en	Select a Report
bg	Отпечатване на отчети

en	Source Root Domain
bg	Изходен или целеви IP адрес

en	Destination Root Domain
bg	Целеви IP адрес

en	Source/Destination Root Domain
bg	IP на източник / местоназначение

en	UDP/TCP Destination Port
bg	UDP / TCP целеви порт

en	UDP/TCP Source Port
bg	UDP / TCP изходен порт

en	UDP/TCP Port
bg	UDP / TCP порт

en	Source IP
bg	Източник IP

en	Destination IP
bg	Целеви IP адрес

en	Source/Destination IP
bg	IP на източник / местоназначение

en	Source or Destination IP
bg	Изходен или целеви IP адрес

en	IP Protocol
bg	IP протокол

en	Input Interface
bg	Входен интерфейс

en	Output Interface
bg	Изходен интерфейс

en	Input/Output Interface
bg	Входно / изходен интерфейс

en	Source AS
bg	Източник на данни

en	Destination AS
bg	Дестинация AS

en	Source/Destination AS
bg	Източник / местоназначение AS

en	IP ToS

en	Source Prefix
bg	Префикс на източника

en	Destination Prefix
bg	Целеви префикс

en	Source/Destination Prefix
bg	Префикс за източник / цел

en	Flow Times

en	AS Numbers
bg	AS номера

en	132 Columns
bg	132 Колони

en	Show IP Accounting Emulation
bg	Показване на емулация на IP счетоводство

en	Any Part in Range
bg	Всяка част в обхвата

en	End Time in Range
bg	Краен час

en	Start Time in Range
bg	Начален час

en	Entirely in Range
bg	Изцяло в обхват

en	Return All Lines
bg	Върнете всички линии

en	Top %d
bg	Най-горе% d

en	No Limit
bg	Няма ограничение

en	%s Bytes
bg	%s байта

en	Source Domain
bg	Порт (и) на източника

en	Flows
bg	потоци

en	Bytes

en	Packets
bg	Пакети

en	Destination Domain
bg	Целеви IP адрес

en	Dest IP
bg	Целеви IP адрес

en	Input IF
bg	Въвеждане на IF

en	Output IF
bg	Формат на изходните данни

en	Destingation Prefix
bg	Целеви префикс

en	Source IF
bg	Източник на данни

en	Destination IF
bg	Целеви IP адрес

en	Source Port
bg	Порт (и) на източника

en	Destination Port
bg	Целеви IP адрес

en	B/Pk
bg	Б / Pk

en	Ts
bg	Ц.

en	Fl

en	General Filters
bg	Изчистване на филтрите

en	The Saved Filter to display.
bg	Записаният филтър за показване.

en	New Filter
bg	Филтър

en	The Listener to use for the Filter.
bg	Слушателят, който да се използва за филтъра.

en	If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here.
bg	Ако този филтър се основава на предварително определен период от време, изберете го тук.

en	Detailed Filter Criteria
bg	Подробни критерии за филтриране

en	Report Type
bg	Доклад: [нов]

en	The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
bg	Типът отчет, който да се използва по подразбиране за този филтър при създаване на отчет.

en	Printed
bg	Отпечатано:

en	Statistical
bg	Статистика

en	Statistical Report
bg	Статистически доклади

en	The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report.
bg	Показване на типа отчет, който да се използва по подразбиране за този филтър при създаване на отчет.

en	Printed Report
bg	Отпечатване на отчети

en	The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report.
bg	Типът отпечатан отчет, който да се използва по подразбиране за този филтър при създаване на отпечатан отчет.

en	Range Rules
bg	Управление на графиците

en	Constrain the Filter Data by these time filter rules.
bg	Ограничете данните за филтриране чрез тези правила за филтриране на времето.

