en	Select a Report
tr	Raporları Yazdır

en	Summary
tr	Özet

en	Source Root Domain
tr	Kaynak veya Hedef IP

en	Destination Root Domain
tr	Hedef IP

en	Source/Destination Root Domain
tr	Kaynak / Hedef IP

en	UDP/TCP Destination Port
tr	UDP / TCP Hedef Bağlantı Noktası

en	UDP/TCP Source Port
tr	UDP / TCP Kaynak Bağlantı Noktası

en	UDP/TCP Port
tr	UDP / TCP Bağlantı Noktası

en	Source IP
tr	Kaynak IP

en	Destination IP
tr	Hedef IP

en	Source/Destination IP
tr	Kaynak / Hedef IP

en	Source or Destination IP
tr	Kaynak veya Hedef IP

en	IP Protocol
tr	IP Protokolü

en	Input Interface
tr	Giriş arayüzü

en	Output Interface
tr	Çıkış arayüzü

en	Input/Output Interface
tr	Giriş / Çıkış Arabirimi

en	Source AS
tr	Kaynak Yok

en	Destination AS
tr	Hedef

en	Source/Destination AS
tr	Kaynak / Hedef AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
tr	Kaynak Öneki

en	Destination Prefix
tr	Hedef Öneki

en	Source/Destination Prefix
tr	Kaynak / Hedef Öneki

en	Flow Times
tr	Akış zamanları

en	Source/Destination IPs and Ports
tr	Kaynak / Hedef IP

en	AS Numbers
tr	Sayılar

en	132 Columns
tr	132 Sütunlar

en	Show IP Accounting Emulation
tr	IP Hesap Öykünmesini Göster

en	Any Part in Range
tr	Menzildeki Herhangi Bir Parça

en	End Time in Range
tr	Bitiş Zamanı

en	Start Time in Range
tr	Başlama Zamanı

en	Entirely in Range
tr	Tamamen Menzilde

en	Return All Lines
tr	Tüm Satırları Döndür

en	Top %d
tr	En iyi% d

en	No Limit
tr	Limit yok

en	%s Bytes
tr	%s Bayt

en	All
tr	Tümü

en	Source Domain
tr	Kaynak Etki Alanı

en	Flows
tr	Akışlar

en	Bytes
tr	B

en	Packets
tr	paketler

en	Destination Domain
tr	Hedef IP

en	Port

en	Dest IP
tr	Hedef IP

en	IP Address
tr	IP Adresi

en	Protocol
tr	Protokol

en	Input IF
tr	Giriş Alanı

en	Output IF
tr	Çıkış biçimi

en	TOS
tr	Kullanım Koşulları

en	Destingation Prefix
tr	Hedef Öneki

en	N/A
tr	Yok

en	Source IF
tr	Kaynak Yok

en	Destination IF
tr	Hedef

en	Source Port
tr	Kaynak Bağlantı Noktası

en	Destination Port
tr	Hedef IP

en	Start Time
tr	Başlama Zamanı

en	End Time
tr	Bitiş Zamanı

en	Active
tr	Aktif

en	B/Pk
tr	B / Tr

en	Ts
tr	ts

en	Fl

en	Flags
tr	Bayraklar

en	Source
tr	Kaynak

en	Destination
tr	Hedef

en	%d Pixels
tr	%d Piksel

en	General Filters
tr	Filtreleri Temizle

en	Filter
tr	Filtre

en	The Saved Filter to display.
tr	Kaydedilen Filtre görüntülenecek.

en	New Filter
tr	Yeni Filtre

en	Listener
tr	dinleyici

en	The Listener to use for the Filter.
tr	Filtre için kullanılacak Dinleyici.

en	Presets
tr	Hazır ayarlar

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
tr	Bu Filtre önceden tanımlanmış bir Zaman aralığına dayanıyorsa, buradan seçin.

en	Detailed Filter Criteria
tr	Ayrıntılı Filtre Kriterleri

en	Report Type
tr	Rapor Tipi

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
tr	Bir Rapor oluştururken bu Filtre için varsayılan olarak kullanılacak Rapor Türü.

en	Printed
tr	Basılı

en	Statistical
tr	İstatistiksel

en	Statistical Report
tr	İstatistik Raporları

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
tr	Rapor oluştururken bu Filtre için varsayılan olarak kullanılacak Rapor Türünü Görüntüle.

