en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
ru	По умолчанию основной Cacti Data Collector кэширует весь веб-сайт и плагины в Resource Cache. Затем, периодически, удаленные сборщики данных будут обновлять темы с любыми обновлениями из основного Cacti Data Collector. Этот Resource Cache позволяет удаленным сборщикам данных самостоятельно обновляться. Если вы не хотите использовать эту опцию, вы можете отключить ее, используя эту настройку.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
ru	Состояние удаленного сбора данных:

en	Invalid Data Logging
ru	Регистрация недействительных данных

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
ru	Как бы вы хотели, чтобы ошибки на выходе позвоночника регистрировались? Варианты таковы: Подробная", которая похожа на регистрацию cmd.php; "Сводная", которая предоставляет количество выходных ошибок на одно устройство; и "Нет", которая не дает подсчета ошибок.

en	Summary
ru	Резюме

en	Detailed
ru	Детализированный

en	Number of PHP Script Servers
ru	Количество PHP-серверов скриптов PHP

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
ru	Количество одновременных процессов на сервере сценариев, выполняемых для каждого процесса на позвоночнике. Допускаются настройки от 1 до 10. Этот параметр поможет, если вы используете несколько потоков и скриптов сервера сценариев.

en	Script and Script Server Timeout Value
ru	Значение таймаута сервера сценариев и сценариев Значение таймаута сервера

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
ru	Максимальное время, которое Какти будет ждать завершения создания скрипта. Это значение таймаута в секундах.

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
ru	Метод реиндексации данных

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
ru	Ежемесячно в день недели

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
ru	Настройка легендарного шрифта

en	Report Generation Timeout
ru	Таймаут удаленного агента

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный промежуток времени, в течение которого скрипт генерации отчетов Cacti может работать без возникновения ошибки таймаута и уничтожения.

en	%s Minute
ru	%s Минут

en	Data Source Statistics Timeout
ru	Источники данных Статистика

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный интервал времени, в течение которого скрипт Cacti Data Source Statistics может работать без возникновения ошибки тайм-аута и быть уничтоженным.

en	RRDChecker Timeout
ru	Таймаут DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный промежуток времени, в течение которого скрипт Cacti Spikekill может быть запущен без возникновения ошибки тайм-аута и уничтожения.

en	%s Hour
ru	%s Часов

en	Poller Commands Timeout
ru	Тайм-аут фоновых команд

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
ru	Максимальный период времени, в течение которого сценарий фоновых команд Cacti может быть запущен без возникновения ошибки таймаута и уничтожения.

en	Poller Command Concurrent Processes
ru	Количество Конкурирующих процессов

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
ru	1 Процесс

en	%d Processes
ru	d Процессы

en	Maintenance Background Generation Timeout
ru	Тайм-аут генерации фона обслуживания

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный период времени, в течение которого скрипт обслуживания Cacti может быть запущен без возникновения ошибки тайм-аута и уничтожения.

en	Spikekill Background Generation Timeout
ru	Тайм-аут генерации Spikekill фона

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
ru	Максимальный промежуток времени, в течение которого скрипт Cacti Spikekill может быть запущен без возникновения ошибки тайм-аута и уничтожения.

en	Data Collector Defaults
ru	Системы &Сбора Данных

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
ru	Эти настройки поддерживаются на уровне сборщика данных. Значения здесь являются значениями по умолчанию, используемыми только при первом создании сборщика данных.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
ru	Сборщик данных по умолчанию Обрабатывает данные по умолчанию

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
ru	Количество одновременных процессов, выполняемых по умолчанию в расчете на одного сборщика данных. ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с Cacti 1.2, эта настройка поддерживается в коллекторе данных. В дальнейшем это значение является только предустановкой для Сборщика данных. Использование большего числа при использовании cmd.php улучшит производительность. Улучшения производительности в позвоночнике лучше всего решать с помощью параметра потоков. При использовании позвоночника мы рекомендуем использовать меньшее количество нитей и использовать их вместо этого. При использовании cmd.php используйте не более чем в 2 раза больше ядер CPU.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
ru	Как бы вы хотели, чтобы ошибки на выходе позвоночника регистрировались? Варианты таковы: Подробная", которая похожа на регистрацию cmd.php; "Сводная", которая предоставляет количество выходных ошибок на одно устройство; и "Нет", которая не дает подсчета ошибок.

en	Threads per Process
ru	По умолчанию Потоки по каждому процессу

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
ru	Допустимые по умолчанию потоки для каждого процесса. ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с Cacti 1.2+, эта настройка поддерживается в коллекторе данных, и это просто предустановка. Использование большего количества номеров при использовании позвоночника улучшит производительность. Однако убедитесь, что у вас достаточно MySQL/MariaDB соединений для поддержки следующего уравнения: соединения = сборщики данных * процессы * (потоки + скриптовые серверы). Вы также должны убедиться, что у вас достаточно свободных соединений для входа пользователя в систему.

en	Authentication Method
ru	Метод аутентификации

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
ru	<blockquote><i> Встроенная аутентификация</i> - Cacti обрабатывает аутентификацию пользователей, что позволяет вам создавать пользователей и предоставлять им права на различные области в Cacti.<br><br><i><i>Все базовая аутентификация</i> - Аутентификация выполняется веб сервером. Пользователи могут быть добавлены или созданы автоматически при первом входе в систему, если определен шаблон пользователя, иначе будут использоваться определенные гостевые разрешения.<br><br><i><i>LDAP аутентификация</i> - Разрешает аутентификацию на LDAP сервере. Пользователи будут созданы автоматически при первом входе в систему, если будет определен Пользователь шаблона, в противном случае будут использоваться определенные гостевые права. Если модуль LDAP PHPs не включен, аутентификация LDAP не будет доступна в качестве опции.<br><br><i>Многочисленные LDAP/AD аутентификации домена</i> - позволяет администраторам поддерживать несколько разных групп из разных директорий LDAP/AD для доступа к ресурсам Cacti. Подобно аутентификации LDAP, модуль PHP LDAP необходим для использования этого метода.</blockquote>.

en	Support Authentication Cookies
ru	Поддержка аутентификации Cookies

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
ru	Если пользователь аутентифицируется и выбирает опцию 'Keep me log in', на компьютере пользователя будет создан файл cookie аутентификации, позволяющий ему оставаться под своим логином. Файл cookie аутентификации истекает по истечении 90 дней неиспользования.

en	Special Users
ru	Специальный пользователь

en	Primary Admin
ru	Главный администратор

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
ru	Имя основной учетной записи администратора, которая будет автоматически получать сообщения электронной почты при возникновении проблем в системе Cacti. Чтобы получать эти сообщения электронной почты, убедитесь, что ваши настройки почты правильны, а учетная запись администратора имеет заданный адрес электронной почты.

en	No User
ru	Нет пользователя

en	Guest User
ru	Гость

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
ru	Имя гостевого пользователя для просмотра графиков; по умолчанию - "Нет пользователя".

en	User Template
ru	Шаблон Пользователя

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
ru	Имя пользователя, которое Cacti будет использовать в качестве шаблона для новых пользователей Web Basic и LDAP; по умолчанию является "гостевым". Эта учетная запись пользователя будет отключена от входа при выборе.

en	Account Locking
ru	Блокировка аккаунта

en	Lock Accounts
ru	Блокировка счетов

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
ru	После стольких неудачных попыток в течение 1 часа заблокируйте аккаунт.

en	1 Attempt
ru	1 Попытка

en	%d Attempts
ru	%d попыток

en	Auto Unlock
ru	Автоматическая разблокировка

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
ru	Счет будет автоматически разблокирован через много минут. Даже если введен правильный пароль, разблокировка аккаунта не будет произведена до тех пор, пока не будет выполнен этот лимит времени. Максимум 1440 минут (1 день)

en	1 Day
ru	1 День

en	2FA Timeout
ru	Пауза

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
ru	Проверить

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
ru	Порог

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
ru	Базовая аутентификация через Интернет

en	Basic Auth Login Failure Message
ru	Основной Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
ru	При использовании базовой аутентификации, если возникают проблемы с сопоставлением имени пользователя с действительной учетной записью Cacti, включенное здесь сообщение будет отображаться для пользователей. Он может включать как текст, так и HTML.

en	Basic Auth Mapfile
ru	Основной Auth Mapfile

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
ru	При использовании базовой аутентификации, если базовую учетную запись необходимо преобразовать в другую учетную запись, вы можете указать здесь файл CSV, чтобы сопоставить базовую учетную запись с желаемой учетной записью.

en	Local Account Complexity Requirements
ru	Комплекс локальных счетов Требования к комплексу локальных счетов

en	Minimum Length
ru	Минимальная длина

en	This is minimal length of allowed passwords.
ru	Это минимально допустимая длина паролей.

en	Require Mix Case
ru	Требовать смешанный футляр

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
ru	Для этого потребуется ввести новые пароли, содержащие строчные и строчные буквы.

en	Require Number
ru	Требовать номер

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
ru	Для этого потребуется ввести новые пароли, состоящие, по крайней мере, из 1 цифрового символа.

en	Require Special Character
ru	Требовать специальный символ

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
ru	Для этого потребуется ввести новый пароль, состоящий, по крайней мере, из 1 специального символа.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
ru	Принудительная сложность при использовании старых паролей

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
ru	Это потребует, чтобы все старые пароли также соответствовали новым требованиям сложности при входе в систему. Если не будет выполнено, произойдет принудительная смена пароля.

en	Expire Inactive Accounts
ru	Срок действия неактивных счетов истекает

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
ru	Это максимальное количество дней до отключения неактивных учетных записей. Учетная запись администратора исключена из этой политики.

en	Expire Password
ru	Истекающий срок действия Пароль

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
ru	Это максимальное количество дней до истечения срока действия пароля.

en	Password History
ru	История паролей

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
ru	Запомните это количество старых паролей и запретите их повторное использование.

en	1 Change
ru	1 Изменение

en	%d Changes
ru	d Изменения

en	URL Linking
ru	URL-адрес Ссылка

en	Server Base URL
ru	URL-адрес базы сервера

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
ru	Это расположение сервера, которое будет использоваться для ссылок на сайт Cacti.

en	Emailing Options
ru	Параметры электронной почты

en	Notify Primary Admin of Issues
ru	Уведомить главного администратора о проблемах

en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
ru	В тех случаях, когда сервер Cacti испытывает проблемы, следует ли уведомлять Главного администратора по электронной почте? Учетная запись пользователя Cacti Главного администратора указана во вкладке Аутентификация на странице настроек Cacti. По умолчанию используется учетная запись 'admin'.

en	Test Email
ru	Тестовый email

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
ru	Это учетная запись электронной почты, используемая для отправки тестового сообщения, чтобы убедиться, что все работает правильно.

en	Mail Services
ru	Почтовые службы

en	Which mail service to use in order to send mail
ru	Какую почтовую службу использовать для отправки почты

en	Ping Mail Server
ru	Ping Почтовый сервер

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
ru	Опрос почтового сервера перед отправкой тестовых сообщений электронной почты?

en	From Email Address
ru	Email адрес отправителя

en	This is the Email address that the Email will appear from.
ru	Это адрес электронной почты, который будет отображаться в письме.

en	From Name
ru	От кого

en	This is the actual name that the Email will appear from.
ru	Это фактическое имя, которое будет отображаться в сообщении электронной почты.

en	Word Wrap
ru	Перенос Строк

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
ru	Сколько символов будет разрешено перед автоматическим переносом строки в сообщение электронной почты. (0 = Выключено)

en	Sendmail Options
ru	Sendmail Опции

en	Sendmail Path
ru	Sendmail Путь

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
ru	Это путь к sendmail на вашем сервере. (Используется только в том случае, если в качестве Почтовой службы выбрано Sendmail)

en	SMTP Options
ru	Параметры SMTP

en	SMTP Hostname

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
ru	Это имя узла/IP сервера SMTP, на который будет отправляться электронная почта. Для обхода отказа разделите хосты, используя точку с запятой.

en	SMTP Port
ru	SMTP порт

en	The port on the SMTP Server to use.
ru	Порт на SMTP-сервере для использования.

en	SMTP Username
ru	SMTP Имя пользователя

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
ru	Имя пользователя для аутентификации при отправке по SMTP. (Оставьте пустым, если аутентификация не требуется.)

en	SMTP Password
ru	SMTP Пароль

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
ru	Пароль для аутентификации при отправке по SMTP. (Оставьте пустым, если аутентификация не требуется.)

en	SMTP Security
ru	SMTP Безопасность

en	The encryption method to use for the Email.
ru	Метод шифрования для Email.

en	SSL

en	TLS

en	SMTP Timeout
ru	SMTP таймаут

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
ru	Пожалуйста, введите время ожидания SMTP в секундах.

en	Reporting Presets
ru	Предварительные настройки отчетности

en	Default Graph Image Format
ru	Формат изображения График по умолчанию

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
ru	При создании нового отчета, какой тип изображения следует использовать для построения последовательных графиков.

en	Maximum E-Mail Size
ru	Максимальный размер E-Mail

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
ru	Максимальный размер сообщения электронной почты, включая все вложения.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
ru	Уровень регистрации в журнале регистрации избирателей для отчетности кактусов

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
ru	Какой уровень детализации вы хотите отправить в файл журнала. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выход в любой другой статус, кроме NONE или LOW, может быстро исчерпать дисковое пространство.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
ru	Включить Lotus Notes (R) tweak (Настройка лотоса)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
ru	Включить настройку кода для специфической работы с почтовыми клиентами Lotus Notes Mail Clients.

en	DNS Options
ru	Параметры DNS

en	Primary DNS IP Address
ru	IP-адрес первичного DNS-адреса

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ru	Введите первичный IP-адрес DNS, который будет использоваться для обратного поиска.

en	Secondary DNS IP Address
ru	Вторичный DNS IP-адрес

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
ru	Введите вторичный IP-адрес DNS, который будет использоваться для обратного поиска.

en	DNS Timeout
ru	Таймаут DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
ru	Пожалуйста, введите время ожидания DNS в миллисекундах. Кактусы используют DNS преобразователь на базе PHP.