en	Resolve IP's
bg	Разрешаване на адреси:

en	Resolve IP Addresses to Domain Names.
bg	Разрешаване на адреси:

en	Sort Field
bg	Сортиране на полето:

en	The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
bg	Полето за сортиране по подразбиране за филтъра. Тази настройка ще се прилага за всички планирани отчети.

en	Maximum Rows
bg	Максимални редове

en	The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports.
bg	Максималните редове, които трябва да се предоставят във филтъра. Тази настройка ще се прилага за всички планирани отчети.

en	Minimum Bytes
bg	Минимални байтове:

en	The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored.
bg	Минималният общ байт, който трябва да се вземе предвид за филтъра. Общите потоци, които са по-малки от толкова много байта, ще бъдат игнорирани.

en	Protocol Filters
bg	протоколи

en	Protocols
bg	протоколи

en	Select the Specific Protocol for the Filter.
bg	Изберете специфичния протокол за филтъра.

en	TCP Flags
bg	TCP знамена

en	The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags
bg	TCP флаговете, които да търсите във филтъра. Това може да бъде списък с TCP флагове, разделен със запетая

en	TOS Fields
bg	Полета на TOS

en	The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields
bg	Полетата на TOS, които да търсите във филтъра. Това може да бъде списък с TOS полета, разделен със запетая

en	Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
bg	Филтрирайте върху избрания IP адрес на източника във филтъра. Това може да бъде списък с IPv4 или IPv6, разделен със запетая, или списък с IPv4 или IPv6 адреси, разделени със запетая, във формат CIDR (напр. 192.168.1.0/24).

en	Source Ports
bg	Порт (и) на източника

en	Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports.
bg	Филтрирайте върху избраните портове източник за във филтъра. Това може да бъде списък с портове източници, разделен със запетая.

en	Source Interface
bg	Изходен интерфейс

en	Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces
bg	Филтрирайте върху избрания интерфейс на източника за във филтъра. Това може да бъде списък с интерфейси с източник, разделен със запетая

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's
bg	Филтрирайте върху избрания AS за дестинация във филтъра. Това може да бъде списък с източници на AS, разделен със запетая

en	Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24).
bg	Филтрирайте върху избрания IP адрес на дестинация във Филтъра. Това може да бъде списък с IPv4 или IPv6, разделен със запетая, или списък с IPv4 или IPv6 адреси, разделени със запетая, във формат CIDR (напр. 192.168.1.0/24).

en	Dest Ports
bg	Пристанищен порт

en	Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports.
bg	Филтрирайте върху избраните пристанищни портове за във филтъра Това може да бъде списък с разделителни портове, разделен със запетая.

en	Dest Interface
bg	Интерфейс за достъп

en	Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces.
bg	Филтрирайте върху избрания интерфейс за дестинация във във Филтъра. Това може да бъде списък с интерфейси за дестимиране, разделен със запетая.

en	Dest AS

en	Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's
bg	Филтрирайте върху избрания AS за дестинация във филтъра. Това може да бъде списък с разделители със запетая на AS за оценка

en	Name of the device to be displayed.
bg	Име на устройството, което ще се показва.

en	Collection Method
bg	Колекция Medhod

en	There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server.
bg	Има два метода за събиране на поддръжка, първият използва старите двоични файлове на поточни инструменти, а вторият използва собствения PHP базиран сървър на потока на потока.

en	Allowed Host
bg	Разрешен хост

en	IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host.
bg	IP адрес на устройството, на което е разрешено да изпраща към този колектор. Оставете като 0 за всеки хост.

en	Port this collector will listen on.
bg	Портът, който този колектор ще слуша.

en	Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните слушатели на Net-Flow. След което ще трябва да рестартирате услугата Flow-Capture.

en	Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location.
bg	Също така не забравяйте да премахнете всички останали файлове от местоположението на Вашия Net-Flow Capture.

en	You must select at least one device.
bg	Трябва да изберете поне едно устройство.