en	Printed Report
tr	Raporları Yazdır

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
tr	Basılı Rapor oluştururken bu Filtre için varsayılan olarak kullanılacak Basılı Rapor Türü.

en	Range Rules
tr	Programları Yönet

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
tr	Verileri bu zaman filtresi kurallarına göre sınırlayın.

en	Resolve IP's
tr	Adresleri Çöz:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
tr	Adresleri Çöz:

en	Yes
tr	Evet

en	No
tr	Hayır

en	Sort Field
tr	Alan Sırala:

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
tr	Filtrenin varsayılan Sıralama Alanı. Bu ayar, herhangi bir Planlanmış Rapor için geçerli olacaktır.

en	Maximum Rows
tr	En Fazla Satır

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
tr	Filtrede sağlanacak Maksimum Satır. Bu ayar, herhangi bir Planlanmış Rapor için geçerli olacaktır.

en	Minimum Bytes
tr	Minimum Bayt:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
tr	Filtre için dikkate alınacak Minimum Toplam Bayt. Bu kadar bayttan daha az olan akış toplamları göz ardı edilecektir.

en	Charting Options
tr	Grafik Seçenekleri

en	Graph Type
tr	Grafik Türü

en	The Graph Type to display by default. They include Bar, Pie, and Treemap.
tr	Varsayılan olarak görüntülenecek Grafik Türü. Bar, Pie ve Treemap'i içerirler.

en	Bar Chart
tr	Grafik çubuğu

en	Pie Chart
tr	Pasta Grafiği

en	Treemap Chart
tr	Ağaç Haritası Grafiği

en	Graph Height
tr	Grafik Yüksekliği

en	The Graph Hight to use by default.
tr	Varsayılan olarak kullanılacak Grafik Yüksekliği.

en	Table Panel
tr	Tablo

en	Should the Table Panel be displayed by default.
tr	Tablo Paneli varsayılan olarak görüntülenmelidir.

en	Bytes Panel
tr	Bayt Çubuğu

en	Should the Bytes Panel be displayed by default.
tr	Bayt Paneli varsayılan olarak görüntülenmelidir.

en	Packets Panel
tr	Paket Çubuğu

en	Should the Packets Panel be displayed by default.
tr	Paketler Paneli varsayılan olarak görüntülenmelidir.

en	Flows Panel
tr	Akar Çubuğu

en	Should the Flows Panel be displayed by default.
tr	Akışlar Paneli varsayılan olarak görüntülenmelidir.

en	Protocol Filters
tr	Protokoller

en	Protocols
tr	İletişim Kuralları

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
tr	Filtre için Özel Protokolü seçin.

en	TCP Flags
tr	TCP Bayrakları

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
tr	Filtrede aranacak TCP Bayrakları. Bu, virgülle ayrılmış bir TCP Bayrakları listesi olabilir

en	TOS Fields
tr	TOS Alanları

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
tr	Filtrede aranacak TOS Alanları. Bu, virgülle ayrılmış bir TOS Alanları listesi olabilir

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
tr	Filtrede seçilen Kaynak IP'sine göre filtre uygulayın. Bu, IPv4 veya IPv6 adreslerinin virgülle ayrılmış bir listesi veya CIDR biçiminde (örn. 192.168.1.0/24) IPv4 veya IPv6 adres aralıklarının virgülle ayrılmış bir listesi olabilir.

en	Source Ports
tr	Kaynak Bağlantı Noktası

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
tr	Filtrede seçili Kaynak Bağlantı Noktalarında filtre uygulayın. Bu, Kaynak Bağlantı Noktalarının virgülle ayrılmış bir listesi olabilir.

en	Source Interface
tr	Kaynak Arabirimi

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
tr	Filtrede için seçilen Kaynak Arayüzünde filtre uygulayın. Bu, virgülle ayrılmış Kaynak Arayüzleri listesi olabilir

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
tr	Filtrede Hedef AS'yi seçin. Bu, Kaynak AS'lerin virgülle ayrılmış bir listesi olabilir.

