en	No Graphs Found Matching Criteria
nl	Geen grafieken gevonden overeenstemmende criteria

en	Cycle Graph Filter
nl	Cyclusgrafieken

en	Next Update In
nl	Volgende update in

en	Graph Display Timespan
nl	Grafiekdisplay Tijdspanne

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
nl	Cyclusomwenteling Vernieuwingsfrequentie

en	Number of Graphs per Page
nl	Aantal grafieken per pagina

en	Cycle to Previous Graphs
nl	Cyclus naar vorige grafieken

en	Prev
nl	Vorige

en	Stop

en	Stop Cycling
nl	Stoppen met fietsen

en	Resume Cycling
nl	Hervatten Fietsen

en	Start
nl	Laatste starttijd:

en	Cycle to Next Graphs
nl	Cyclus naar volgende grafieken

en	Next
nl	Volgende

en	Refresh
nl	Vernieuwen

en	Refresh Graphs Now
nl	Vernieuw nu grafieken

en	Clear
nl	Herstel

en	Clear Filter
nl	Reset Filter

en	Save
nl	Opslaan

en	Save Filter Settings
nl	Filterinstellingen opslaan

en	Number of Graph Columns
nl	Het aantal grafiek kolommen.

en	Graph Height
nl	Grafiekhoogte

en	Graph Width
nl	Grafiekbreedte

en	Display Graph Legend
nl	Weergavegrafiek Legende

en	Legend
nl	Legenda positie (--legend-position=<position>)

en	Select Tree to View
nl	Selecteer een boom om te bekijken

en	Select Tree Leaf to Display
nl	Selecteer Boomblad om weer te geven

en	All Levels
nl	Alle niveau’s

en	Top Level
nl	Hoogste niveau

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
nl	Voer Regular Expression Match in (alleen alfabetische, numerieke en speciale tekens ☺"(^_|?)♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥" toegestaan)

en	Cycle Graphs
nl	Cyclusgrafieken

en	%d Graph
nl	%d Grafiek

en	%d Graphs
nl	%d Grafieken

en	%d Column
nl	%d Kolom

en	%d Columns
nl	%d Kolommen

en	Plugin -> Cycle Graphs

en	Cycle
nl	Cyclus

en	Delay Interval
nl	Vertraging Interval

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
nl	Dit is de tijd in seconden voordat de volgende grafiek wordt weergegeven.

en	Graph Timespan
nl	Grafiek tijdspanne

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
nl	Dit is de standaard tijdspanne die op de pagina wordt weergegeven.

en	Column Count
nl	Aantal kolom

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
nl	In Tree Mode is dit het aantal kolommen dat wordt gebruikt.

en	Select the number of graphs to display per page
nl	Selecteer het aantal weer te geven grafieken per pagina

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
nl	Hiermee wordt de hoogte van de grafiek voor de weergegeven grafieken ingesteld.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
nl	Hiermee wordt de grafiekbreedte voor de weergegeven grafieken ingesteld.

en	Display Legend
nl	Vertoningslegende

en	Check this to display legend.
nl	Controleer dit om de legenda weer te geven.

en	Predefined Rotations
nl	Vooraf gedefinieerde rotaties

en	Rotation Type
nl	Omwentelingstype

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
nl	Selecteer de methode die u wilt gebruiken voor aangepaste grafiekrotatie. Als u 'Specifieke lijst' selecteert, moet u een lijst met grafiek-ID's definiëren.

en	Legacy (All)
nl	Legacy (Alle)

en	Specific List
nl	Specifieke lijst

en	Tree Mode
nl	Boomwijze

en	Custom Graph List
nl	Aangepaste Grafieklijst

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
nl	Dit moet een door komma's afgebakende lijst van Graph ID's zijn om door te bladeren. Bijvoorbeeld "1,2,3,4".

en	Default Tree
nl	Standaard boom

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
nl	Selecteer de grafiekboom om te fietsen als Tree Mode is geselecteerd

en	%d Pixels

en	Cycling
nl	Fietsen