en	Device [edit: %s]
bg	Устройство [редактиране: %s]

en	Device [new]
bg	Устройство [ново]

en	FlowView Listeners
bg	Слушатели на FlowView

en	Set/Refresh Filters
bg	Задаване / опресняване на филтрите

en	Clear Filters
bg	Изчистване на филтрите

en	Listeners
bg	Слушатели

en	Allowed From
bg	Разрешено от

en	Observed Listen
bg	Наблюдавано Слушай

en	No Flowview Listeners
bg	Слушатели на FlowView

en	Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните графици.

en	Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните графици.

en	Click 'Continue' to Enable the following Filters(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните графици.

en	You must select at least one Filter.
bg	Трябва да изберете поне едно устройство.

en	FlowView Filters
bg	Поточни филтри

en	FlowView Filters [ Add Devices before Filters ]
bg	FlowView филтри [Добавяне на устройства преди филтри]

en	Filter Name
bg	Име на филтъра

en	Resolution
bg	Резолюция на име на хост

en	Every Hour
bg	Всеки час

en	Every %d Hours
bg	Всеки% d часа

en	Every Day
bg	Всеки ден

en	Every Week
bg	Всяка седмица

en	Every %d Weeks, 2
bg	Всеки% d седмици, 2

en	Every Month
bg	Всеки месец

en	New Schedule
bg	Нов график

en	Enter a Report Title for the FlowView Schedule.
bg	Въведете заглавие на отчета за графика на потока.

en	Whether or not this NetFlow Scan will be sent.
bg	Дали това NetFlow сканиране ще бъде изпратено.

en	Name of the query to run.
bg	Име на заявката за изпълнение.

en	Send Interval
bg	Изпращане на интервал

en	How often to send this NetFlow Report?
bg	Колко често да изпращате този отчет за NetFlow?

en	This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above.
bg	Това е първата дата / час за изпращане на имейла в NetFlow Scan. Всички бъдещи имейли ще бъдат изчислени извън този час плюс посочения по-горе интервал.

en	Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to.
bg	Имейл адреси (разделени с команда) за изпращане на това сканиране от NetFlow.

en	Format File to Use
bg	Форматирайте файла, който да използвате

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
bg	Изберете персонализираната HTML обвивка и CSS файла, които да използвате. Този файл съдържа както html, така и CSS, за да обгърне отчета ви. Ако съдържа повече от просто CSS, трябва да поставите специален<REPORT> етикет във файла. Този таг на формата ще бъде заменен от съдържанието на отчета. Тези файлове се намират в директорията „формати“.

en	Sent Scheduled Report %s in Background.
bg	Изпратен планиран отчет %s във фонов режим.

en	Reports will arrive once Complete.
bg	Докладите ще пристигнат след попълване.

en	Click 'Continue' to delete the following Schedule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните графици.

en	Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изпратите сегашното График (и).

en	Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните графици.

en	Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните графици.

en	You must select at least one schedule.
bg	Трябва да изберете поне един график.

en	Report: [edit: %s]
bg	Отчет: [редактиране: %s]

en	Report: [new]
bg	Доклад: [нов]

en	Start Date Selector
bg	Стартирайте Селектора за дата

en	FlowView Schedules
bg	Разписания за FlowView

en	FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ]
bg	FlowView Schedules [Добавяне на устройства преди графици]

en	Schedules
bg	Списъци

en	Schedule Title
bg	Заглавие на графика

en	Next Send
bg	Следваща Изпращане

en	Select a Report Type First
bg	Отпечатване на отчети

en	Filter: [edit: %s]
bg	Отчет: [редактиране: %s]

en	Filter: [new]
bg	Доклад: [нов]

en	Undefined Filter [ Select Filter to get Details ]
bg	Недефиниран филтър [Изберете филтър, за да получите подробности]

en	Statistical Report: %s [ Including overrides as specified below ]
bg	Статистически доклад: %s [Включително замествания, както е посочено по-долу]