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
tr	Filtrede seçilen Hedef IP'ye göre filtre uygulayın. Bu, IPv4 veya IPv6 adreslerinin virgülle ayrılmış bir listesi veya CIDR biçiminde (örn. 192.168.1.0/24) IPv4 veya IPv6 adres aralıklarının virgülle ayrılmış bir listesi olabilir.

en	Dest Ports
tr	Hedef Limanı

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
tr	Filtrede seçilen Hedef Bağlantı Noktalarında filtre uygulayın. Bu, Hedef Bağlantı Noktalarının virgülle ayrılmış bir listesi olabilir.

en	Dest Interface
tr	Hedef Arabirim

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
tr	Filtrede için seçilen Hedef Arayüzünde filtre uygulayın. Bu, Hedef Arabirimlerinin virgülle ayrılmış bir listesi olabilir.

en	Dest AS
tr	Hedef AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
tr	Filtrede Hedef AS'yi seçin. Bu, Destimation AS'lerin virgülle ayrılmış bir listesi olabilir.

en	Delete
tr	Sil

en	Listener Name
tr	dinleyici

en	Name of the device to be displayed.
tr	Gösterilecek cihazın adı.

en	Collection Method
tr	Medhod Koleksiyonu

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
tr	İki destek toplama yöntemi vardır, birincisi eski akış araçları ikili dosyalarını kullanır ve ikincisi Cacti'nin kendi PHP tabanlı akış akış sunucusundan yararlanır.

en	Allowed Host
tr	İzin Verilen Ana Bilgisayar

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
tr	Bu akış toplayıcıya gönderilmesine izin verilen cihazın IP adresi. Herhangi bir ana bilgisayar için 0 olarak bırakın.

en	Port this collector will listen on.
tr	Port bu koleksiyoncu dinleyecektir.

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
tr	Aşağıdaki Net-Flow Dinleyicilerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın. Bundan sonra Akış Yakalama Servisinizi yeniden başlatmanız gerekecek.

en	You must select at least one device.
tr	En az bir cihaz seçmelisiniz.

en	Continue
tr	Devam et

en	Cancel
tr	İptal

en	Listener [edit: %s]
tr	Rapor: [düzenle: %s]

en	Listener [new]
tr	Rapor: [yeni]

en	Address
tr	Adres

en	Status
tr	Durum

en	Templates
tr	Şablonlar

en	Last Updated
tr	Son Güncelleme

en	Active Streams update every 5 minutes
tr	Etkin Akışlar her 5 dakikada bir güncellenir

en	No Inbound Streams Detected
tr	Gelen akış algılanmadı

en	Listener Detected Templates
tr	Dinleyici Algılanan Şablonlar

en	Template
tr	Şablon

en	Go
tr	Git

en	Template ID
tr	Şablon KIMLIĞI

en	Field Name
tr	Alan Adı

en	Field ID
tr	Alan kimliği

en	Field Type
tr	Alan Türü

en	Length
tr	Uzunluk

en	Unpack
tr	Açmak

en	No Inbound Stream Templates Detected
tr	Gelen akış şablonu algılanmadı

en	FlowView Listeners
tr	FlowView Dinleyicileri

en	Search
tr	Ara

en	Set/Refresh Filters
tr	Filtreleri Ayarla / Yenile

en	Clear
tr	Temizle

en	Clear Filters
tr	Filtreleri Temizle

en	Listeners
tr	Dinleyiciler

en	Name
tr	İsim

en	Method
tr	Yöntem

en	Allowed From
tr	İzin Verilen

en	Observed Listen
tr	Gözlemlenen Dinle

en	The port security actually observed on the listeners port.
tr	Bağlantı noktası güvenliği, dinleyicilerin bağlantı noktasında fiilen gözlemlendi.

en	Streams
tr	Akışlar

en	The number of inbound connections from various sources.
tr	Çeşitli kaynaklardan gelen bağlantıların sayısı.

en	The maximum update time from all streams being collected. This value is updated every 5 minutes.
tr	Toplanan tüm akışlardan maksimum güncelleme süresi. Bu değer her 5 dakikada bir güncellenir.

en	Cacti
tr	Kaktüsgiller

en	No Flowview Listeners
tr	FlowView Dinleyicileri

en	Send Now
tr	Şimdi Gönder

en	Disable
tr	Devre Dışı

en	Enable
tr	Etkinleştir

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
tr	Aşağıdaki Programları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
tr	Aşağıdaki Programları Kaldırmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
tr	Aşağıdaki Programları Etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	You must select at least one Filter.
tr	En az bir cihaz seçmelisiniz.

