg	Тип префикс на хоста:

en	Duplicate Host Type(s)
bg	Дублирани видове хостове

en	New Type
bg	Нов вид

en	There were %d Device Types Added!
bg	Добавени са% d типове устройства!

en	No New Host Types Found!
bg	Няма намерени нови типове хостове!

en	Import Results
bg	Резултати от импортиране

en	Cacti has imported the following items:
bg	Cacti са импортирали следните елементи:

en	Import Host MIB OS Types
bg	Импортиране на типове хост MIB OS

en	Import Device Types from Local File
bg	Импортирайте типове устройства от локален файл

en	Please specify the location of the CSV file containing your device type information.
bg	Моля, посочете местоположението на CSV файла, съдържащ информацията за типа на устройството ви.

en	Overwrite Existing Data?
bg	Презапишете съществуващите данни?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old row, only replace duplicate rows.
bg	Трябва ли процесът на импортиране да може да презапише съществуващи данни? Моля, обърнете внимание, че това не означава изтриване на стар ред, само замествайте дублиращите се редове.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
bg	Разрешаване на съществуващите редове да се актуализират?

en	Required File Format Notes
bg	Задължителни бележки за файловия формат

en	The file must contain a header row with the following column headings.
bg	Файлът трябва да съдържа заглавен ред със следните заглавия на колони.

en	A common name for the Host Type. For example, Windows 7
bg	Общо име за типа хост. Например, Windows 7

en	The OS version for the Host Type
bg	Версията на операционната система за типа хост

en	A unique set of characters from the snmp sysDescr that uniquely identify this device
bg	Уникален набор от символи от snmp sysDescr, които уникално идентифицират това устройство

en	The vendor specific snmp sysObjectID that distinguishes this device from the next
bg	Специфичният snmp sysObjectID на продавача, който отличава това устройство от следващото

en	The primary key for this table is a combination of the following two fields:
bg	Първичният ключ за тази таблица е комбинация от следните две полета:

en	Therefore, if you attempt to import duplicate device types, the existing data will be updated with the new information.
bg	Следователно, ако се опитате да импортирате дублирани типове устройства, съществуващите данни ще се актуализират с новата информация.

en	The Host Type is determined by scanning its snmp agent for the sysObjectID and sysDescription and comparing it against values in the Host Types database. The first match that is found in the database is used aggregate Host data. Therefore, it is very important that you select valid sysObjectID, sysDescrMatch for your Hosts.
bg	Типът на хоста се определя чрез сканиране на неговия snmp агент за sysObjectID и sysDescription и сравняването му със стойности в базата данни Host Types. Първото съвпадение, което се намира в базата данни, се използва за агрегирани хост данни. Ето защо е много важно да изберете валиден sysObjectID, sysDescrMatch за Вашите хостове.

en	Device Scanning Function Options
bg	Опции за функцията за сканиране на устройства

en	Name
bg	Име

en	Give this Host Type a meaningful name.
bg	Дайте на този тип хост смислено име.

en	Fill in the name for the version of this Host Type.
bg	Попълнете името на версията на този тип хост.

en	System Description Match
bg	Описание на системата Съвпадение

en	Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues.
bg	Предоставете ключова информация, за да помогнете на HMIB да открие типа Host. SQL където се поддържат изрази. SQL Когато символът за заместване е знакът '%'. Редовни изрази бяха премахнати поради проблеми със съвместимостта.

en	Vendor snmp Object ID
bg	Идентификатор на обекта на доставчика snmp

en	Host MIB OS Types [edit: %s]
bg	Типове OS MIB на хост [редактиране: %s]

en	Host MIB OS Types [new]
bg	Типове OS MIB на хост [ново]

en	Host MIB OS Type Filters
bg	Хост MIB OS Тип Филтри

en	OS Types
bg	Типове ОС

en	Host Type Name
bg	Име на типа на хоста

en	OS Version
bg	Версия на ОС

en	SNMP ObjectID

en	SNMP Sys Description Match
bg	SNMP Sys Описание Съвпадение

en	No Host Types Found
bg	Няма намерени типове хост

en	Choose an action:
bg	Изберете действие:

en	Rescan
bg	Претърсване

en	Scan for New or Unknown Device Types
bg	Сканиране за нови или неизвестни типове устройства

en	Import
bg	Импорт

en	Import Host Types from a CSV File
bg	Импортирайте типове хост от CSV файл

en	Export
bg	Експортиране

en	Export Host Types to Share with Others
bg	Експортиране на типове хост за споделяне с други хора

en	Host MIB Viewer
bg	Plugin -> Хост MIB Viewer

en	Host MIB Admin
bg	Plugin -> Администратор на MIB хост

en	Host MIB
bg	Хост MIB графики

en	Host MIB General Settings
bg	Хост MIB Общи настройки

en	Host MIB Poller Enabled
bg	Хост MIB Poller Enabled

en	Check this box, if you want Host MIB polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако желаете да бъде активиран анкетата на MIB за хост. В противен случай полерът няма да функционира.