en	Printed Report: %s [ Including overrides as specified below ]
bg	Отпечатан отчет: %s [Включително замествания, както е посочено по-долу]

en	Select a Filter
bg	Отпечатване на отчети

en	Top Sample
bg	Нагоре Проба

en	Top 2 Samples
bg	Топ 2 проби

en	Top 3 Samples
bg	Топ 3 проби

en	Top 4 Samples
bg	Топ 4 проби

en	Top 5 Samples
bg	Топ 5 проби

en	Show only Domains on Charts Below
bg	Показване само на домейни в диаграмите отдолу

en	Domains Only
bg	Само домейни

en	Clear Filter
bg	Изчистване на филтрите

en	Edit Current Filter
bg	Редактиране на текущия филтър

en	Save Overrides to Selected Filter
bg	Запазване на замените в избрания филтър

en	Statistical: %s
bg	Статистика

en	Printed: %s
bg	Отпечатано:

en	Select a Filter First
bg	Отпечатване на отчети

en	Octets
bg	Октети

en	End Date Selector
bg	Селектор за крайна дата

en	Shift Time Backward
bg	Преместване на времето назад

en	Define Shifting Interval
bg	Определете интервала за превключване

en	Shift Time Forward
bg	Преместване на времето напред

en	Bytes Bar
bg	Бар за байтове

en	Packets Bar
bg	Пакет бар

en	Flows Bar
bg	Бар за потоци

en	Client/Private (%s)
bg	Клиент / частен (%s)

en	icmp (0)

en	Unknown (%s)
bg	알려지지 않음

en	Cacti Flowview

en	Netflow - %s
bg	Netflow -%

en	Subnet Filter: %s is not a value CIDR format
bg	Филтър на подмрежата: %s не е стойностен формат CIDR

en	%d - %d Bytes
bg	%s байта

en	> %d Bytes
bg	%s байта

en	Source DNS
bg	Скриптът/източникът използван за събиране на данни за този източник на данни.

en	Source Root DNS
bg	Скриптът/източникът използван за събиране на данни за този източник на данни.

en	Dest DNS
bg	Dest AS

en	Dest Root DNS
bg	Пристанищен порт

en	DNS
bg	DSR

en	Root DNS
bg	Корен DNS

en	Dest Port
bg	Пристанищен порт

en	Dest IF

en	Dest Prefix
bg	Преден префикс

en	Type of Service
bg	Вид на услугата

en	Bytes/Packet
bg	Пакети

en	-- unresolved --
bg	- нерешен -

en	Boolean: %s, Numeric: %s, Hex: %s
bg	Булево: %s, Числово: %s, Шестнадесетично: %s

en	Low Delay
bg	Ниско забавяне

en	Throughput
bg	Пропускателна способност

en	Reliability
bg	Надеждност

en	Mincost
bg	Минкост

en	Net Control
bg	Контрол на мрежата

en	Internet Control
bg	Интернет контрол

en	Critic ECP
bg	Критичен ECP

en	Flash Override
bg	Замяна на Flash

en	Flash

en	Immediate
bg	Незабавно

en	Routine
bg	Рутинна

en	Summary Statistics
bg	Обобщена статистика

en	IP Packet Size Distribution (%%)
bg	Разпределение на размера на пакета за IP (%)

en	Packets per Flow Distribution (%%)
bg	Разпределение на пакети за потока (%)

en	Octets per Flow Distribution (%%)
bg	Октети за разпределение на потока (%)

en	Flow Time Distribution (%%)
bg	Разпределение на времето на потока (%)

en	You must select a Statistics Report or Printed Report!
bg	Трябва да изберете статистически отчет или отпечатан отчет!

en	You must select only a Statistics Report or a Printed Report (not both)!
bg	Трябва да изберете само статистически отчет или отпечатан отчет (не и двете)!