en	FlowView Filters
tr	Akış Filtreleri

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
tr	FlowView Filtreleri [Cihazları Filtrelerden Önce Ekle]

en	Filters
tr	Filtreler

en	Default
tr	Varsayılan

en	Filter Name
tr	Filtre Adı

en	ID

en	Resolution
tr	Çözünürlük

en	Every Hour
tr	Her Saat

en	Every %d Hours
tr	Her% d saatte bir

en	Every Day
tr	Her Gün

en	Every Week
tr	Her Hafta

en	Every %d Weeks, 2
tr	Her% d Hafta, 2

en	Every Month
tr	Her Ay

en	Title
tr	Başlık

en	New Schedule
tr	Yeni program

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
tr	FlowView Takvimi için bir Rapor Başlığı girin.

en	Enabled
tr	Etkin

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
tr	Bu NetFlow Scan'in gönderilip gönderilmeyeceği.

en	Name of the query to run.
tr	Çalıştırılacak sorgunun adı.

en	Send Interval
tr	Gönderme Aralığı

en	How often to send this NetFlow Report?
tr	Bu NetFlow Raporunu ne sıklıkla göndereceksiniz?

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
tr	Bu, NetFlow Scan e-postasını gönderen ilk tarih / saattir. Gelecekteki tüm e-postalar bu süreden artı yukarıda verilen aralıktan hesaplanır.

en	Email Addresses
tr	E-Posta Adres

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
tr	Bu NetFlow Scan'i göndermek için e-posta adresleri (komut ayrılmış).

en	Format File to Use
tr	Kullanılacak Dosyayı Biçimlendir

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
tr	Kullanılacak özel html sarmalayıcısını ve CSS dosyasını seçin. Bu dosya, raporunuzun etrafını sarmak için hem html hem de CSS içerir. Yalnızca CSS'den fazlasını içeriyorsa, özel bir<REPORT> dosyanın içindeki etiketi. Bu biçim etiketi, rapor içeriği ile değiştirilecektir. Bu dosyalar 'formatlar' dizininde bulunur.

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
tr	Planlanmış Rapor %s Arka Planda Gönderildi.

en	Reports will arrive once Complete.
tr	Raporlar, Tamamlandığında size ulaşacaktır.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
tr	Aşağıdaki Programları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
tr	Aşağıdaki Çizelgeleri şimdi göndermek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
tr	Aşağıdaki Programları Kaldırmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
tr	Aşağıdaki Programları Etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	You must select at least one schedule.
tr	En az bir program seçmelisiniz.

en	Report: [edit: %s]
tr	Rapor: [düzenle: %s]

en	Report: [new]
tr	Rapor: [yeni]

en	Start Date Selector
tr	Başlangıç Tarihi Seçicisi

en	FlowView Schedules
tr	FlowView Takvimleri

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
tr	FlowView Planları [Cihazları Programlardan Önce Ekle]

en	Schedules
tr	Toplu Zamanlama

en	Schedule Title
tr	Program Başlığı

en	Interval
tr	Aralık

en	Start Date
tr	Başlangıç Tarihi

en	Next Send
tr	Sonraki Gönder

en	Email
tr	E-posta

en	General
tr	Genel

en	Select a Report Type First
tr	Raporları Yazdır

en	Filter: [edit: %s]
tr	Rapor: [düzenle: %s]

en	Filter: [new]
tr	Rapor: [yeni]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
tr	Tanımsız Filtre [Ayrıntıları almak için Filtre Seçin]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
tr	İstatistik Raporu: %s [Aşağıda belirtilen geçersiz kılmalar dahil]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
tr	Basılı Rapor: %s [Aşağıda belirtilen geçersiz kılmalar dahil]

en	Select a Filter
tr	Raporları Yazdır

en	Select a Listener
tr	Raporları Yazdır

en	Exclude
tr	Hariç tut

en	None
tr	Yok

en	Top Sample
tr	En İyi Örnek

en	Top 2 Samples
tr	En İyi 2 Örnek

en	Top 3 Samples
tr	En İyi 3 Örnek

en	Top 4 Samples
tr	En İyi 4 Örnek

en	Top 5 Samples
tr	En İyi 5 Örnek

en	Show only Domains on Charts Below
tr	Aşağıdaki Grafiklerde Yalnızca Alan Adlarını Göster

en	Domains/Hostnames Only
tr	Yalnızca Alanlar

en	Apply Filter
tr	Filtre Uygula

en	Clear Filter
tr	Filtreyi Temizle

en	Edit
tr	Düzenle

en	Edit Current Filter
tr	Mevcut Filtreyi Düzenle

en	Save
tr	Kaydet

en	Save Overrides to Selected Filter
tr	Geçersiz Kılmaları Seçili Filtreye Kaydet