en	On-demand RRD Update Settings
ru	Обновление настроек RRD по запросу

en	Enable On-demand RRD Updating
ru	Включить обновление RRD по запросу

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
ru	Должен ли Boost включать по запросу обновление RRD в Cacti? Если отключить, это изменение вступит в силу только после следующего цикла опроса. Если у вас есть удаленные сборщики данных, эти настройки должны быть включены.

en	System Level RRD Updater
ru	Программа обновления системного уровня RRD

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
ru	Перед тем, как RRD On-demand Update Can to Cleared (Обновление по требованию) может быть очищено, опросник должен пройти всегда.

en	How Often Should Boost Update All RRDs
ru	Как часто следует увеличивать обновление всех RRDs

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
ru	Когда вы включаете boost, ваши RRD файлы обновляются только по запросу пользователя или по истечении этого периода времени.

en	Number of Boost Processes
ru	Количество ускоряющих процессов

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
ru	Количество одновременных процессов форсирования, используемых для обработки всех RRD в таблице форсирования.

en	Maximum Records
ru	Максимальное количество записей

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
ru	Если таблица увеличения выходного сигнала превышает этот размер, в записях произойдет обновление.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
ru	Максимальное количество позиций источника данных за один проход

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
ru	Для оптимизации производительности программа ускоренного обновления RRD должна знать, сколько Элементов Источника Данных должно быть получено за один проход. Пожалуйста, будьте осторожны, не устанавливайте слишком высокую производительность графиков во время основных обновлений, так как это может поставить под угрозу производительность графиков. Если во время обновления вы сталкиваетесь с замедлением графика или опроса, уменьшите это число. Значение по умолчанию - 50000.

en	Maximum Argument Length
ru	Максимальная длина аргументов

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
ru	Когда boost посылает команды обновления в RRDtool, он не должен превышать максимальную длину аргументов операционной системы. Это зависит от операционной системы и уровня ядра. Например Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23+++ неограниченное число.

en	Memory Limit for Boost and Poller
ru	Ограничение памяти для Boost и Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
ru	Максимальный объем памяти для Cacti Poller и Boosts Poller

en	Maximum RRD Update Script Run Time
ru	Максимальное время выполнения скрипта для обновления RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
ru	Если активный опрос выполнится во время выполнения, в журнал кактусов будет помещено предупреждение,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
ru	Включить прямое заполнение таблицы poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
ru	Обеспечивает прямую вставку записей в ускорение выходных данных опросчика, что приводит к сокращению времени на 25 % в каждом цикле опроса.

en	Boost Debug Log
ru	Усилить журнал отладки

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
ru	Если это поле не пустое, Boost будет записывать в журнал RRDupdate выходные данные, полученные в процессе форсированного опроса.

en	Image Caching
ru	Кэширование изображений

en	Enable Image Caching
ru	Включить кэширование изображений

en	Should image caching be enabled?
ru	Должно ли быть включено кэширование изображений?

en	Location for Image Files
ru	Местоположение файлов изображений

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
ru	Укажите место, куда Boost должен поместить файлы изображений. Эти файлы будут автоматически удалены опросом по истечении срока действия.

en	Data Sources Statistics
ru	Статистика Источников Данных

en	Enable Data Source Statistics Collection
ru	Разрешить сбор статистических данных Источников Данных

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
ru	Следует ли собирать статистические данные по Источникам Данных для этой системы Cacti?

en	Data Collection Method
ru	Коллекции Данных

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
ru	Очистить Статистику

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
ru	Количество DSStats процессов

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
ru	Количество одновременных процессов DSStats, используемых для обработки всех Источников Данных.

en	Daily Update Frequency
ru	Частота Ежедневных обновлений

en	How frequent should Daily Stats be updated?
ru	Как часто следует обновлять ежедневную статистику?

en	Hourly Average Window
ru	Среднее часовое окно

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
ru	Количество часов подряд, представляющих собой среднее почасовое значение. Имейте в виду, что слишком высокая настройка может привести к очень большим таблицам памяти

en	Maintenance Time
ru	Время обслуживания

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
ru	В какое время суток следует обновлять еженедельные, месячные и годовые данные? Формат HH:MM [am/pm]

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
ru	Ограничение объема памяти для сбора статистических данных из Источников Данных Сборщик статистически

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
ru	Максимальный объем памяти для Cacti Poller и Data Source Statistics Poller

en	Data Source Retention Settings
ru	Настройки хранения данных

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
ru	Хранение данных

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
ru	Хранение данных

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
ru	Хранение данных

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
ru	Проверка RRDfile

en	Enable RRDfile Check
ru	Включить проверку RRD-файла

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
ru	Должна ли быть включена проверка RRDfile для этой системы Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
ru	Количество процессов проверки RRDfile

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
ru	Количество одновременных процессов проверки RRDfile, используемых для обработки всех файлов RRD.

en	Check Frequency
ru	Частота проверки

en	How frequent should RRD be checked ?
ru	Как часто следует обновлять RRD?

en	Data Storage Settings
ru	Настройки хранения данных

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
ru	Выберите, будут ли RRDs храниться локально или обрабатываться внешним прокси-сервером RRDtool.

en	Local
ru	Локальный

en	RRDtool Proxy Server
ru	Прокси-сервер RRDtool

en	Structure RRDfile Paths
ru	Структурированные пути RRD

en	Enable Structured Paths
ru	Структурированные пути RRD

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.
ru	Используйте отдельную подпапку для каждого RRD-файла хоста.Именование файлов RRD будет одним из следующих:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>Вы можете внести это изменение после установки, запустив сценарий CLI <b>structure_rra_paths.php</b>после внесения изменений. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы измените значение Max Directorys, чтобы уменьшить количество каталогов, или если вы измените шаблон каталога, пустые каталоги не будут удалены после повторного запуска сценария<b>structure_rra_paths.php</b>.

en	Directory Pattern
ru	Шаблон каталога

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.
ru	Какой шаблон каталога вы хотите использовать для структурированных путей RRD. По умолчанию используется 'Идентификатор устройства'. Параметр 'Идентификатор устройства/Идентификатор запроса данных' следует использовать, если у вас есть устройства с тысячами графиков. После изменения шаблона каталога необходимо снова запустить сценарий Structured Path CLI, чтобы изменить пути к RRD-файлам в соответствии с новым шаблоном.

en	Device ID
ru	ID Устройства

en	Device ID/Data Query ID
ru	ID Устройства/Запроса

en	Device Hash/Device ID
ru	Хэш устройства/ ID устройства

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID
ru	Хэш устройства/ID устройства/ID запроса

en	Max Device Hash Directories
ru	Максимальное количество хэш-каталогов устройств

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.
ru	Максимальное количество каталогов устройств, которое будет создано на основе хешированных идентификаторов устройств.

en	Proxy Server
ru	Прокси Сервер

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
ru	Имя узла DNS или IP-адрес прокси-сервера RRDtool.

en	Proxy Port Number
ru	Порт прокси-сервера

en	TCP port for encrypted communication.
ru	TCP-порт для шифрования связи.

en	RSA Fingerprint
ru	Отпечаток RSA

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
ru	Отпечаток текущего открытого ключа RSA, используемого прокси-сервером. Это необходимо для установления надежного соединения.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
ru	Прокси-сервер RRDtool - Бэкап

en	Load Balancing
ru	Распределение нагрузки

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
ru	Если основной и резервный прокси-серверы доступны, эта опция позволяет распределить все запросы на RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
ru	Имя узла DNS или IP-адрес резервного прокси-сервера RRDtool, если прокси-сервер работает в режиме MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
ru	TCP-порт для шифрования связи с резервным прокси-сервером.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
ru	Отпечаток текущего открытого ключа RSA, используемого резервным прокси-сервером. Это необходимо для установления надежного соединения.

en	Spike Kill Settings
ru	Настройки прерывания(kill) Spike

en	Removal Method
ru	Способ удаления

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
ru	Существует два способа удаления. Первое, Стандартное отклонение, удалит любой образец, число стандартных отклонений которого равно X, от среднего значения по образцам. Второй метод, Разница, удалит любую выборку, которая на X% больше, чем средняя Разница. Метод разницы учитывает определенное число "отклонений". Это исключительные выборки, такие как пик, которые необходимо исключить из расчета отклонения среднего значения.

en	Standard Deviation
ru	Стандартное отклонение

en	Variance Based w/Outliers Removed
ru	Клещи на основе отклонений w/Выбросы (Outliers) Удалены

en	Replacement Method
ru	Метод замены

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
ru	Существует три метода замены. Первый метод заменяет всплеск средним значением по данному источнику данных. Второй метод заменяет шип на "NaN". Последний заменяет всплеск последним известным хорошим значением.

en	Average
ru	Средне

en	NaN's

en	Last Known Good
ru	Последнее известное хорошее

en	Number of Standard Deviations
ru	Количество стандартных отклонений

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
ru	Любое значение, содержащее столько стандартных отклонений выше среднего, будет исключено. Хорошее число будет зависеть от типа данных, с которыми необходимо работать. Мы рекомендуем число не менее 5 стандартных отклонений.

en	%d Standard Deviations
ru	%d Стандартные отклонения

en	Variance Percentage
ru	Процент отклонения

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
ru	Это значение представляет собой процентное соотношение, превышающее скорректированное среднее по выборке после того, как выбросы были удалены из выборки. Например, изменение процентной доли в размере 100%% при скорректированном среднем значении 50 удалит из графика любую выборку, превышающую значение 100.

en	Variance Number of Outliers
ru	Разница в количестве выбросов

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
ru	Это значение представляет собой число высоких и низких средних выборок, которые будут удалены из набора выборок до вычисления среднего отклонения. Если выбрано значение отклонения 5, то удаляются как верхнее, так и нижние 5 средние значения.

en	%d High/Low Samples
ru	%d Высокие/низкие образцы

en	Max Kills Per RRA
ru	Макс. убийств за RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
ru	Это значение представляет собой максимальное количество шипов, которое необходимо удалить из графика RRA.

en	%d Spikes
ru	%d Шипы

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
ru	Это значение представляет собой максимальное количество шипов, которое необходимо удалить из графика RRA.

en	1 Thousand
ru	1 поток

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
ru	Фильтр

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
ru	Каталог резервного копирования файлов RRD

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
ru	Если этот каталог не пуст, то резервная копия оригинальных RRD-файлов будет сохранена в этом месте.

en	Batch Spike Kill Settings
ru	Настройки останова(kill) в пакетном режиме

en	Removal Schedule
ru	График удаления

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
ru	Вы хотите периодически удалять шипы из графиков? Если да, выберите частоту ниже.

en	Once a Day
ru	Раз в сутки

en	Every Other Day
ru	Через день

en	Base Time
ru	Базовое время

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
ru	Базовое время для удаления шипов. Например, если вы используете '00:00' и выбираете один раз в день, удаление начнется примерно в полночь каждый день.

en	Graph Templates to Spike Kill
ru	Шаблон График для Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
ru	При выполнении пакетного удаления шипов(всплесков) будут действовать только те шаблоны, которые выбраны ниже.

en	Backup Retention
ru	Сохранение резервной копии

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
ru	Когда SpikeKill уничтожает пики на графиках, он создает резервную копию RRD-файла. Как долго должны храниться эти резервные файлы?

en	Default View Mode
ru	Режим просмотра по умолчанию

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
ru	Какой режим отображения графиков вы хотите отобразить по умолчанию при первом посещении страницы Графики?

en	TimeZone Support
ru	Поддержка часовых поясов

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.
ru	Как бы вы хотели, чтобы Cacti отображал даты? Этот параметр также изменит способ представления дат Графиков.

en	Cacti Server Timezone
ru	Часовой пояс сервера (Timezone)

en	My Browsers Timezone
ru	Часовой пояс браузера

en	User Language
ru	Язык пользователя

en	Defines the preferred GUI language.
ru	Определяет предпочтительный язык графического интерфейса пользователя.

en	Show Graph Title
ru	Показать название графика

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
ru	Отобразите название графика на странице, чтобы его можно было искать с помощью браузера.

en	Hide Disabled
ru	Скрыть Отключённые

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
ru	Скрытие отключенных устройств и графиков при просмотре вне вкладки "Консоль".

en	Show Device Aggregates
ru	Показать агрегированные устройства

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
ru	Если источник данных устройства включен в сводный график, показать этот график вместе с другими графиками устройств

en	Enable Horizontal Scrolling
ru	Включить горизонтальную прокрутку

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
ru	Включение горизонтальной прокрутки таблиц, отключение видимости адаптивных столбцов.

en	The date format to use in Cacti.
ru	Формат даты для использования в Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
ru	Разделитель дат, который будет использоваться в Cacti.

en	Page Refresh
ru	Обновить страницу

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
ru	Количество секунд между автоматическим обновлением страницы.

en	Preview Graphs Per Page
ru	Предварительный просмотр графиков на страницу

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
ru	Количество графиков для отображения на одной странице в режиме предварительного просмотра.

en	Default Time Range
ru	Диапазон времени по умолчанию

en	The default RRA to use in rare occasions.
ru	RRA по умолчанию используется в редких случаях.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
ru	Время по умолчанию отображается при просмотре графиков и других временных данных.

en	Default Timeshift
ru	Временной сдвиг по умолчанию

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
ru	Значение по умолчанию Timeshift отображается при просмотре Графиков и других временных данных.

en	Allow Graph to extend to Future
ru	Позволить графику распространяться на будущее

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
ru	При отображении графиков позвольте датам расширяться "в будущее"

en	First Day of the Week
ru	Первый день недели

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
ru	Первый день недели для отображения еженедельных графиков

en	Start of Daily Shift
ru	Начало ежедневной смены

en	Start Time of the Daily Shift.
ru	Время начала ежедневной смены.

en	End of Daily Shift
ru	Конец ежедневной смены

en	End Time of the Daily Shift.
ru	Время окончания ежедневной смены.

en	Thumbnail Sections
ru	Разделы эскизов

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
ru	Какие части Cacti отображают миниатюры по умолчанию.