en	Invalid dates, End Date/Time is earlier than Start Date/Time!
bg	Невалидни дати, Крайна дата / час е по-ранна от началната дата / час!

en	Invalid IP for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
bg	Невалиден IP адрес за източника! <br> (Трябва да е под формата на „192.168.0.1“)

en	Invalid subnet for the Source Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
bg	Невалидна подмрежа за изходния адрес! <br> (Трябва да е под формата на „192.168.0.1/255.255.255.0“ или „192.168.0.1/24“)

en	Invalid IP for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1')
bg	Невалиден IP адрес за целевия адрес! <br> (Трябва да е под формата на „192.168.0.1“)

en	Invalid subnet for the Destination Address!<br>(Must be in the form of '192.168.0.1/255.255.255.0' or '192.168.0.1/24')
bg	Невалидна подмрежа за целевия адрес! <br> (Трябва да е под формата на „192.168.0.1/255.255.255.0“ или „192.168.0.1/24“)

en	Invalid value for Source Interface!
bg	Невалидна стойност за изходния интерфейс!

en	Invalid value for Source Port! (0 - 65535)
bg	Невалидна стойност за изходния порт! (0 - 65535)

en	Invalid value for Source AS! (0 - 65535)
bg	Невалидна стойност за Source AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination Interface!
bg	Невалидна стойност за целевия интерфейс!

en	Invalid value for Destination Port! (0 - 65535)
bg	Невалидна стойност за целевия порт! (0 - 65535)

en	Invalid value for Destination AS! (0 - 65535)
bg	Невалидна стойност за Destination AS! (0 - 65535)

en	Invalid value for Protocol! (1 - 255)
bg	Невалидна стойност за протокол! (1 - 255)

en	Invalid value for TCP Flag! (ex: 0x1b or 0x1b/SA or SA/SA)
bg	Невалидна стойност за TCP флаг! (напр .: 0x1b или 0x1b / SA или SA / SA)

en	Invalid value for Cutoff Octets!
bg	Невалидна стойност за Octoff Octoff!

en	Invalid value for Cutoff Lines!
bg	Невалидна стойност за Линиите за изключване!

en	Invalid value for Sort Field!
bg	Невалидна стойност за полето за сортиране!

en	FlowView Chart for %s Type is %s
bg	Диаграма за преглеждане на потока за %s Тип е %s

en	Total Flows
bg	Максимални потоци:

en	Bytes Exchanged
bg	Разменени байтове

en	Packets Examined
bg	Пакет бар

en	Plugin -> Flow Viewer
bg	Приставката -> Преглед на потока

en	Plugin -> Flow Admin
bg	Плъгин -> Администратор на поток

en	The Filter has been Deleted
bg	Филтърът е изтрит

en	The Filter has been Updated
bg	Филтърът е актуализиран

en	FlowView

en	Normal User
bg	Нормален потребител

en	Flow Viewer
bg	Преглед на потока

en	(view)
bg	Преглед

en	(save)
bg	Запази

en	(actions)
bg	Действия

en	Hostname Resolution
bg	Резолюция на име на хост

en	The method by which you wish to resolve hostnames.
bg	Методът, чрез който искате да разрешите имената на хостове.

en	Use Local Server
bg	Използвайте локален сървър

en	Use DNS Server Below
bg	Използвайте DNS сървър по-долу

en	Don't Resolve DNS
bg	Не разрешавайте DNS

en	Use Arin to Find Unregistered Domains

en	Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.

en	Data Retention Policy
bg	Политика за задържане на данни

en	The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables.
bg	Времето, през което кактусите ще поддържат разделените таблици на потока.

en	%d Week
bg	% d Седмица

en	%d Weeks
bg	% d седмици

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Year
bg	% d Година

en	Database Partitioning Scheme
bg	Схема за разделяне на база данни

en	Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day.
bg	В зависимост от броя на потоците в минута може да се наложи повече таблици на ден.

en	Hourly
bg	Почасово