en	No Graphs Found Matching Criteria
hi	कोई रेखांकन मिलाप मानदंड नहीं मिला

en	Cycle Graph Filter
hi	साइकिल रेखांकन

en	Next Update In
hi	अगला अपडेट इन

en	Graph Display Timespan
hi	ग्राफ प्रदर्शन Timespan

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
hi	साइकल रोटेशन रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी

en	Number of Graphs per Page
hi	प्रति पृष्ठ ग्राफ़ की संख्या

en	Cycle to Previous Graphs
hi	पिछले ग्राफ़ के लिए साइकिल

en	Prev
hi	पिछला

en	Stop
hi	रुकें

en	Stop Cycling
hi	साइकिल चलाना बंद करो

en	Resume Cycling
hi	साइकिल चलाना फिर से शुरू करें

en	Start
hi	शुरु

en	Cycle to Next Graphs
hi	अगले ग्राफ के लिए साइकिल

en	Next
hi	अगला

en	Refresh
hi	ताज़ा करना

en	Refresh Graphs Now
hi	ग्राफ़ को अब ताज़ा करें

en	Clear
hi	明确

en	Clear Filter
hi	स्पष्ट निस्यंदक

en	Save
hi	सेव करें

en	Save Filter Settings
hi	फ़िल्टर सेटिंग्स सहेजें

en	Number of Graph Columns
hi	ग्राफ कॉलम की संख्या

en	Graph Height
hi	ग्राफ ऊंचाई

en	Graph Width
hi	ग्राफ चौड़ाई

en	Display Graph Legend
hi	ग्राफ किंवदंती प्रदर्शित करें

en	Legend
hi	किंवदंती

en	Select Tree to View
hi	देखने के लिए ट्री का चयन करें

en	Select Tree Leaf to Display
hi	प्रदर्शित करने के लिए ट्री लीफ चुनें

en	All Levels
hi	सभी स्तरों

en	Top Level
hi	सर्वोच्च स्तर

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
hi	नियमित अभिव्यक्ति मिलान दर्ज करें (केवल अल्फा, संख्यात्मक और विशेष वर्ण \ "(^ _ |?) \" की अनुमति है)

en	Cycle Graphs
hi	साइकिल रेखांकन

en	%d Graph
hi	% d ग्राफ

en	%d Graphs
hi	% d रेखांकन

en	%d Column
hi	% d स्तम्भ

en	%d Columns
hi	% d कॉलम

en	Plugin -> Cycle Graphs
hi	प्लगइन -> साइकिल रेखांकन

en	Cycle
hi	चक्र

en	Delay Interval
hi	विलंब अंतराल

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
hi	यह अगले ग्राफ प्रदर्शित होने से पहले सेकंड में समय है।

en	Graph Timespan
hi	ग्राफ टाइमपेन

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
hi	यह डिफ़ॉल्ट टाइमपेन है जो पेज पर प्रदर्शित होगा।

en	Column Count
hi	कॉलम की गिनती

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
hi	ट्री मोड में यह उन स्तंभों की संख्या है जिनका उपयोग किया जाएगा।

en	Select the number of graphs to display per page
hi	प्रति पृष्ठ प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ़ की संख्या का चयन करें

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
hi	यह प्रदर्शित रेखांकन के लिए ग्राफ ऊंचाई निर्धारित करता है।

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
hi	यह प्रदर्शित रेखांकन के लिए ग्राफ चौड़ाई निर्धारित करता है।

en	Display Legend
hi	प्रदर्शन किंवदंती

en	Check this to display legend.
hi	किंवदंती प्रदर्शित करने के लिए इसे जांचें।

en	Predefined Rotations
hi	पूर्वनिर्धारित रोटेशन

en	Rotation Type
hi	रोटेशन प्रकार

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
hi	कस्टम ग्राफ़ रोटेशन के लिए किस विधि का उपयोग करें। यदि आप 'विशिष्ट सूची' चुनते हैं, तो आपको ग्राफ़ आईडी की सूची को परिभाषित करना होगा

en	Legacy (All)
hi	विरासत (सभी)

en	Specific List
hi	विशिष्ट सूची

en	Tree Mode
hi	ट्री मोड

en	Custom Graph List
hi	कस्टम ग्राफ़ सूची

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
hi	यह ग्राफ आईडी की एक अल्पविराम सीमांकित सूची होनी चाहिए। उदाहरण के लिए '1,2,3,4'

en	Default Tree
hi	डिफ़ॉल्ट पेड़

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
hi	यदि ट्री मोड का चयन किया गया है, तो चक्र में ग्राफ ट्री का चयन करें

en	%d Pixels
hi	% d पिक्सेल

en	Cycling
hi	सायक्लिंग