en	Preview Thumbnail Columns
ru	Колонки предварительного просмотра

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
ru	Количество столбцов, используемых при отображении миниатюрных графиков в режиме предварительного просмотра.

en	1 Column
ru	1 колонка

en	%d Columns
ru	%d Колонки

en	Tree View Thumbnail Columns
ru	Столбцы миниатюр древовидного представления

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
ru	Количество столбцов, используемых при отображении миниатюрных графиков в режиме Дерево.

en	Thumbnail Height
ru	Высота миниатюры

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
ru	Высота миниатюрных графиков в пикселях.

en	Thumbnail Width
ru	Ширина миниатюр

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
ru	Ширина миниатюрных графиков в пикселях.

en	Default Tree
ru	Дерево по умолчанию

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
ru	Дерево графиков по умолчанию, используемое при отображении графиков в режиме дерева.

en	Graphs Per Page
ru	Графики на страницу

en	Expand Devices
ru	Развернуть устройства

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
ru	Выберите, следует ли разворачивать шаблоны графиков и запросы данных, используемые устройством в дереве.

en	Tree History
ru	История дерева

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
ru	Если эта функция включена, Cacti будет помнить вашу историю дерева между входами в систему и при возврате на страницу графиков.

en	Use Custom Fonts
ru	Использовать свои шрифты

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
ru	Выберите, использовать ли собственные пользовательские шрифты и размеры шрифтов или использовать системные настройки по умолчанию.

en	Title Font File
ru	Название Файл шрифта

en	The font file to use for Graph Titles
ru	Файл шрифта для заголовков графиков

en	Legend Font File
ru	Файл легенд шрифта

en	The font file to be used for Graph Legend items
ru	Файл шрифта, который будет использоваться для элементов Graph Legend

en	Axis Font File
ru	Осевой файл шрифта

en	The font file to be used for Graph Axis items
ru	Файл шрифта, который будет использоваться для элементов оси графика

en	Unit Font File
ru	Файл шрифта устройства

en	The font file to be used for Graph Unit items
ru	Файл шрифта, который будет использоваться для элементов графического модуля

en	Realtime View Mode
ru	Режим просмотра в реальном времени

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
ru	Как вы хотите просматривать графики в режиме реального времени?

en	Inline
ru	В очереди

en	New Window
ru	Новое окно

en	System Setting
ru	Настройки

en	1 Week
ru	1 Неделя

en	Auto Log Out Time
ru	Время автоматического выхода из системы

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
ru	Для пользователей с доступом только через консоль: как долго этот пользователь может оставаться в системе до автоматического выхода. Обратите внимание: если вы не проявляли активности более часа, возможно, вам придется обновить страницу в браузере. Также обратите внимание, что этот параметр не влияет на использование файлов cookie аутентификации.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
ru	Вы вошли в Cacti. Вы можете проделать эти простые шаги для начала.

en	Create devices for network
ru	Создайте устройства для сети

en	Create graphs for your new devices
ru	Создайте график для вашего нового устройства

en	View your new graphs
ru	Посмотрите ваши новые графики

en	Offline
ru	Не в сети

en	Online
ru	В сети

en	Recovery
ru	Восстанавливается

en	Remote Data Collector Status:
ru	Состояние Удалённого Сборщика Данных:

en	Number of Offline Records:
ru	Количество автономных записей:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
ru	NOTE: Вы вошли в удаленный сборщик данных. Когда 'online', вы сможете просматривать и контролировать большую часть веб-сайта основного Cacti так же, как если бы вы вошли на него. Также важно отметить, что удаленные сборщики данных должны использовать функцию Cacti's Performance Boosting Services 'Обновление по требованию' , и мы всегда рекомендуем использовать Spine. Когда удаленный сборщик данных 'offline', вебсайт удаленных сборщиков данных будет содержать гораздо меньше информации. Однако, он будет кэшировать все обновления до тех пор, пока Главная база данных Cacti и Web-сервер не станут доступны. Затем он сбросит данные таблицы Boost обратно в главную базу данных Cacti для обновления.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
ru	NOTE: На сегодняшний день ни один из модулей Core Cacti не был перепроектирован для работы с удаленными сборщиками данных. Поэтому подключаемые модули, такие как MacTrack и HMIB, которые требуют прямого доступа к устройствам, в настоящее время не будут работать с удаленными сборщиками данных. Однако плагины, такие как Thold, будут работать до тех пор, пока удаленный сборщик данных находится в режиме 'online' .

en	Path for %s
ru	Путь к %s

en	New Poller
ru	Новый Poller

en	Cacti Install Help
ru	Активные/установленные

en	Cacti Server v%s - Maintenance
ru	Cacti Server v%s - Техническое обслуживание

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
ru	Cacti сервер v%s - мастер установки

en	Refresh current page
ru	Обновить текущую страницу

en	Initializing
ru	Инициализация

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
ru	Пожалуйста, подождите, пока инициализируется система установки Cacti Version %s. Для того чтобы JavaScript работал, он должен быть включен.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
ru	FATAL: Мы не можем продолжить установку. Для того чтобы установить Cacti, PHP должен быть версии 5.4 или более поздней.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
ru	См. руководство по PHP: JavaScript Object Notation.

en	The php-json module must also be installed.
ru	Также должен быть установлен модуль php-json.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
ru	См. руководство по PHP: Disable Functions.

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
ru	Функции shell_exec() и/или exec() в настоящее время заблокированы.

en	Display Graphs from this Aggregate
ru	Отобразить графики из этого сводного отчета

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
ru	Графики, выбранные для приведенного ниже Агрегированного графика, представляют собой графики из нескольких Шаблонов графиков. Aggregate не поддерживает создание Aggregate Graphs из нескольких Graph Templates.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
ru	Графики, выбранные для Агрегированного Графа, не используют Шаблоны Графика. Aggregate не поддерживает создание Aggregate Graphs из нешаблонированных графиков.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
ru	Вы должны выбрать хотя бы один график для добавления в Отчет.

en	Graph Item
ru	Элемент графа

en	CF Type
ru	Тип CF

en	GPrint

en	Item Color
ru	Цвет элемента

en	Color Template
ru	Цветовой шаблон

en	Skip
ru	Пропустить

en	Aggregate Items are not modifiable
ru	Агрегированные элементы не подлежат изменению

en	Aggregate Items are not editable
ru	Агрегированные элементы не редактируются

en	Type
ru	Тип

en	No Matching Devices
ru	Нет совпадающих устройств

en	Objects
ru	Объекты

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
ru	Синий цвет шрифта означает, что правило будет применяться к рассматриваемым объектам. Другие объекты не будут подпадать под это правило.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
ru	Совпадение объектов [ %s ]

en	Device Status
ru	Статус устройства

en	There are no Objects that match this rule.
ru	Нет объектов, соответствующих этому правилу.

en	Error in data query
ru	Ошибка в запросе данных

en	Matching Items
ru	Совпавшие элементы

en	Resulting Branch
ru	Результирующая ветвь

en	No Items Found
ru	Ничего не найдено

en	Show Matching Device SQL Query
ru	Нет совпадающих устройств

en	Field
ru	Поле

en	Pattern
ru	Шаблон

en	No Device Selection Criteria
ru	Критерии выбора устройства отсутствуют

en	Show Matching Objects SQL Query
ru	Соответствующие объекты

en	No Graph Creation Criteria
ru	Отсутствие критериев создания графиков

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
ru	Распространить изменение

en	Search Pattern
ru	Шаблон поиска

en	Replace Pattern
ru	Шаблон замены

en	No Tree Creation Criteria
ru	Критерии создания деревьев отсутствуют

en	Device Match Rule
ru	Правило соответствия устройства

en	Create Graph Rule
ru	Создать правило для графиков

en	Graph Match Rule
ru	Правило сопоставления графиков

en	Create Tree Rule (Device)
ru	Создать правило дерева (устройство)

en	Create Tree Rule (Graph)
ru	Создать правило дерева (график)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
ru	Правила [Редактировать пункт правила для %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
ru	Правило [новый пункт правила для %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
ru	Добавлено с помощью Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
ru	ОШИБКА: диапазоны IP-адресов в форме диапазон1-диапазон2 больше не поддерживаются.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
ru	Файл не выбран

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
ru	Импорт

en	Updated
ru	Обновить

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Update
ru	Обновить

en	Automation Network SNMP Option %s!
ru	Опции SNMP автоматизации

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
ru	Опции SNMP автоматизации

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
ru	Неизвестный шаблон

en	Automation Network Rule '%s' %s!
ru	Сеть автоматизации по умолчанию

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
ru	Типовая политика

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again
ru	Удалённый Poller %s выключен, вам нужно будет выполнить полную синхронизацию, как только он снова включится

en	ERROR: Device ID is Blank
ru	ОШИБКА: ID устройства пуст

en	ERROR: Device[
ru	ОШИБКА: Устройство [

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
ru	ОШИБКА: Не удалось подключиться к удаленному сборщику.

en	Device is Disabled
ru	Устройство отключено

en	Device Availability Check Bypassed
ru	Проверка доступности устройства пройдена

en	SNMP Information
ru	Информация SNMP

en	SNMP not in use
ru	SNMP не используется

en	SNMP error
ru	ошибка SNMP

en	Session
ru	Сессия

en	No session
ru	Сессия

en	Host
ru	Хост

en	System:
ru	Система:

en	Uptime:
ru	Работает:

en	Hostname:
ru	Имя хоста:

en	Location:
ru	Местоположение:

en	Contact:
ru	Контактная информация:

en	Ping Results
ru	Результаты тестирования

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
ru	Нет Ping или SNMP Проверка доступности Используется

en	New Branch
ru	Новый филиал

en	Web Basic

en	Device:(Hide Disabled)
ru	Устройство отключено

en	Graph:(%s%s)
ru	График

en	Device:(%s%s)
ru	Устройство:

en	Template:(%s%s)
ru	Шаблон:

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
ru	Шаблон Устройства:

en	Device+Template:(%s%s)
ru	Шаблон Устройства:

en	Restricted By:
ru	Ограничен:

en	Granted By:
ru	Разрешено:

en	Granted
ru	Награжденые

en	Restricted
ru	Ограниченный

en	Branch:
ru	Отделение:

en	Device:
ru	Устройство:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
ru	Доступ запрещен, пожалуйста, свяжитесь с администратором кактусов.

en	Access Denied! Login Disabled.
ru	Доступ запрещен, учетная запись пользователя отключена.

en	Access Denied! Login Failed.
ru	Доступ запрещен, учетная запись пользователя отключена.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
ru	Настроена базовая аутентификация Web Basic, но с веб-сервера не было передано ни одного имени пользователя. Убедитесь, что на веб-сервере включена аутентификация.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
ru	%s аутентифицированы веб сервером, но и шаблоны, и гостевые пользователи не определены в Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
ru	Ошибка поиска LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
ru	LDAP Ошибка: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
ru	Доступ запрещен! Пользователь не предоставил пароль.

en	LDAP Search Error: %s
ru	Ошибка поиска LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
ru	Доступ запрещен, пожалуйста, свяжитесь с администратором кактусов.

en	Access Denied! Login failed.
ru	Доступ запрещен, учетная запись пользователя отключена.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
ru	Ваш администратор Cacti ввел сложные пароли для входа в систему, и ваш текущий пароль Cacti не соответствует новым требованиям. Поэтому вы должны изменить свой пароль сейчас.

en	Password must be at least %d characters!
ru	Пароль должен содержать не менее %d символов!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
ru	Ваш пароль должен содержать не менее 1 цифрового символа!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
ru	Ваш пароль должен содержать символы нижнего регистра и верхнего регистра!

en	Your password must contain at least 1 special character!
ru	Ваш пароль должен содержать не менее 1 специального символа!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
ru	Журнал кактусов очищен.

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
ru	Аутентификация ранее не устанавливалась. Попытка установить локальную аутентификацию, но учетная запись администратора не найдена.

en	Unknown error
ru	Неизвестный Секция

en	ERROR: Unable to find user
ru	Невозможно найти пользователей DN

en	2FA failed to be disabled
ru	Применить фильтр к таблице

en	2FA is now disabled
ru	Путь не подлежит записи

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
ru	Проверка удаления

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
ru	%d Мбайт

en	%s KBytes
ru	%s Гбайт

en	%s Bytes
ru	%s Байты

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
ru	%s - WEBUI NOTE: Журнал кактусов очищен от веб-интерфейса управления.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы очистить файл журнала.<br><br><br><br>Примечание: Если журнализация настроена на Cacti и Syslog, информация журнала останется в Syslog.

en	Purge Log
ru	Журнал очистки

en	Log Filters
ru	Журнал фильтров

en	- Admin Filter active
ru	- Фильтр администратора активен

en	- Admin Unfiltered
ru	- Администратор Нефильтрованный

en	- Admin view
ru	- Вид администратора

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
ru	Журнал [Всего линий: %d %s - Фильтр активен]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
ru	Журнал [Total Lines: %d %s - Нефильтрованные]

en	Entries
ru	Записи

en	File
ru	Файл

en	Head Lines
ru	%d Линий

en	Tail Lines
ru	Линии хвоста

en	Stats
ru	Статистика

en	Warnings++
ru	Предупреждения

en	Errors++
ru	Ошибки

en	Debug
ru	Отладка

en	SQL Calls
ru	SQL Вызовы

en	AutoM8
ru	Авто

en	Non Stats
ru	Не указано

en	Boost
ru	Ускорение

en	Device Up/Down
ru	Устройства Использование

en	Recaches
ru	совпадает

en	Threshold
ru	Порог

en	Display
ru	Показать

en	Newest First
ru	Новые Сначала

en	Oldest First
ru	Сначала старые

en	Matches
ru	совпадает

en	Does Not Match
ru	Пароли не совпадают

en	Automation Execution for Data Query complete
ru	Автоматизация выполнения запроса данных завершена

en	Plugin Hooks complete
ru	Крючки плагина в сборе

en	Running Data Query [%s].
ru	Выполнение запроса данных [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
ru	Найдено Тип = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
ru	Неизвестный тип = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
ru	ВНИМАНИЕ: Полевая ассоциация сортировки изменилась. Могут возникнуть проблемы с повторным нанесением на карту!

en	Update Data Query Sort Cache complete
ru	Обновить запрос данных Сортировка кэша завершена

en	Found %s Local Data ID's to Verify
ru	Найдено%s таблиц для преобразования

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
ru	Изменение индекса Обнаружено! CurrentIndex: %s, Предыдущий Индекс: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
ru	Удаление индекса Обнаружено! Предыдущий Индекс: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
ru	Удаление индекса Обнаружено! Предыдущий Индекс: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
ru	Индекс Ассоциации с локальными данными завершен

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
ru	Найдено измененные идентификаторы потерянных локальных данных%s и%s для повторного сопоставления.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
ru	Перепривязка графиков к их новым индексам

en	Done updating Data Source Title Cache
ru	Дублировать профиль источника данных

en	Done updating Graph Title Cache
ru	Завершено обновление кэша заголовков графика

en	Index Association with Local Data complete
ru	Индекс Ассоциации с локальными данными завершен

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
ru	Обновление Re-Index Cache завершено. Было

en	Update Poller Cache for Query complete
ru	Обновление кэша Poller для запроса завершено

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
ru	Отсутствие изменений индекса Обнаружено, пропускает повторный индекс и повторное заполнение кэша поллеровского типа

en	Automation Executing for Data Query complete
ru	Автоматизация Выполнение запроса данных завершено

en	Plugin hooks complete
ru	Крючки плагина в сборе

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
ru	Проверяю, нет ли изменений сортировки полей. Никаких изменений не обнаружено.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
ru	Обнаружено новое сортировочное поле: "%s" Старое сортировочное поле "%s".