en	Automatically Discover Cacti Devices
bg	Автоматично откриване на устройства Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the Host Resource MIB from the Cacti host table?
bg	Искате ли да сканирате автоматично и да добавяте устройства, които поддържат MIB от ресурса на хоста от хоста на Cacti?

en	Automatically Purge Devices
bg	Автоматично почистване на устройствата

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
bg	Искате ли автоматично да почистите устройства, които са премахнати от системата Cacti?

en	Default Row Count
bg	Подразбиращ се брой редове

en	How many rows do you wish to see on the HMIB OS Type by default?
bg	Колко реда искате да видите в HMIB OS Type по подразбиране?

en	Default Top Host Types
bg	По подразбиране видовете на водещите хостове

en	How many processes do you wish to see on the HMIB Dashboard by default?
bg	Колко процеси искате да видите на таблото за управление на HMIB по подразбиране?

en	%d Types
bg	% d Видове

en	Default Top Processes
bg	Основни процеси по подразбиране

en	%d Processes
bg	% d Процеси

en	Maximum Concurrent Collectors
bg	Максимални едновременни колектори

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
bg	Какъв е максималният брой едновременно събирателен процес, който искате да стартирате едновременно?

en	%d Process
bg	% d Процес

en	Host Auto Discovery Frequency
bg	Честота за автоматично откриване на хост

en	Auto Discovery Frequency
bg	Честота на автоматично откриване

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
bg	Колко често искате да търсите нови Cacti устройства?

en	Host Graph Automation
bg	Автоматизация на графиките на хоста

en	Automatically Add New Graphs
bg	Автоматично добавяне на нови графики

en	How often do you want to check for new objects to graph?
bg	Колко често искате да проверявате за нови обекти в графиката?

en	Never
bg	Никога

en	%d Hour
bg	%d час

en	%d Hours
bg	%d часа

en	%d Day
bg	% d ден

en	%d Days
bg	% d дни

en	Host MIB Table Collection Frequencies
bg	Хост MIB Честоти за събиране на таблици

en	Running Programs Frequency
bg	Честота на стартираните програми

en	How often do you want to scan running software?
bg	Колко често искате да сканирате работещ софтуер?

en	Running Programs CPU/Memory Frequency
bg	Работещи програми Честота на процесора / паметта

en	How often do you want to scan running software for performance data?
bg	Колко често искате да сканирате работещ софтуер за данни за ефективността?

en	Installed Software Frequency
bg	Честота на инсталирания софтуер

en	How often do you want to scan for installed software?
bg	Колко често искате да сканирате за инсталиран софтуер?

en	Storage Frequency
bg	Честота на съхранение

en	How often do you want to scan for Storage performance data?
bg	Колко често искате да сканирате за данни за ефективността на хранилището?

en	Device Frequency
bg	Честота на устройството

en	How often do you want to scan for Device performance data?
bg	Колко често искате да сканирате за данните за производителността на устройството?

en	Processor Frequency
bg	Честота на процесора

en	How often do you want to scan for Processor performance data?
bg	Колко често искате да сканирате данните за производителността на процесора?

en	%d Minute
bg	%d минута

en	%d Minutes
bg	%d минути

en	Management
bg	управление

en	Normal User
bg	Нормален потребител

en	General Administration
bg	Обща администрация

en	Host MIB Inventory Summary
bg	Обобщена информация за инвентара на MIB

en	Host MIB Details
bg	Детайли на MIB на хоста

en	Host MIB Storage
bg	Съхранение на MIB на хоста

en	Host MIB Hardware
bg	Хост MIB хардуер

en	Host MIB Running Processes
bg	Хост MIB процеси на изпълнение

en	Host MIB Process Use History
bg	История на използване на MIB процеса на хоста

en	Host MIB Software Inventory
bg	Хост MIB Software Inventory

en	Host MIB Graphs
bg	Хост MIB графики

en	Host MIB OS Types
bg	Типове хост MIB OS

en	(Edit)
bg	(Редактирай)