en	Report
tr	Rapor

en	Statistical: %s
tr	İstatistiksel: %s

en	Printed: %s
tr	Basılı: %s

en	Select a Filter First
tr	Raporları Yazdır

en	Lines
tr	Çizgiler

en	Octets
tr	Sekizliler

en	Timespan
tr	Zaman Süreci

en	Custom
tr	Özel

en	From
tr	Kimden

en	To
tr	Kime

en	End Date Selector
tr	Bitiş Tarihi Seçicisi

en	Shift Time Backward
tr	Zamanı Geri Kaydır

en	Define Shifting Interval
tr	Vites Değiştirme Aralığını Tanımlayın

en	Shift Time Forward
tr	Zamanı İleri Kaydır

en	Graph
tr	Grafik

en	Bar
tr	Çubuk

en	Pie
tr	Turta

en	Treemap
tr	Ağaç görünüm

en	Height
tr	Yükseklik

en	Show/Hide
tr	Göster/gizle

en	Table
tr	Tablo

en	Top %s Distribution Chart of Bytes
tr	Baytların En İyi %s Dağılım Grafiği

en	Top %s Pie Chart of Bytes
tr	Baytların En İyi %s Pasta Grafiği

en	Top %s Treemap Chart of Bytes
tr	En İyi %s Ağaç Haritası Bayt Grafiği

en	Top %s Distribution Chart of Packets
tr	Paketlerin En İyi %s Dağıtım Tablosu

en	Top %s Pie Chart of Packets
tr	Paketlerin İlk %s Pasta Grafiği

en	Top %s Treemap Chart of Packets
tr	En İyi %s Ağaç Haritası Paket Grafiği

en	Top %s Distribution Chart of Flows
tr	Akışların İlk %s Dağılım Grafiği

en	Top %s Pie Chart of Flows
tr	Akışların En İyi %s Pasta Grafiği

en	Top %s Treemap Chart of Flows
tr	En İyi %s Ağaç Haritası Akış Grafiği

en	Filter Settings Saved
tr	Kayıtlı Filtre Ayarları

en	Client/Private (%s)
tr	İstemci / Özel (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
tr	Bilinmeyen (%s)

en	Cacti Flowview
tr	Kaktüs Akışı

en	Netflow - %s

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
tr	Alt Ağ Filtresi: %s bir değer CIDR biçimi değil

en	unresolved
tr	- çözülmemiş -

en	%d - %d Bytes
tr	%d - %d Bayt

en	> %d Bytes
tr	> %d Bayt

en	Source DNS
tr	Kaynak Türü

en	Source Root DNS
tr	Kaynak Türü

en	Dest DNS
tr	Hedef AS

en	Dest Root DNS
tr	Hedef Limanı

en	DNS
tr	DSR

en	Root DNS
tr	Kök DNS

en	Dest Port
tr	Hedef Limanı

en	Dest IF
tr	Hedef IF

en	Dest Prefix
tr	Hedef Öneki

en	Type of Service
tr	Servis tipi

en	Bytes/Packet
tr	paketler

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
tr	Boole: %s, Sayısal: %s, Onaltılık: %s

en	Low Delay
tr	Düşük Gecikme

en	Throughput
tr	Çıktı

en	Reliability
tr	Güvenilirlik

en	Mincost

en	Net Control
tr	Net Kontrol

en	Internet Control
tr	İnternet Kontrolü

en	Critic ECP
tr	Eleştirel ECP

en	Flash Override
tr	Flash Geçersiz Kılma

en	Flash

en	Immediate
tr	Acil

en	Priority
tr	Öncelik

en	Routine
tr	Rutin

en	Summary Statistics
tr	Özet İstatistikler

en	IP Packet Size Distribution (%%)
tr	IP Paket Boyutu Dağıtımı (%%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
tr	Akış Dağıtımı Başına Paket Sayısı (%%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
tr	Akış Dağılımı Başına Sekizli (%%)

en	Flow Time Distribution (%%)
tr	Akış Süresi Dağılımı (%%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
tr	Bir İstatistik Raporu veya Basılı Rapor seçmelisiniz!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
tr	Sadece bir İstatistik Raporu veya Basılı Rapor seçmelisiniz (ikisini birden değil)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
tr	Geçersiz tarihler, Bitiş Tarihi / Saati, Başlangıç Tarihi / Saatinden daha erkendir!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
tr	Kaynak Adres için Geçersiz IP! <br> ('192.168.0.1' şeklinde olmalı)