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
ru	ERRROR: Новое поле сортировки не подходит. Сортировка поля не изменится.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
ru	Подтверждено новое поле сортировки. Сортировать Поле будет обновлено.

en	Could not find data query XML file at '%s'
ru	Не удалось найти XML файл запроса данных на '%s'.

en	Found data query XML file at '%s'
ru	Найден XML файл запроса данных на '%s'.

en	Error parsing XML file into an array.
ru	Ошибка разбора XML файла в массив.

en	XML file parsed ok.
ru	XML-файл обработан нормально.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
ru	Неверное поле <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
ru	Должны содержать только поля "Направление ввода-вывода" или "Направление вывода-вывода"; или "Направление ввода-вывода"; "Направление вывода"; "Направление".

en	Data Query returned no indexes.
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: Запрос данных не возвращает индексов.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
ru	Arg_num_num_indexes> отсутствует в XML файле, не поддерживается 'Index Countged'.

en	Executing script for num of indexes '%s'
ru	Выполнение скрипта для ряда индексов '%s'.

en	Found number of indexes: %s
ru	Найдено количество индексов: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
ru	Arg_num_num_indexes> отсутствует в XML файле, не поддерживается 'Index Countged'.

en	&lt;arg_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
ru	*lt;arg_num_indexes_gt; отсутствует в XML файле, "Index Countged" эмулируется подсчётом записей arg_indexes&gt

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: Запрос данных не возвращает индексов.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
ru	Выполнение скрипта для списка индексов '%s', Index Count: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
ru	Нажмите, чтобы показать вывод запроса данных для "индекса".

en	Found index: %s
ru	Нашёл индекс: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
ru	Щелкните, чтобы показать вывод запроса данных для поля "%s".

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
ru	Поле сортировки не возвращает никаких данных. Нельзя продолжать ре-индекс.

en	Executing script query '%s'
ru	Выполнение запроса скрипта '%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s
ru	Индекс найденного товара [%s='%s']: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
ru	Итого: %f, Дельта: %f, %s

en	Invalid host_id: %s
ru	Недействительный host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
ru	Выбран размер автоматического массового обхода.

en	Failed to load SNMP session.
ru	Не удалось загрузить сеанс SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
ru	Протестирован размер массового обхода %d с ответом %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
ru	Выбран размер массового обхода: %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
ru	Сохранение размера группового обхода на устройство.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
ru	Размер массового обхода установлен на %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
ru	Выполняя SNMP получаем для числа индексов @ '%s' Index Count: %s

en	&lt;oid_num_indexes&gt; missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
ru	*lt;oid_num_indexes&gt; отсутствует в XML-файле, эмулируется 'Index Countged' путем подсчета записей oid_indexes&gt

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ru	Выполнение SNMP walk для списка индексов @ '%s' Index Count: %s

en	No SNMP data returned
ru	Данные SNMP не возвращаются

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
ru	Индекс найден в OID: значение '%s': '%s'.

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
ru	Фильтрация списка индексов @ '%s' Количество индексов: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
ru	Индекс фильтрации найден в OID: значение '%s': '%s'.

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
ru	Фильтрация списка индексов @ '%s' Количество индексов: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
ru	Индекс фильтрации найден в OID: значение '%s': '%s'.

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
ru	Исправление неправильного поля 'Метод' для '%s' после определения 'rewrite_index' или 'oid_suffix'.

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
ru	Вставка индексных данных для поля '%s' [значение = '%s']].

en	Located input field '%s' [get]
ru	Расположенное поле ввода "%s" [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
ru	Найдено правило перезаписи OID: 's/%s/%s/'.

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
ru	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'.

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
ru	Выполнение SNMP get для данных @ '%s' [value='%s']].

en	Field '%s' %s
ru	Поле '%s' %ss

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
ru	Выполнение SNMP get for %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
ru	Поле сортировки не возвращает данные для OID[%s], пропущено.

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
ru	Найден результат для данных @ '%s' [значение = '%s']].

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ru	Результат настройки для данных @ '%s' [ключ='%s', значение='%s']]

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
ru	Пропущен результат для данных @ '%s' [ключ = '%s', значение = '%s']].

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
ru	Получил результат SNMP для данных @ '%s' [значение='%s'] (индекс: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
ru	Выполнение команды SNMP get для данных @ '%s' [value='$value']]

en	Located input field '%s' [walk]
ru	Расположенное поле ввода '%s' [пешеходная дорожка]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
ru	Выполнение SNMP walk for data @ '%s' (ходьба по протоколу SNMP для данных)

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
ru	Индекс найденного товара [%s='%s']: %s [от %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
ru	Найдено декодированное значение OCTET STRING '%s': '%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
ru	Индекс найденного товара [%s='%s']: %s [из регэкспертного анализа]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
ru	Индекс найденного товара [%s='%s']: %s [от разбора регэкспозитного значения]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
ru	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'.

en	Update graph data query cache complete
ru	Обновить запрос данных Сортировка кэша завершена

en	Re-Indexing Data Query complete
ru	Переиндексирование запроса данных завершено

en	Unknown Index
ru	Неизвестный индекс

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
ru	Вы должны выбрать колонку вывода XML для '%s' источника данных и установить флажок справа от нее.

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
ru	Ваш шаблон графика не использует шаблоны данных. Пожалуйста, исправьте ваш шаблон графика.

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
ru	Не удалось определить длину поля пароля, не может продолжаться, как и может повредить пароль

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
ru	Не удалось изменить длину поля пароля, не может продолжаться, как и может повредить пароль

en	Data Source ID %s does not exist
ru	Источник данных не существует

en	Debug not completed after 5 pollings
ru	Отладка не завершена после 5 опросов.

en	Failed fields:
ru	Неудачные поля:

en	Data Source is not set as Active
ru	Источник данных не установлен как активный

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
ru	Поллер не разрешает запись в папку RRD Folder. Владелец RRD:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
ru	Поллер не разрешает запись файла RRD. Владелец RRD:

en	RRDfile does not match Data Source
ru	RRD Файл не соответствует Профилю данных

en	RRDfile not updated after polling
ru	RRD Файл не обновляется после опроса

en	Data Source returned Bad Results for
ru	Источник данных вернул Плохие результаты по следующим параметрам

en	Data Source was not polled
ru	Источник данных не был опрошен

en	No issues found
ru	Выпуски не найдены

en	RRDfile not created yet
ru	RRD Файл не обновляется после опроса

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
ru	Сохранение настроек в Сборщик данных %d Неудачно.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
ru	Сохранение настроек в Сборщик данных %d Неудачно.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Error
ru	Ошибка

en	Information
ru	Информация PHP

en	Message Not Found.
ru	Сообщение не найдено.

en	Error %s is not readable
ru	Ошибка %s не читается

en	Logged in a Guest
ru	Вошел как

en	Logged in as
ru	Вошел как

en	Login as Regular User
ru	Вход в систему как постоянный пользователь

en	guest
ru	гость

en	User Community
ru	Сообщество пользователей

en	Documentation
ru	Документация

en	Logged in as %s
ru	Авторизован как %s

en	Edit Profile
ru	Редактировать профиль

en	Logout
ru	Выход

en	Leaf
ru	Лист

en	Non Query Based
ru	Не основанный на запросах

en	Link %s
ru	Ссылка %s

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
ru	Почтовая ошибка: Нет <b>TO</b> Адрес установлен!!<br>Если используется ссылка <i>Test Mail</i>, пожалуйста, установите параметр <b>Alert e-mail</b>.

en	Authentication failed: %s
ru	Неудачная аутентификация: %s

en	HELO failed: %s
ru	HELO не удалось: %s

en	Connect failed: %s
ru	Не удалось подключиться: %s

en	SMTP error:
ru	SMTP ошибка:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
ru	Это тестовое сообщение, сгенерированное кактусами. Это сообщение было отправлено для проверки конфигурации параметров вашей почты.

en	Your email settings are currently set as follows
ru	Настройки вашей электронной почты в настоящее время заданы следующим образом

en	Method
ru	Метод

en	Checking Configuration...<br>
ru	Проверка конфигурации... <br>

en	PHP's Mailer Class

en	Method: SMTP
ru	Метод: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
ru	Не показано по причинам безопасности

en	Security
ru	Безопасность

en	Ping Results:
ru	Результаты пинга:

en	Bypassed
ru	Без обработки

en	Creating Message Text...
ru	Создание текста сообщения....

en	Sending Message...
ru	Отправка сообщения...

en	Cacti Test Message
ru	Сообщение о тестировании кактусов

en	Success!
ru	Успешно!

en	Message Not Sent due to ping failure.
ru	Сообщение не отправлено в связи с ошибкой пинга.

en	Since Install
ru	Установить

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
ru	Какти отключил плагин %s из-за ошибки: %s! Для получения более подробной информации см. файл журнала Cacti.

en	- Dev %s
ru	(Из устройства: %s)

en	- Beta %s
ru	- Бета-версия

en	Version %s %s
ru	Версия %s %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
ru	Синхронизация Устройств

en	Aggregated Device
ru	Агрегированное устройство

en	Not Applicable
ru	Непригодный

en	Damaged Graph
ru	Источник данных, график

en	Remote Server
ru	Удалить StdDev

en	Get Page Help
ru	Получить помощь

en	Templates Selected
ru	Шаблоны Выбранные

en	Enter keyword
ru	Введите ключевое слово

en	Data Query:
ru	Запрос данных:

en	CSV Export of Graph Data
ru	CSV Экспорт графических данных

en	Time Graph View
ru	Вид графика времени

en	Edit Device
ru	Редактировать устройство

en	Kill Spikes in Graphs
ru	Убить шипы в графиках.

en	Previous
ru	Предыдущая

en	%d to %d of %s [ %s ]
ru	от %d до %d %s [ %s ]

en	Next
ru	Следующая

en	All %d %s
ru	Все %d %s

en	Current Page: %s
ru	Текущее значение

en	No %s Found
ru	%s не найдено

en	#

en	Alpha %
ru	альфа

en	No Source
ru	Нет источника

en	Choose an action
ru	Выберите действие

en	Execute Action
ru	Выполнить действие

en	Logs
ru	Журналы

en	Standard Deviations
ru	Стандартные отклонения

en	Variance Outliers
ru	Разница Выбросы

en	Kills Per RRA
ru	Убивает одного человека за РРА.

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
ru	Удалить StdDev

en	Remove Variance
ru	Удалить разницу

en	Gap Fill Range
ru	Диапазон заполнения зазоров

en	Float Range
ru	Диапазон поплавка

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
ru	Сухой запуск StdDev

en	Dry Run Variance
ru	Разница в сухом режиме работы

en	Dry Run Gap Fill Range
ru	Диапазон заполнения зазоров сухого хода

en	Dry Run Float Range
ru	Диапазон поплавков сухого хода

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Charts
ru	Диаграммы

en	Client
ru	Клиент

en	Contribute to the Cacti Project
ru	Поверните журнал кактусов

en	Dashboards
ru	Панель управления

en	Help in Developing
ru	Помощь в разработке

en	Donation & Sponsoring
ru	Пожертвование и спонсорство

en	Cacti Home
ru	Кактусы дома

en	Keyboard
ru	Клавиатура

en	Miscellaneous
ru	Разное

en	Cacti Project Page
ru	Страница проекта Какти

en	RRDProxy

en	Shortcuts
ru	Горячие клавиши

en	Spine
ru	Позвоночник

en	Help in Translating
ru	Помощь в переводе

en	Clear Current Filter
ru	Очистить фильтр тока

en	Clipboard
ru	Буфер обмена

en	Failed to find data to copy!
ru	Не удалось найти данные для копирования!

en	Clipboard ID
ru	ID буфера обмена

en	Copy operation is unavailable at this time
ru	Операция копирования в данный момент недоступна.

