en	Cycle Graph Filter
ru	Графики циклов

en	Graph Display Timespan
ru	Продолжительность отображения графика

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
ru	Цикл Обновление частоты вращения Обновление частоты вращения

en	Cycle to Previous Graphs
ru	Цикл перехода к предыдущим графикам

en	Stop Cycling
ru	Остановить езду на велосипеде

en	Resume Cycling
ru	Возобновить езду на велосипеде

en	Cycle to Next Graphs
ru	Цикл к следующим графикам

en	Save Filter Settings
ru	Сохранить настройки фильтра

en	Number of Graph Columns
ru	Количество столбцов График Количество столбцов График

en	Display Graph Legend
ru	Отобразить график Легенда Легенда

en	Select Tree Leaf to Display
ru	Выберите Отображаемый древовидный лист дерева

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
ru	Введите "Регулярное соответствие выражений" (только буквы, цифры и специальные символы \" (^_|?)\" разрешено).

en	Cycle Graphs
ru	Графики циклов

en	%d Graph
ru	d График

en	%d Graphs
ru	d Графики

en	Plugin -> Cycle Graphs
ru	Плагин -> Циклические графики

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
ru	Это время в секундах перед отображением следующего графика.

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
ru	Это время по умолчанию, которое будет отображаться на странице.

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
ru	В режиме "Дерево" это количество столбцов, которые будут использоваться.

en	Select the number of graphs to display per page
ru	Выберите количество графиков для отображения на странице

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
ru	Устанавливает высоту графика для отображаемых графиков.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
ru	Устанавливает ширину графика для отображаемых графиков.

en	Predefined Rotations
ru	Предварительно определенные вращения

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
ru	Выберите метод, который будет использоваться для пользовательского вращения графика. Если вы выберите 'Специфический список', вы должны определить список Graph ID's

en	Specific List
ru	Конкретный перечень

en	Custom Graph List
ru	Пользовательский список графиков

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
ru	Это должен быть список Graph ID, разделенный запятыми. Например, "1,2,3,4".

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
ru	Выберите дерево графиков для циклического отображения, если выбран режим Дерево.