en	No Graphs Found Matching Criteria
el	Δεν βρέθηκαν γραφήματα τα κριτήρια αντιστοίχισης

en	Cycle Graph Filter
el	Γράφημα κύκλου

en	Next Update In
el	Επόμενη Ενημέρωση στο

en	Graph Display Timespan
el	Διάρκεια προβολής γραφήματος

en	Cycle Rotation Refresh Frequency
el	Κύκλος περιστροφής Συχνότητα ανανέωσης

en	Number of Graphs per Page
el	Αριθμός γραφημάτων ανά σελίδα

en	Cycle to Previous Graphs
el	Κύκλος σε προηγούμενα γραφήματα

en	Prev
el	Προηγούμενο

en	Stop
el	Διακοπή

en	Stop Cycling
el	Σταματήστε την ποδηλασία

en	Resume Cycling
el	Συνεχίστε την ποδηλασία

en	Start
el	Έναρξη

en	Cycle to Next Graphs
el	Κάντε κύκλο στα επόμενα γραφήματα

en	Next
el	Επόμενο

en	Refresh
el	Ανανέωση

en	Refresh Graphs Now
el	Ανανέωση γραφημάτων τώρα

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Clear Filter
el	Διαγραφή φίλτρου

en	Save
el	Αποθήκευση

en	Save Filter Settings
el	Αποθήκευση ρυθμίσεων φίλτρου

en	Number of Graph Columns
el	Αριθμός Στήλων Γραφήματος

en	Graph Height
el	Ύψος γραφικού

en	Graph Width
el	Πλάτος γραφήματος

en	Display Graph Legend
el	Εμφάνιση του λεκτικού γραφήματος

en	Legend
el	Κατάσταση

en	Select Tree to View
el	Επιλέξτε Δέντρο για προβολή

en	Select Tree Leaf to Display
el	Επιλέξτε Tree Tree για εμφάνιση

en	All Levels
el	Ολα τα επίπεδα

en	Top Level
el	Δημοφιλές Επίπεδο Χρήστη

en	Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted)
el	Εισαγάγετε την τακτική αντιστοίχιση εκφράσεων (επιτρέπονται μόνο οι άλφα, αριθμητικοί και ειδικοί χαρακτήρες \ "(^ _ |?) \"

en	Cycle Graphs
el	Γράφημα κύκλου

en	%d Graph
el	% d Γράφημα

en	%d Graphs
el	% d Γραφήματα

en	%d Column
el	Στήλη

en	%d Columns
el	Στήλες

en	Plugin -> Cycle Graphs
el	Plugin -> Γραφήματα κύκλου

en	Cycle
el	Κύκλος

en	Delay Interval
el	Περίοδος καθυστέρησης

en	This is the time in seconds before the next graph is displayed.
el	Αυτή είναι η ώρα σε δευτερόλεπτα πριν εμφανιστεί το επόμενο γράφημα.

en	Graph Timespan
el	Διάρκεια χρόνου γραφήματος

en	This is the default timespan that will be displayed on the page.
el	Αυτή είναι η προεπιλεγμένη χρονική περίοδος που θα εμφανιστεί στη σελίδα.

en	Column Count
el	Αριθμός Στηλών

en	In Tree Mode this is the number of columns that will be used.
el	Στο Tree Mode, αυτός είναι ο αριθμός των στηλών που θα χρησιμοποιηθούν.

en	Select the number of graphs to display per page
el	Επιλέξτε τον αριθμό των γραφημάτων που θα εμφανίζονται ανά σελίδα

en	This sets the graph height for the displayed graphs.
el	Αυτό ορίζει το ύψος γραφήματος για τα απεικονιζόμενα γραφήματα.

en	This sets the graph width for the displayed graphs.
el	Αυτό ορίζει το πλάτος γραφικών για τα εμφανιζόμενα γραφήματα.

en	Display Legend
el	Προβολή του λεζάντα

en	Check this to display legend.
el	Επιλέξτε αυτό για να εμφανιστεί ο μύθος.

en	Predefined Rotations
el	Προκαθορισμένες περιστροφές

en	Rotation Type
el	Τύπος περιστροφής

en	Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's
el	Επιλέξτε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για την προσαρμοσμένη περιστροφή γραφημάτων. Εάν επιλέξετε "Ειδική λίστα", πρέπει να ορίσετε μια λίστα με αναγνωριστικά γραφημάτων

en	Legacy (All)
el	Κληρονομιά (Όλα)

en	Specific List
el	Ειδική λίστα

en	Tree Mode
el	Δέντρο Mode

en	Custom Graph List
el	Προσαρμοσμένη λίστα γραφημάτων

en	This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4'
el	Αυτή πρέπει να είναι μια λίστα ονομάτων που έχουν οριοθετηθεί με κόμμα από τα αναγνωριστικά γραφικών για να μεταβείτε. Για παράδειγμα, '1,2,3,4'

en	Default Tree
el	Προκαθορισμένο δέντρο

en	Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected
el	Επιλέξτε τη δέντρο γραφημάτων για να πραγματοποιήσετε κύλιση εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία Δέντρο

en	%d Pixels
el	% d Pixels

en	Cycling
el	Ποδηλασία