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
ru	Извините, ваш буфер обмена не может быть обновлен в это время.

en	Clipboard has been updated
ru	Буфер обмена был обновлен

en	Compact Mode
ru	Режим масштабирования

en	Dark Color Mode
ru	Нет цветов найдено

en	Error:
ru	Ошибка:

en	Sorry, we could not process your last action.
ru	Извините, мы не смогли обработать ваше последнее действие.

en	Reason:
ru	Причина:

en	Action failed
ru	Действие провалилось

en	The response to the last action was unexpected.
ru	Реакция на последнее действие была неожиданной.

en	Help
ru	Помощь

en	Ignore System Color
ru	Цвет элемента

en	Cacti
ru	Кактусовые

en	Light Color Mode
ru	Режим списка

en	Note, we could not process all your actions. Details are below.
ru	Обратите внимание: мы не смогли обработать все ваши действия. Подробности ниже.

en	Some Actions failed
ru	Не удалось выполнить некоторые действия

en	No file selected
ru	Файл не выбран

en	Passphrases match
ru	Парольные фразы совпадают

en	Passphrase matches but too short
ru	Парольная фраза совпадает, но слишком коротка.

en	Passphrases do not match
ru	Парольные фразы не совпадают.

en	Passphrase too short and not matching
ru	Парольная фраза слишком коротка и не соответствует действительности.

en	Passphrase length meets 8 character minimum
ru	Длина парольной фразы соответствует минимальной длине 8 символов.

en	Passphrase too short
ru	Парольная фраза слишком коротка.

en	Password Validation Passes
ru	Проверка пароля

en	Click again to take this Graph out of Realtime
ru	Нажмите еще раз, чтобы вывести этот график из режима реального времени.

en	Click to view just this Graph in Realtime
ru	Нажмите, чтобы просмотреть только этот график в реальном времени

en	Report a bug
ru	Сообщить об ошибке

en	Enter a search term
ru	Введите поисковый запрос

en	Enter a regular expression
ru	Введите регулярное выражение

en	Select to Search
ru	Выбрать файл

en	Pause
ru	Пауза

en	The Operation was successful. Details are below.
ru	Операция прошла успешно. Подробности ниже.

en	Operation successful
ru	Операция выполнена успешно

en	Click to Show/Hide Filter
ru	Нажмите, чтобы показать/скрыть фильтр

en	SpikeKill Results
ru	Результаты СпайкКилла

en	Standard Mode
ru	Режим сканирования

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
ru	Разрешить или ограничить выход столбцов таблицы за пределы текущих окон.

en	Connection Failed
ru	Ошибка подключения

en	Connection Successful
ru	Операция выполнена успешно

en	Use System Color
ru	Цвет элемента

en	3rd Mouse Button
ru	3-я кнопка мыши

en	Auto
ru	Авто

en	Begin with
ru	Начало

en	Close
ru	Закрыть

en	Copy graph
ru	Копировать график

en	Copy graph link
ru	Скопировать ссылку на график

en	End with
ru	Дата окончания

en	Zoom Mode
ru	Режим масштабирования

en	Open in new tab
ru	Открыть в новой вкладке

en	Always Off
ru	Всегда Выкл

en	Always On
ru	Всегда Вкл

en	Quick
ru	Quick(Быстро)

en	Save graph
ru	Сохранить график

en	Timestamps
ru	Временные метки

en	2x

en	4x

en	8x

en	16x

en	32x

en	Zoom In
ru	Приблизить

en	Zoom Out
ru	Уменьшить

en	Zoom Out Factor
ru	Коэффициент уменьшения

en	Zoom Out Positioning
ru	Уменьшение масштаба Позиционирование

en	Version %s | %s
ru	Версия %s %s

en	Apply filter to table
ru	Применить фильтр к таблице

en	Reset filter to default values
ru	Сброс фильтра до значений по умолчанию

en	File Found
ru	Файл Найден

en	Path is a Directory and not a File
ru	Путь - это каталог, а не файл.

en	File is Not Found
ru	Файл не найден

en	Enter a valid file path
ru	Введите правильный путь к файлу

en	Directory Found
ru	Справочник найден

en	Path is a File and not a Directory
ru	Путь - это файл, а не каталог.

en	Directory is Not found
ru	Каталог не найден

en	Enter a valid directory path
ru	Введите правильный путь к директории

en	Cacti Color (%s)
ru	Цвет кактусов (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
ru	ПРОВЕРКА ШРИФТА НЕВОЗМОЖНА

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
ru	Предупреждение Несохраненная форма Данные

en	Unsaved Changes Detected
ru	Несохраненные изменения Обнаруженные изменения

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
ru	У вас есть несохраненные изменения в этой форме. При нажатии кнопки "Продолжить" эти изменения будут отменены. Нажмите 'Отмена', чтобы продолжить редактирование формы.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
ru	Источники данных для запроса данных Источники данных должны создаваться в %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
ru	Сохраните текущие настройки Графики, столбцы, миниатюры, предустановки и временной сдвиг в своем профиле.

en	Columns
ru	Колонки

en	%d Column
ru	%d Столбец

en	Custom
ru	Пользовательский

en	From
ru	От

en	Start Date Selector
ru	Выбор даты запуска

en	To
ru	До

en	End Date Selector
ru	Выбор даты окончания срока действия

en	Shift Time Backward
ru	Переключить время назад

en	Define Shifting Interval
ru	Определить интервал переключения

en	Shift Time Forward
ru	Время сдвига вперед

en	Refresh selected time span
ru	Обновить выбранный промежуток времени

en	Return to the default time span
ru	Возврат к стандартному временному интервалу

en	Window
ru	Окно

en	Interval
ru	Интервал

en	Stop
ru	Стоп

en	Create Graph from %s
ru	Создать график из %s

en	Create %s Graphs from %s
ru	Создать %s Графики из %s

en	Graph [Template: %s]
ru	Удалить шаблоны графиков

en	Graph Items [Template: %s]
ru	Графические элементы [Шаблон: %s]

en	Data Source [Template: %s]
ru	Источник данных [Образец: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
ru	Пользовательские данные [Шаблон: %s]

en	New Report
ru	Новая Жалоба

en	Give this Report a descriptive Name
ru	Дайте данному отчету описательное имя

en	Enable Report
ru	Включить отчет

en	Check this box to enable this Report.
ru	Установите этот флажок, чтобы включить этот отчет.

en	Output Formatting
ru	Выходное форматирование

en	Use Custom Format HTML
ru	Использовать пользовательский формат HTML

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
ru	Установите этот флажок, если вы хотите использовать пользовательские html и CSS для отчета.

en	Format File to Use
ru	Формат файла

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ru	Выберите пользовательскую оболочку html и файл CSS для использования. Этот файл содержит как html, так и CSS для обертки вашего отчета. Если он содержит больше, чем просто CSS, вам нужно поместить специальный тег <REPORT> внутри файла. Этот тег будет заменен содержимым отчета. Эти файлы находятся в каталоге 'formats'.

en	Default Text Font Size
ru	Размер шрифта по умолчанию

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
ru	Определяет размер шрифта по умолчанию для всего текста отчета, включая заголовок отчета.

en	Default Object Alignment
ru	Выравнивание объектов по умолчанию

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
ru	Свойство определяет выравнивание текста и графиков по умолчанию.

en	Graph Linked
ru	Связанный графиком

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
ru	Должны ли графики быть связаны с сайтом Cacti?

en	Graph Settings
ru	Свойства графиков

en	Graph Columns
ru	Графические столбцы

en	The number of Graph columns.
ru	Количество столбцов Графа.

en	Graph Width
ru	Ширина графика

en	The Graph width in pixels.
ru	Ширина графика в пикселях.

en	Graph Height
ru	Высота графика

en	The Graph height in pixels.
ru	Высота графика в пикселях.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
ru	Должны ли графики отображаться в виде миниатюр?

en	Email Frequency
ru	Частота Email

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
ru	Следующая метка времени для отправки отчета по почте

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
ru	Время начала отправки почты [first|next]. Все последующие почтовые отправления будут основываться на этом времени начала. Хорошим примером может быть 2:00 утра. Время должно быть в будущем. Если используется дробное время, скажем, в 2:00 утра, предполагается, что оно будет в будущем.

en	Report Interval
ru	Интервал отчета

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
ru	Определяет периодичность отчета относительно указанного выше Почтового времени.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
ru	Например, "Неделя(ы)" представляет собой еженедельный Интервал отчетности.

en	Interval Frequency
ru	Интервальная частота

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
ru	Основываясь на интервале времени, указанном выше в отчете, определяет частоту в пределах этого интервала.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
ru	Например, если интервал отчета - "Месяц(ы)", то "2" означает "Каждые 2 месяца от следующего Mailtime". Наконец, если вы используете интервалы между месяцами отчета, то "День недели" и "День месяца" рассчитываются на основе указанного выше времени отправки Mailtime.

en	Email Sender/Receiver Details
ru	Детали отправителя/получателя электронной почты

en	Subject
ru	Тема

en	Cacti Report
ru	Какти Репортаж

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
ru	Это значение будет использоваться в качестве темы сообщения электронной почты по умолчанию. Имя отчета будет использовано, если оставить его пустым.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
ru	Это имя будет использоваться в качестве имени отправителя электронной почты по умолчанию.

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
ru	Этот адрес будет использоваться в качестве адреса отправителя электронной почты

en	To Email Address(es)
ru	На адрес(ы) электронной почты

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
ru	Пожалуйста, разделите несколько адресов запятыми (,)

en	BCC Address(es)
ru	Адрес (адреса) ККП

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
ru	Слепая копия. Пожалуйста, разделите несколько адресов запятыми (,)

en	Image attach type
ru	Тип прикрепленного изображения

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
ru	Выберите один из приведенных типов вложений для вложений изображения.

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
ru	Дата/время переехали в то же время Завтра.

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) отчет(ы).

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) отчет(ы).

en	Delete Report
ru	Удалить цвет

en	Delete Reports
ru	Удалить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы получить право собственности на следующий(ые) отчет(ы).

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы получить право собственности на следующий(ые) отчет(ы).

en	Take Report Ownership
ru	Стать владельцем

en	Take Reports Ownership
ru	Стать владельцем

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Report
ru	Дублировать сайт

en	Duplicate Reports
ru	Дублировать сайт

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий(ые) отчет(ы).

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий(ые) отчет(ы).

en	Enable Reports
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие отчеты.

en	Disable Report
ru	Включить отчет

en	Disable Reports
ru	Включить отчет

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отправить следующий(ые) отчет(ы) сейчас.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отправить следующий(ые) отчет(ы) сейчас.

en	Send Report Now
ru	Отправить отчёт

en	Send Reports Now
ru	Отправить отчёт

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, укажите адреса электронной почты пункта назначения

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, укажите тему письма.

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, укажите адрес электронной почты От имени

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
ru	Невозможно отправить Отчет '%s'. Пожалуйста, установите e-mail с адреса

en	Item Type to be added.
ru	Тип добавляемого элемента.

en	Graph Tree
ru	Дерево графиков

en	Select a Tree to use.
ru	Выберите дерево для использования.

en	Graph Tree Branch
ru	Графическое дерево Филиал дерева

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
ru	Выберите ветвь дерева для использования с графиками и устройствами. Устройства будут рассматриваться как филиалы.

en	Cascade to Branches
ru	Каскад на филиалы

en	Should all Branch Graphs be rendered?
ru	Должны ли отображаться все детские ветви Графики?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
ru	Выбор устройства для указания графика

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
ru	Выберите используемый шаблон устройства.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
ru	Выберите устройство, которое будет использоваться для фильтрации, или выберите для графиков в случае типа устройства.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
ru	Выберите шаблон графика для устройства, которое будет использоваться для фильтрации, или выберите графики в случае типа устройства.

en	Graph Name Regular Expression
ru	Название графика Регулярное выражение

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
ru	Регулярное выражение, совместимое с Perl (REGEXP), используемое для выбора графиков для включения в дерево.

en	The Graph to use for this report item.
ru	График, который будет использоваться для данного пункта отчета.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
ru	Время окончания графика будет установлено на время отправки отчета по расписанию. Таким образом, если вы хотите, чтобы время окончания на различных графиках было полночь, убедитесь, что вы отправили отчет в полночь. Время начала графика будет равно времени окончания за вычетом времени начала графика.

en	Alignment
ru	Выравнивание

en	Alignment of the Item
ru	Выравнивание пункта повестки дня

en	Fixed Text
ru	Исправленный текст

en	Enter descriptive Text
ru	Введите описательный текст

en	Font Size
ru	Размер шрифта

en	Font Size of the Item
ru	Размер шрифта элемента

en	Report Item [edit Report: %s]
ru	Пункт отчета [Изменить Отчет: %s]

en	Report Item [new Report: %s]
ru	Доклад Пункт [новый доклад: %s]

en	Events
ru	События

en	Send Report
ru	Отправить отчёт

en	[new]
ru	[новый]

en	Details %s
ru	Детали

en	Report Items %s
ru	Отчетные позиции отсутствуют

en	Scheduled Events %s
ru	Запланированные мероприятия

en	Report Preview %s
ru	Предварительный просмотр отчета

en	Item Details
ru	Детали элемента

en	Graph: %s
ru	Удалить график(и)

en	Using CSS
ru	Использование CSS

en	Device: %s
ru	(Из устройства: %s)

en	, Graph Template: All Templates
ru	Добавить шаблон графика в шаблон устройства

en	, Graph Template: %s
ru	Удалить шаблоны графиков

en	, Using RegEx: "%s"
ru	, Используя регулярное выражение: "%s"

en	Tree: %s
ru	Поместить в дерево (%s)

en	, Device: %s
ru	(Из устройства: %s)

en	, Branch: %s
ru	Отделение:

en	(All Branches)
ru	(Все филиалы)

en	(Current Branch)
ru	(Текущий сектор)

en	No Report Items
ru	Отчетные позиции отсутствуют

en	Administrator Level
ru	Уровень администратора

en	Reports [%s]
ru	Отчеты [%s]

en	User Level
ru	Уровень пользователя

en	Reports
ru	Отчеты

en	Owner
ru	Владелец

en	Frequency
ru	Частота

en	Last Run
ru	Последнее обновление

en	Next Run
ru	Следующий запуск

en	Report Title
ru	Название отчета

en	Report Disabled - No Owner

en	Every
ru	Каждый

en	Multiple
ru	Множественный

en	Invalid
ru	Недействительный

en	No Reports Found
ru	Отчёты не найдены

en	Graph Template:
ru	Шаблон Графика

en	Template Based
ru	На основе шаблона

en	Tree:
ru	Дерево:

en	Site:
ru	Узел:

en	Leaf:
ru	Лист

en	Applied
ru	Применено

en	Filter
ru	Фильтр

en	Graph Filters
ru	Графические фильтры

en	Set/Refresh Filter
ru	Установить / Обновить фильтр

en	(Non Graph Template)

en	Selected
ru	Выбрано

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
ru	Поисковый запрос "%s" недействителен. Ошибка в %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
ru	Произошла внутренняя ошибка!