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
tr	Kaynak Adres için geçersiz alt ağ! <br> ('192.168.0.1/255.255.255.0' veya '192.168.0.1/24' şeklinde olmalıdır)

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
tr	Hedef Adres için Geçersiz IP! <br> ('192.168.0.1' şeklinde olmalı)

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
tr	Hedef Adres için geçersiz alt ağ! <br> ('192.168.0.1/255.255.255.0' veya '192.168.0.1/24' şeklinde olmalıdır)

en	Invalid value for Source Interface!
tr	Kaynak Arabirimi için geçersiz değer!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
tr	Kaynak Bağlantı Noktası için geçersiz değer! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
tr	Kaynak AS! İçin geçersiz değer (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
tr	Hedef Arayüz için geçersiz değer!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
tr	Hedef Bağlantı Noktası için geçersiz değer! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
tr	Hedef AS! İçin geçersiz değer (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
tr	Protokol için geçersiz değer! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
tr	TCP Bayrağı için geçersiz değer! (örn: 0x1b veya 0x1b / SA veya SA / SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
tr	Kesim Octets için geçersiz değer!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
tr	Kesme Çizgileri için geçersiz değer!

en	Invalid value for Sort Field!
tr	Sıralama Alanı için geçersiz değer!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
tr	%s için FlowView Şeması Tür %s

en	Total Flows
tr	Maksimum Akış:

en	Bytes Exchanged
tr	Bayt Değişimi

en	Packets Examined
tr	Paket Çubuğu

en	Plugin -> Flow Viewer
tr	Eklentisi -> Flow Viewer

en	Plugin -> Flow Admin
tr	Eklentisi -> Akış Yöneticisi

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the flowview directory, and change setup your database before installing.
tr	Lütfen flowview dizinindeki config.php.dist veya config_local.php.dist dosyalarınızı yeniden adlandırın ve yüklemeden önce veritabanınızın kurulumunu değiştirin.

en	The Filter has been Deleted
tr	Filtre Silindi

en	The Filter has been Updated
tr	Filtre Güncellenmiştir

en	Import/Export
tr	İçe Aktar/Dışa Aktar

en	FlowView

en	Normal User
tr	Normal Kullanıcı

en	System Administration
tr	Sistem Yönetimi

en	Flow Viewer
tr	Akış Görüntüleyici

en	Dashboard
tr	Kontrol Paneli

en	(save)
tr	Kaydet

en	(edit)
tr	(Düzenle)

en	(actions)
tr	Eylemler

en	Hostname Resolution
tr	Çözünürlük

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
tr	Ana bilgisayar adlarını çözümlemek istediğiniz yöntem.

en	Use Local Server
tr	Yerel Sunucuyu Kullan

en	Use DNS Server Below
tr	Aşağıdaki DNS Sunucusunu Kullanın

en	Don't Resolve DNS
tr	DNS'yi Çözme

en	Use Arin to Find Unregistered Domains
tr	Kayıtlı olmayan alan adlarını bulmak için Arin'i kullanın

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
tr	Birçok Big Tech veri toplama hizmeti, kişisel bilgilerinizi topladıkları gerçeğini gizlemek için alan adlarının sahipliğini maskelemeyi sever. Bununla ilgileniyorsanız ve Cacti kurulumunuzun İnternet erişimi varsa, maskeyi bu Büyük Teknoloji şirketlerinden çıkarmak için Arin'i kullanabilirsiniz.

en	Data Retention Policy
tr	Veri Saklama Politikası

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
tr	Cacti'nin bölümlenmiş Akış tablolarını tutacağı süre.

en	%d Week
tr	% d Hafta

en	%d Weeks
tr	%d Hafta

en	%d Month
tr	%d Ay

en	%d Months
tr	%d Ay

en	%d Year
tr	%d Yıl

en	Database Partitioning Scheme
tr	Veritabanı Bölümleme Şeması

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
tr	Dakikadaki akış sayısına bağlı olarak, günde daha fazla masaya ihtiyacınız olabilir.

en	Daily
tr	Günlük

en	Hourly
tr	Saatlik

en	Misc
tr	Çeşitli