en	Backtrack limit was exhausted!
ru	Граница обратного хода была исчерпана!

en	Recursion limit was exhausted!
ru	Предел рецидива был исчерпан!

en	Bad UTF-8 error!
ru	Плохая ошибка UTF-8!

en	Bad UTF-8 offset error!
ru	Плохая ошибка смещения UTF-8!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
ru	Ошибка валидации для переменных %s со значением %s. Для получения более подробной информации см. обратную трассировку ниже.

en	Validation Error
ru	Ошибка проверки

en	written
ru	письменная

en	could not open
ru	не смог открыть

en	not exists
ru	не существует

en	not writable
ru	Записи

en	New Graph Template: %s
ru	Удалить шаблоны графиков

en	New Data Query: %s
ru	Запрос данных [%s]

en	Unknown Field
ru	Неизвестное Поле

en	Import Preview Results
ru	Импорт результатов предварительного просмотра

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
ru	Кактусы внесли бы следующие изменения, если бы Пакет был импортирован:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
ru	Кактусы импортировали следующие товары для пакета:

en	Package Files
ru	Файлы пакетов

en	[preview]
ru	[предпросмотр]

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
ru	Кактусы внесут следующие изменения, если Шаблон будет импортирован:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
ru	Кактусы импортировали следующие элементы для Шаблона:

en	[success]
ru	[выполненно]

en	[fail]
ru	[ошибка]

en	[preview]
ru	[предпросмотр]

en	[updated]

en	[unchanged]
ru	Без изменений

en	Found Dependency:
ru	Нашли Зависимость:

en	Unmet Dependency:
ru	Неурегулированная зависимость:

en	Path was not writable
ru	Путь не мог быть проложен.

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
ru	Не удалось установить указанную версию инструмента %sRRDTool: %s

en	Invalid Theme Specified
ru	Недействительная тема Уточненная тема

en	Resource is not writable
ru	Ресурс не подлежит записи

en	File not found
ru	Файл не найден

en	PHP did not return expected result
ru	PHP не вернула ожидаемый результат

en	Unexpected path parameter
ru	Параметр Неожиданный путь

en	Failed to apply specified profile %s != %s
ru	Не удалось применить указанный профиль %s != %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
ru	Не удалось применить указанный режим: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
ru	Неприменение указанного приоритета автоматизации: %s

en	Failed to apply specified cron interval
ru	Не удалось применить заданный интервал между кронами

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
ru	Неприменение указанного диапазона автоматизации

en	No matching snmp option exists
ru	Не существует подходящей опции snmp

en	No matching template exists
ru	Соответствующий шаблон не существует

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
ru	Программа установки не смогла продолжить работу из-за непредвиденной ошибки.

en	Please report this to the Cacti Group.
ru	Пожалуйста, сообщите об этом в группу Какти.

en	Unknown Reason: %s
ru	Неизвестная причина: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
ru	Вы пытаетесь установить Cacti %s в базу данных 0.6.x. К сожалению, это невозможно.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
ru	Чтобы продолжить, вы ДОЛЖНЫ создать новую базу данных, импортировать в нее "cacti.sql":

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
ru	Вы MUST затем обновляете файл "include/config.php", чтобы указать на новую базу данных.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
ru	ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши существующие данные не будут изменены, а также не будут доступны для новой установки.

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
ru	Вы создали новую базу данных, но еще не импортировали файл 'cacti.sql'. В командной строке выполните следующие действия, чтобы продолжить:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
ru	Эта ошибка также может быть сгенерирована, если пользователь кактусовой базы данных не имеет соответствующих прав доступа к базе данных Cacti. Пожалуйста, убедитесь, что у пользователя базы данных Cacti есть возможность выбора SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX в базе данных Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
ru	Вы MUST также импортируете информацию о часовом поясе MySQL в MySQL и предоставляете пользователю Cacti доступ SELECT к таблице mysql.time_zone_name.

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
ru	В Linux/UNIX запустите в качестве "root" в оболочке следующее:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
ru	В Windows вы должны следовать инструкциям здесь: Таблица описания временной зоны. После этого вы можете выполнить следующую команду, чтобы предоставить пользователю Cacti доступ к таблицам:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
ru	Затем выполните следующие действия в MySQL в качестве администратора:

en	Test Connection
ru	Тест подключения

en	Begin
ru	Начало

en	Upgrade
ru	Обновить

en	Downgrade
ru	Понижение

en	Cacti Version
ru	Версия Cacti

en	License Agreement
ru	Лицензионное соглашение

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
ru	Эта версия Cacti (%s) не имеет действительного кода версии, пожалуйста, свяжитесь с командой разработчиков Cacti, чтобы убедиться, что код версии является коректным. Если вы видите эту ошибку в релизе, немедленно поднимите отчет о GitHub.

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
ru	Спасибо, что уделили время на загрузку и установку Cacti, полного графического решения для вашей сети. Прежде чем вы сможете начать делать крутые графики, есть несколько фрагментов данных, которые Cacti должен знать.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
ru	Убедитесь, что вы прочитали и выполнили необходимые шаги, необходимые для установки Cacti, прежде чем продолжить. Информацию об установке можно найти для Unix и Win32 операционных систем.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
ru	Этот процесс проведет вас по шагам обновления с версии '%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
ru	Также, если это обновление, обязательно прочитайте информационный файл Upgrade.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
ru	НЕ рекомендуется понижать рейтинг, так как структура базы данных может быть непоследовательной.

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
ru	Кактусы Cacti лицензированы по Стандартной Общественной Лицензии GNU, вы должны согласиться с ее положениями, прежде чем продолжить:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
ru	Эта программа распространяется в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; Даже без подразумеваемых гарантий КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Для получения дополнительной информации см. GNU General Public License.

en	Accept GPL License Agreement
ru	Принимать лицензионное соглашение GPL

en	Select default theme:
ru	Выберите тему по умолчанию:

en	Pre-installation Checks
ru	Предварительная установка Проверки

en	Location checks
ru	Проверка местоположения

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
ru	Пожалуйста, обновите config.php, указав правильное относительное местоположение URI кактусов (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
ru	Ваша конфигурация Cacti имеет относительный правильный путь (url_path) в config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
ru	PHP - Рекомендации

en	PHP Recommendations (
ru	Рекомендации PHP

en	Current
ru	Текущий

en	Recommended
ru	Рекомендуемые

en	PHP Binary
ru	Двоичный путь PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
ru	Бинарное местоположение PHP недопустимо и должно быть обновлено.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
ru	Обновите значение path_php_binary в таблице настроек.

en	Passed
ru	Пройдено

en	Warning
ru	Предупреждение

en	Restart Required
ru	Обязательно

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
ru	PHP - Поддержка модулей (требуется)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
ru	Для корректной работы Cacti необходимо установить несколько PHP-модулей. Если ни один из них не будет установлен, вы не сможете продолжить установку до тех пор, пока не будете исправлены. Кроме того, для оптимальной работы системы Cacti должен быть запущен с определенными системными переменными MySQL. Пожалуйста, следуйте рекомендациям MySQL по своему усмотрению. Всегда обращайтесь к документации MySQL, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
ru	Следующие расширения PHP являются обязательными, и ДОЛЖНЫ быть установлены перед продолжением установки Cacti.

en	Required PHP Modules
ru	Необходимые PHP-модули

en	Installed
ru	Установленно

en	Required
ru	Обязательно

en	PHP - Module Support (Optional)
ru	PHP - Поддержка модулей (опционально)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
ru	Рекомендуются следующие расширения PHP, которые должны быть установлены перед продолжением установки Cacti. ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы планируете поддерживать SNMPv3 с IPv6, вам не следует устанавливать модуль php-snmp в данный момент.

en	Optional Modules
ru	Дополнительные модули

en	Optional
ru	Необязательный

en	MySQL - TimeZone Support
ru	MySQL - Поддержка часовых поясов

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
ru	Ваша база данных MySQL TimeZone не заполнена. Пожалуйста, заполните эту базу данных, прежде чем приступать к работе.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
ru	Ваша учетная запись для входа в базу данных Cacti не имеет доступа к базе данных MySQL TimeZone. Пожалуйста, предоставьте учетной записи базы данных Cacti доступ к таблице "time_zone_name" в базе данных "mysql" и заполните раздел TimeZone MySQL перед началом работы.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
ru	Ваша учетная запись базы данных Cacti имеет доступ к базе данных MySQL TimeZone, и эта база данных заполнена глобальной информацией о часовом поясе.

en	MySQL - Settings
ru	MySQL - Настройки

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
ru	Эти настройки настройки производительности MySQL помогут вашей системе Cacti работать лучше без проблем в течение длительного времени.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
ru	Рекомендуемые системные параметры MySQL System Variable Settings

en	Installation Type
ru	Тип установки

en	Upgrade from <strong>%s</strong> to <strong>%s</strong>
ru	Переход с <strong>%s</strong> на <strong>%s</strong>s</strong>s</strong>.

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
ru	В случае возникновения проблем настоятельно рекомендуется очистить кэш браузера, закрыть его, затем открыть заново (а не только включить вкладку Кактусы) и повторить попытку, прежде чем поднимать проблему с The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
ru	В редких случаях мы получали сообщения от пользователей, которые испытывали некоторые незначительные проблемы из-за изменений в коде. Эти проблемы вызваны тем, что браузер сохраняет добротный код, и хотя мы предприняли шаги для минимизации вероятности этого, это все еще может произойти. Если вам нужны инструкции по очистке кэша браузера, хорошей отправной точкой будет https://www.refreshyourcache.com/.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
ru	Если после очистки кэша и перезапуска браузера все еще возникают проблемы, пожалуйста, поднимите их перед нами, и мы попытаемся установить причину.

en	Downgrade from <strong>%s</strong> to <strong>%s</strong>
ru	Снижение с <strong>%s</strong> до <strong>%s</strong>s</strong>s</strong>.

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and <i>could</i> cause issues.
ru	Похоже, вы понижаете рейтинг до предыдущей версии. Изменения в базе данных, внесенные в более новую версию, не будут отменены и <i> может вызвать проблемы.

en	Please select the type of installation
ru	Пожалуйста, выберите тип установки

en	Installation options:
ru	Варианты установки:

en	Choose this for the Primary site.
ru	Выберите этот параметр для основного сайта.

en	New Primary Server
ru	Новый Основной сервер

en	New Remote Poller
ru	Новый пульт дистанционного управления Poller

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
ru	Удаленные опросы используются для доступа к сетям, которые не являются легкодоступными для Первичного участка.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
ru	Следующая информация была определена из конфигурационного файла Cacti. Если это неправильно, перед продолжением отредактируйте файл "include/config.php".

en	Local Database Connection Information
ru	Информация о подключении к локальной базе данных

en	Database: <b>%s</b>
ru	База данных: <b>%s</b>s</b>

en	Database User: <b>%s</b>
ru	Пользователь базы данных: <b>%s</b>s</b>

en	Database Hostname: <b>%s</b>
ru	Имя хоста базы данных: <b>%s</b>s</b>

en	Port: <b>%s</b>
ru	Портвейн: <b>%s</b>s</b>

en	Server Operating System Type: <b>%s</b>
ru	Тип операционной системы сервера: <b>%s</b>s</b>

en	Central Database Connection Information
ru	Центральная база данных Информация о подключении к базе данных

en	Configuration Readonly!
ru	Конфигурация Только для чтения!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
ru	Ваш файл config.php должен быть доступен для записи веб-сервером во время установки, чтобы настроить Remote Poler. После завершения установки вы должны установить для этого файла значение Только чтение, чтобы предотвратить возможные проблемы с безопасностью.

en	Configuration of Poller
ru	Конфигурация Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
ru	Информация о Remote Cacti Poller не была включена в ваш файл config.php. Пожалуйста, ознакомьтесь с конфигурацией файла config.php.dist и настройте переменные: $rdatabase_default, $rdatabase_username и т.д. Эти переменные должны быть установлены и указывать на ваш сервер баз данных Primary Cacti. Исправьте это и повторите попытку.

en	Remote Poller Variables
ru	Дистанционные переменные Поллера

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
ru	Переменные, которые должны быть установлены в файле config.php, включают следующее:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
ru	Программа установки автоматически назначает $poller_id и добавляет его в файл config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
ru	Как только переменные будут установлены в файле config.php, вы также должны предоставить доступ к $rdatabase_username главному серверу баз данных Cacti. Следуйте той же процедуре, что и при любой другой установке Cacti. Затем можно нажать кнопку "Test Connection". Если тест прошел успешно, вы сможете продолжить и завершить установку.

en	Additional Steps After Installation
ru	Дополнительные шаги после установки

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
ru	Важно, чтобы центральный сервер Cacti мог взаимодействовать через MySQL с каждым удаленным сервером баз данных Cacti. После завершения установки необходимо отредактировать удаленный сборщик данных и убедиться в правильности настроек. Вы можете проверить, используя 'Test Connection' (Тестовое соединение) при редактировании удаленного сборщика данных.

en	Critical Binary Locations and Versions
ru	Критические места расположения двоичных файлов и их версии

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
ru	Перед продолжением убедитесь, что все эти значения верны.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
ru	Один или несколько путей кажутся некорректными, неспособными выполнить следующие действия

en	Directory Permission Checks
ru	Справочник Проверка разрешений

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
ru	Пожалуйста, убедитесь, что права доступа к каталогу, приведенному ниже, правильны, прежде чем продолжить. Во время установки эти директории должны принадлежать пользователю веб-сервера. Эти изменения необходимы для того, чтобы программа установки могла устанавливать пакеты Device Template, включающие XML и файлы сценариев, которые будут помещены в эти каталоги. Если вы решили не устанавливать пакеты, есть скрипт 'install_package.php' cli script, который можно использовать из командной строки после завершения установки.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
ru	После завершения установки вы можете заставить некоторые из этих каталогов читать только для повышения безопасности.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
ru	Эти каталоги должны оставаться доступными для чтения после установки, чтобы процесс удаленной синхронизации Cacti мог обновляться по мере изменения основного веб-сайта Cacti.

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
ru	Если вы устанавливаете пакеты, то после их установки вам следует изменить каталог скриптов обратно на читательский, так как это дает некоторое представление о сайте.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
ru	Для удаленных пользователей очень важно, чтобы пути, которые вы будете часто обновлять, включая плагины, скрипты и пути ресурсов, имели доступ для чтения/записи, поскольку сборщик данных должен будет обновлять эти пути из содержимого главного веб-сервера.

en	Required Writable at Install Time Only
ru	Требуется запись только во время установки.

en	Not Writable
ru	Не для записи

en	Required Writable after Install Complete
ru	Требуется Запись после установки Завершена

en	Potential permission issues
ru	Возможные проблемы с разрешениями

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
ru	Пожалуйста, убедитесь, что ваш веб-сервер имеет доступ на чтение/запись к папкам кактусов, которые показывают ошибки ниже.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
ru	Если SELinux включен на вашем сервере, вы можете либо постоянно отключить его, либо временно отключить, а затем добавить соответствующие разрешения с помощью инструментов командной строки SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
ru	Пользователь '%s' должен иметь разрешение MODIFY для включения чтения/записи.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
ru	Здесь показан пример того, как устанавливать права доступа к папкам, хотя вам может понадобиться настроить их в зависимости от вашей операционной системы, учетных записей пользователей и желаемых прав доступа.

en	EXAMPLE:
ru	ПРИМЕР:

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
ru	После завершения установки путь CSRF должен быть установлен только для чтения.

en	All folders are writable
ru	Все папки доступны для записи

en	Input Validation Whitelist Protection
ru	Защита белого списка входных данных

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
ru	Методы ввода данных Cacti, вызывающие сценарий, можно использовать таким образом, чтобы неадминистратор мог нанести ущерб любому из файлов, принадлежащих учетной записи опроса, и в тех случаях, когда кто-либо запускает опрашивающий Cacti от имени root, может поставить под угрозу операционную систему, позволяя злоумышленникам эксплуатировать вашу инфраструктуру.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
ru	Поэтому несколько версий назад Cacti была расширена для предоставления возможностей белого списка для этих типов методов ввода данных. Хотя это обеспечивает более тщательную защиту Cacti, это увеличивает объем работы, требуемой администратором Cacti для импорта шаблонов и пакетов и управления ими.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
ru	Белый список работает так, что когда вы впервые импортируете метод ввода данных или повторно импортируете метод ввода данных, сценарий и / или агенты изменяются каким-либо образом, метод ввода данных и все соответствующие источники данных будут быть немедленно отключенным, пока администратор не подтвердит, что метод ввода данных является действительным.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
ru	Чтобы определить методы ввода данных в этом состоянии, мы предоставили скрипт проверки в каталоге CLI Cacti, который можно запустить со следующими параметрами:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
ru	Эта опция скрипта будет искать любые методы ввода данных, которые в настоящее время запрещены, и предоставит подробную информацию о причинах.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
ru	Этот параметр сценария отменяет запрет методов ввода данных, которые в настоящее время запрещены.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
ru	Эта опция скрипта включит все отключенные источники данных.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
ru	Настоятельно рекомендуется обновить файл config.php, чтобы включить эту функцию, раскомментировав переменную $ input_whitelist, а затем запустив три параметра сценария CLI, описанные выше, после завершения установки через Интернет.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
ru	Установите флажок ниже, чтобы подтвердить, что вы прочитали и поняли эту проблему безопасности

en	I have read this statement
ru	Я прочитал это заявление

en	Default Profile
ru	Стандартный профиль

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
ru	Пожалуйста, выберите стандартный Профиль источника данных, который будет использоваться для опроса источников. Это максимальный промежуток времени между сканирующими устройствами для получения информации, поэтому чем меньше интервал опроса, тем больше работы будет выполняться на узле сервера Cacti Server. Также выберите желаемый или настроенный интервал Cron, который вы хотите использовать для сбора данных.

en	Cron Interval
ru	Крон интервал

en	Default Automation Network
ru	Сеть автоматизации по умолчанию

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
ru	Кактусы могут автоматически сканировать сеть после завершения установки. При этом для определения диапазона сканируемых IP-адресов будет использоваться сетевой диапазон, указанный ниже. Для сканирования определен заранее определенный набор параметров, включающий в себя как "публичное", так и "частное" сообщества.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
ru	Если вашим устройствам необходим другой набор параметров для использования в первую очередь, вы можете определить их ниже, и они будут использоваться перед настройками по умолчанию.

en	All options may be adjusted post installation
ru	Все опции могут быть отрегулированы после установки

en	Default Options
ru	Настройки по умолчанию

en	Scan Mode
ru	Режим сканирования

en	Network Range
ru	Диапазон сети

en	Additional Defaults
ru	Дополнительные настройки по умолчанию

en	Additional SNMP Options
ru	Дополнительные параметры протокола SNMP

en	Error Locating Profiles
ru	Профили локализации ошибок

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
ru	Установка не может быть продолжена, так как профили не были найдены.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
ru	Это может произойти, если у вас пустая база данных и вы еще не импортировали файл cacti.sql.

en	Template Setup
ru	Настройка Шаблона

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
ru	Выберите тип шаблона, который вы хотите экспортировать из Кактусы.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
ru	Обновление шаблонов, в которые вы уже внесли изменения, не рекомендуется. Обновление шаблонов НЕ приведет к удалению изменений в шаблонах графиков и данных и может привести к неожиданному поведению. Однако, если вы не вносили изменений в какой-либо график, запрос данных или шаблон данных, повторный импорт пакета не повлияет. В этом случае вам нужно будет выполнить «Синхронизировать графики» из шаблонов после обновления.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
ru	Пожалуйста, выберите Шаблоны устройства, которые вы хотите использовать после установки. Если операционной системой является Windows, вам нужно убедиться, что вы выбрали шаблон "Устройство Windows". Если Ваша операционная система Linux/UNIX, убедитесь, что Вы выбрали шаблон устройства 'Local Linux Machine'.

en	Author
ru	Автор

en	Homepage
ru	Главная страница

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
ru	Шаблоны устройств позволяют отслеживать и графически отображать широкий спектр данных в Cacti. После выбора нужных шаблонов устройства нажмите 'Готово', и установка будет завершена. Будьте терпеливы на этом этапе, так как импорт шаблонов устройств может занять несколько минут.

en	Server Collation
ru	Сравнение серверов

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
ru	Ваш сервер, похоже, соответствует стандарту UTF8.

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
ru	Ваш сервер не является полностью совместимым с UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
ru	В разделе [mysqld] найдите записи с именами 'character#8209;set‑server' и 'collation#8209;server' и задайте их следующим образом:

en	Database Collation
ru	Сравнение баз данных

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
ru	Ваша стандартная сверка баз данных соответствует стандарту UTF8.

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
ru	Ваша БД по умолчанию НЕ выглядит полностью совместимой с UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
ru	Любые таблицы, созданные плагинами, могут иметь проблемы, связанные с таблицами Cacti Core, если они не совпадают. Пожалуйста, убедитесь, что ваша база данных изменена на 'utf8mb4_unicode_ci', выполнив следующее:

en	Table Setup
ru	Настройка стола

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
ru	У вас есть больше таблиц, чем ваша конфигурация PHP позволит нам отображать / конвертировать. Пожалуйста, измените параметр max_input_vars в php.ini на значение выше%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
ru	Преобразование таблиц может занять некоторое время, особенно на больших таблицах. Преобразование этих таблиц будет происходить в фоновом режиме, но не помешает установщику завершить установку. Это может замедлить работу некоторых серверов, если ресурсов для преобразования недостаточно для MySQL.

en	Tables
ru	Таблицы

en	Collation
ru	Сравнение

en	Engine
ru	Двигатель

en	Row Format
ru	Формат строки

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
ru	Одна или несколько таблиц слишком велики, чтобы конвертировать их во время установки. Вы должны использовать скрипт cli/convert_tables.php для преобразования, а затем обновить эту страницу. Например:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
ru	Следующие таблицы должны быть преобразованы в UTF8 и InnoDB. Пожалуйста, выберите таблицы, которые вы хотите конвертировать во время процесса установки.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
ru	Все ваши таблицы соответствуют стандарту UTF8.

en	Confirm Upgrade
ru	Подтвердить Обновление

en	Confirm Downgrade
ru	Подтвердите откат (Confirm Downgrade)

en	Confirm Installation
ru	Подтверждение установки

en	Install
ru	Установить

en	DOWNGRADE DETECTED
ru	ОБНАРУЖЕН УКЛОН

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
ru	ВЫ МОЖЕТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕДАТЬ КАКТИВНЫЕ ДАННЫЕ ДАННЫЕ ДАННЫМИЦАМИ, РЕВЕРТИРОВАННЫМ УЧАСТНИКАМИ ВСЕГДА, ТОГДА БИНОЙ МАДЕ. У ИНТАЛЛЕРА нет МЕТАЛЛЯ ПО ТЕБЯМАТИКАЛИ ДЛЯ ТЕБЯ

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
ru	Снижение рейтинга должно выполняться только в случае крайней необходимости, что может привести к нарушению процесса установки.

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
ru	Ваш Cacti Server почти готов. Пожалуйста, убедитесь, что вы готовы продолжить.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
ru	Нажмите '%s', затем '%s', чтобы завершить процесс установки после выбора шаблонов устройств.

en	Installing Cacti Server v%s
ru	Установка Cacti Server vs vs

en	Your Cacti Server is now installing
ru	Ваш Cacti Server сейчас устанавливает

en	Spawning background process: %s %s
ru	Нерестовый фоновый процесс:%s%s

en	Complete
ru	Готово

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
ru	Ваш Cacti Server vs был установлен/обновлен. Теперь вы можете начать использовать программное обеспечение.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
ru	Ваш Cacti Server vs был установлен/обновлен с ошибками.

en	Get Help
ru	Получить помощь

en	Report Issue
ru	Сообщить о проблеме

en	Get Started
ru	Начать

en	Starting %s Process for v%s
ru	Запуск%s процесса для v%s

en	Finished %s Process for v%s
ru	Завершено%s Процесс для v%s

en	Found %s templates to install
ru	Найдено%s шаблонов для установки

en	About to import Package #%s '%s'.
ru	О импортировании пакета #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
ru	Импорт пакета #%s "%s" в профиле "%s" выполнен успешно

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
ru	Ошибка импорта пакета #%s '%s' в профиле '%s'

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
ru	Шаблоны автоматизации для [Удаленный шаблон]

en	No templates were selected for import
ru	Не были выбраны шаблоны для импорта

en	Updating remote configuration file
ru	Ожидание конфигурации

en	Setting default data source profile to %s (%s)
ru	Профиль источника данных по умолчанию для данного Шаблона данных.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
ru	Не удалось применить указанный профиль %s != %s != %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
ru	Обновление сети автоматизации (%s), режим "%s" => "%s", подсеть "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
ru	Не удалось найти сеть автоматизации, никаких изменений не было

en	Adding extra snmp settings for automation
ru	Добавление дополнительных настроек snmp для автоматизации

en	Selecting Automation Option Set %s
ru	Удалить шаблон(ы) автоматизации

en	Updating Automation Option Set %s
ru	Опции SNMP автоматизации

en	Successfully updated Automation Option Set %s
ru	Успешно обновленный набор параметров автоматизации%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
ru	Запуск автоматизации на устройстве(ах)

en	Failed to updated Automation Option Set %s
ru	Неприменение указанного диапазона автоматизации

en	Failed to find any automation option set
ru	Не удалось найти ни одного набора опций автоматизации

en	Device Template for First Cacti Device is %s
ru	Шаблоны устройства [редактирование: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
ru	Создание графиков для данного устройства

en	Adding Device to Default Tree
ru	Настройки устройства по умолчанию

en	No templated graphs for Default Device were found
ru	Не найдено шаблонных графиков для устройства по умолчанию

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
ru	ВНИМАНИЕ: Шаблон устройства для вашей операционной системы не найден. Вам нужно будет импортировать шаблоны устройств или пакеты Cacti для мониторинга вашего сервера Cacti.

en	Running first-time data query for local host
ru	Запуск первого запроса данных для локального хоста

en	Repopulating poller cache
ru	Восстановление кэша Поллера

en	Repopulating SNMP Agent cache
ru	Восстановление кэша SNMPAgent

en	Generating RSA Key Pair
ru	Генерация пары ключей RSA

en	Found %s tables to convert
ru	Найдено%s таблиц для преобразования

en	Converting Table #%s '%s'
ru	Таблица преобразования #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
ru	Нет таблиц, где найдены или выбраны для конвертации

en	Switched from %s to %s
ru	Переключено с%s на%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
ru	ПРИМЕЧАНИЕ. Использование временного файла для кэша БД:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
ru	Обновление с v%s (DB%s) до v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
ru	ВНИМАНИЕ: Не удалось найти функцию обновления для v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
ru	Установка прервана из-за отсутствия принятия EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
ru	Фон уже запущен на%s, эта попытка на%s была пропущена

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
ru	Во время установки произошло исключение: #%s - %s

en	Installation was started at %s, completed at %s
ru	Монтаж начат в %s, монтаж завершен в %s, монтаж завершен в %s

en	Both
ru	Оба

en	No - %s
ru	%s %s

en	%s - N/A
ru	%s %s

en	Web
ru	Сайт

en	%s - No
ru	%s %s

en	Cli
ru	CLI

en	Setting PHP Option %s = %s
ru	Установка опции PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
ru	Не удалось установить параметр PHP%s,%s (должно быть%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
ru	Сборщик(и) данных не найден(ы) при попытке синхронизации

en	Authentication Success
ru	Успех аутентификации

en	Authentication Failure
ru	Сбой аутентификации

en	PHP LDAP not enabled
ru	PHP LDAP не включен

en	No username defined
ru	Имя пользователя не определено

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
ru	Ошибка протокола, Невозможно установить версию.

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
ru	Ошибка протокола, Невозможно установить опцию перенаправления

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
ru	Ошибка протокола, неспособность запустить TLS-коммуникации

en	Protocol Error, General failure (%s)
ru	Ошибка протокола, Общий сбой (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
ru	Ошибка протокола, Невозможно связать, результат LDAP: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
ru	Невозможно подключиться к серверу

en	Connection Timeout to Server (%s)
ru	Таймаут соединения

en	Insufficient Access to Server (%s)
ru	Недостаточный доступ

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
ru	Не удалось найти группу DN для сравнения

en	More than one matching user found
ru	Более одного совпадающего пользователя найдено

en	Unable to find user from DN
ru	Невозможно найти пользователя от DN

en	Unable to find users DN
ru	Невозможно найти пользователей DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
ru	Невозможно создать объект LDAP-соединения

en	Specific DN and Password required
ru	Требуется ввести специальный DN и пароль

en	Invalid Password provided. Login failed.
ru	Введен неверный пароль. Авторизация не удалась.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
ru	Неожиданная ошибка %s (Ldap Ошибка: %s)

en	ICMP Ping timed out
ru	ICMP Ping истек по времени

en	ICMP Ping Success (%s ms)
ru	ICMP Ping Success (%s ms) Успех ICMP Ping (%s ms)

en	ICMP ping Timed out
ru	ICMP ping Время истекло

en	Destination address not specified
ru	Адрес назначения не указан

en	default
ru	по умолчанию

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
ru	Ошибка пинга UDP: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
ru	UDP Ping Успех (%s мс)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
ru	TCP ping: socket_connect(), причина: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
ru	TCP ping: socket_select() не удалось, причина: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
ru	Успех TCP Ping (%s мс)

en	TCP ping timed out
ru	TCP ping истек по времени

en	Ping not performed due to setting.
ru	Пинг не выполняется из-за настройки.

en	%s Version %s or above is required for %s.
ru	%s Версия %s или выше требуется для %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
ru	%s требуется для %s и не установлена.

en	Plugin cannot be installed.
ru	Плагин не может быть установлен.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Plugins
ru	Плагины

en	Requires: Cacti >= %s
ru	Требуется: Кактусы >=%s

en	Legacy Plugin
ru	Наследие Плагин

en	Not Stated
ru	Не указано

en	Device '%s' successfully added to Report.
ru	Добавлено в Кактусы

en	Device not found! Unable to add to Report
ru	График не был найден при попытке добавить в отчет

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
ru	Устройство "%s" не добавлено в отчет, поскольку оно уже существует в отчете.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
ru	Проблемы с отправкой отчета "%s" Проблема с ошибкой подсистемы электронной почты: "%s"

en	Report '%s' Sent Successfully
ru	Отчет "%s" успешно отправлен

en	(No Graph Template)
ru	Шаблон Графика

en	(Non Query Based)
ru	(Без запросов)

en	Add to Report
ru	Добавить в отчет

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
ru	Выберите Отчет, чтобы связать эти графики. Значения по умолчанию для выравнивания будут использоваться для каждого графика в списке ниже.

en	Report:
ru	Отчёт:

en	Graph Timespan:
ru	График Временной интервал:

en	Graph Alignment:
ru	График Выравнивание:

en	Created Report Graph Item '%s'
ru	Созданный графический элемент отчета '%s''.

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
ru	Неудачное добавление графического элемента отчета '%s' уже существует

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
ru	Пропущенный элемент графика отчета '%s' уже существует

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
ru	Требуемый размер шага RRD - "%s".

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
ru	Тип источника данных "%s" должен быть "%s".

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
ru	Сердцебиение для источника данных "%s" должно быть "%s".

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
ru	RRD минимум для источника данных "%s" должен быть "%s".

en	DS '%s' missing in Cacti definition
ru	DS '%s' отсутствует в определении Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ru	Cacti RRA '%s' имеет те же CF/шаги (%s, %s), что и '%s'.

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
ru	Файл RRA '%s' имеет тот же CF/шаг (%s, %s), что и '%s'.

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
ru	XFFF для кактусов RRA id '%s' должен быть '%s'.

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
ru	Количество строк для Cacti RRA id '%s' должно быть '%s'.

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
ru	RRA '%s' отсутствует в файле RRD

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
ru	RRA '%s' отсутствует в определении кактусов

en	RRD File Information
ru	Информация о файле RRD

en	Data Source Items
ru	2,000 Элементов источников данных

en	Minimal Heartbeat
ru	Минимальное сердцебиение

en	Min
ru	Мин

en	Max
ru	Макс

en	Last DS
ru	Последний DS

en	Unknown Sec
ru	Неизвестный Секция

en	Round Robin Archive
ru	Круглый архив Робин

en	Cur Row

en	PDP per Row
ru	PDP в ряду

en	CDP Prep Value (0)
ru	Значение подготовки CDP (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
ru	CDP Неизвестные точки данных (0)

en	Errors Found
ru	%s не найдено

en	Optional Tuning Recommendations
ru	Рекомендации по восстановлению источника данных

en	rename %s to %s
ru	переименовать %s в %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
ru	Ошибка при разборе XML дампа rrdtool

en	ERROR while writing XML file: %s
ru	ERRROR при записи XML файла: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: RRDfile %s не подлежит записи

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
ru	Ошибка при разборе XML дампа RRDtool в формате XML

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
ru	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) удалены из файла RRD

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
ru	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) добавление в файл RRD

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
ru	Веб-сайт не имеет доступа на запись в %s, может не иметь возможности создавать/обновлять RRDs.

en	(Custom)
ru	(Özel)

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
ru	Если файл данных не был открыт, опросник мог еще не запуститься.

en	RRA Folder
ru	Папка RRA

en	Root
ru	ROOT

en	Unknown RRDtool Error
ru	Неизвестная ошибка RRDtool Ошибка

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
ru	Создать агрегированные данные из шаблона

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
ru	Попытка создать график из удаленного шаблона графика

en	Created: %s
ru	Создано: %s

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
ru	Ошибка с проверкой белого списка. Проверить метод ввода данных

en	Graph Not created for %s due to bad data
ru	График Не создан для

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
ru	MySQL 5.6+ и MariaDB 10.0+ - это отличные релизы, и они очень хороши для выбора. Убедитесь, что вы запустили самую последнюю версию, хотя она исправляет давнюю сетевую проблему низкого уровня, которая вызывала множество проблем с надежностью.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
ru	Рекомендуется включить InnoDB в любой версии %s, превышающей 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
ru	При использовании Cacti с языками, отличными от английского, важно использовать тип сопоставления utf8mb4_unicode_ci, поскольку некоторые символы занимают больше одного байта.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
ru	При использовании Cacti с языками, отличными от английского, важно использовать набор символов utf8mb4, так как некоторые символы занимают больше одного байта.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
ru	Рекомендуется включить InnoDB в любой версии %s, превышающей 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
ru	В зависимости от количества входов и использования спинного накопителя данных, %s понадобится много соединений. Расчет для хребта: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), после чего необходимо оставить свободное место для пользовательских подключений, которое будет изменяться в зависимости от количества одновременных учетных записей.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
ru	Увеличение кэша таблицы означает меньшее количество операций открытия/закрытия файлов при использовании innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
ru	Благодаря возможностям удаленного опроса, большие объемы данных будут синхронизироваться с главного сервера на удаленные опросы. Поэтому держите это значение на уровне 16M или выше.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
ru	При использовании Cacti Performance Booster и выборе движка памяти необходимо тщательно промывать буфер Performance Booster до того, как в системе закончится место в таблице памяти. Это делается двумя способами, сначала уменьшая размер выходного столбца до нужного размера. Эта колонка находится в таблицах poler_output и poler_output_boost. Второе, что вы можете сделать, это выделить больше памяти для таблиц памяти. Мы произвольно выбрали рекомендованное значение в 10% системной памяти, но если вы используете SSD-накопители или систему меньшего размера, вы можете проигнорировать эту рекомендацию или выбрать другой механизм хранения. Вы можете увидеть ожидаемое потребление таблиц Performance Booster в разделе Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
ru	При выполнении подзапросов, имеющих больший размер временной таблицы, сохраняйте эти временные таблицы в памяти.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
ru	При использовании системы хранения InnoDB важно, чтобы ваши столовые пространства были разделены. Это упрощает управление таблицами в %s в течение длительного времени. Если у вас в данный момент эта функция выключена, вы можете перейти на файловое хранилище, включив данную функцию, а затем запустив оператор change на всех таблицах InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
ru	При использовании innodb_file_per_table важно установить формат innodb_file_format на Barracuda. Эта настройка позволит использовать более длинные индексы, важные для определенных таблиц кактусов.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
ru	Если ваши таблицы имеют очень большие индексы, вы должны работать с Barracuda innodb_file_format и innodb_large_prefix, равным 1. Невыполнение этого может привести к плагинам, которые не могут должным образом создавать таблицы.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
ru	InnoDB будет хранить в памяти системы как можно больше таблиц и индексов. Поэтому пул innodb_buffer_pool должен быть достаточно большим, чтобы в памяти оставалось столько же таблиц и индексов. Проверка размера каталога /var/lib/mysql/cacti поможет определить это значение. Мы рекомендуем 25% от общего объема памяти системы, но ваши требования могут варьироваться в зависимости от размера вашей системы.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
ru	Эти параметры должны оставаться включенными, если только ваши экземпляры Cacti не работают на ZFS или FusionI / O, которые оба имеют внутреннее ведение журнала для предотвращения внезапных сбоев системы. Однако, если у вас очень хорошая мощность, и ваши системы редко выходят из строя и у вас есть резервные копии, отключение этого параметра может привести к увеличению производительности базы данных почти на 50%.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
ru	Здесь хранятся метаданные. Если бы у вас было много таблиц, было бы полезно увеличить их количество.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
ru	Некорректные запросы не должны приводить к тому, что база данных перейдет в автономный режим для других пользователей. Убейте эти запросы, прежде чем они уничтожат ваш организм.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
ru	Максимальная производительность ввода/вывода достигается при использовании метода O_DIRECT для промывки страниц.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
ru	Установка этого значения в 2 означает, что вы будете каждую секунду смывать все транзакции, а не при фиксации. Это позволяет %s выполнять запись реже.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
ru	Современные SSD-накопители с несколькими потоками io выгодно использовать в приложениях с высокими характеристиками io.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
ru	Как и в %s %s, вы можете контролировать, как часто %s проливает транзакции на диск. По умолчанию - 1 секунда, но в системах с высоким уровнем ввода/вывода установка значения больше 1 может позволить дисковому входу/выходу быть более последовательным.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
ru	Благодаря современным SSD-накопителям, возможность многократного чтения потоков io выгодна для приложений с высокими характеристиками io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
ru	Благодаря современным SSD-накопителям, возможность многократной записи потоков io выгодна для приложений с высокими характеристиками io.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
ru	%s разделит innodb_buffer_pool на области памяти для повышения производительности. Максимальное значение - 64. Если ваш innodb_buffer_pool меньше 1 ГБ, вы должны использовать размер пула, разделенный на 128MB. Продолжайте использовать это уравнение до максимального значения 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
ru	%s разделит innodb_buffer_pool на области памяти для повышения производительности. Максимальное значение - 64. Если ваш innodb_buffer_pool меньше 1 ГБ, вы должны использовать размер пула, разделенный на 128MB. Продолжайте использовать это уравнение до максимального значения 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
ru	Если у вас есть SSD-диски, воспользуйтесь этим предложением. Если у вас есть физические жесткие диски, используйте 200 * количество активных дисков в массиве. При использовании NVMe или PCIe Flash можно использовать гораздо больше цифр, вплоть до 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
ru	Если у вас есть SSD-диски, воспользуйтесь этим предложением. Если у вас есть физические жесткие диски, используйте 2000 * количество активных дисков в массиве. При использовании NVMe или PCIe Flash можно использовать гораздо больше цифр, вплоть до 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
ru	Если у вас есть SSD-диски, воспользуйтесь этим предложением. В противном случае, не устанавливайте эту настройку.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
ru	Благодаря современным SSD-накопителям, возможность многократного чтения потоков io выгодна для приложений с высокими характеристиками io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
ru	Благодаря современным SSD-накопителям, возможность многократной записи потоков io выгодна для приложений с высокими характеристиками io.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
ru	При использовании MariaDB 10.2.4 и выше этот параметр должен быть отключен, если включена атомарная запись. Поэтому, пожалуйста, включите атомарную запись вместо двойного буфера записи, так как это повысит производительность.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
ru	При использовании MariaDB 10.2.4 и выше вы можете использовать атомарную запись в буфер двойной записи для повышения производительности.

en	%s Tuning
ru	%s Настройка

en	Note: Many changes below require a database restart
ru	Примечание: Многие изменения ниже требуют перезапуска базы данных.

en	Variable
ru	Переменная

en	Current Value
ru	Текущее значение

en	Recommended Value
ru	Рекомендуемое значение

en	Comments
ru	Комментарии

en	PHP %s is the minimum version
ru	PHP %s - это минимальная версия.

en	A minimum of %s memory limit
ru	Минимальное ограничение объема оперативной памяти в %s МБ

en	A minimum of %s m execution time
ru	Минимальное время выполнения %s m

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
ru	Действительный часовой пояс, который соответствует MySQL и системе.

en	A useful name for this VDEF.
ru	Полезное название для этой VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий домен пользователя.

en	Delete External Link
ru	Внешняя ссылка

en	Delete External Links
ru	Внешние ссылки

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий домен пользователя.

en	Disable External Link
ru	Внешняя ссылка

en	Disable External Links
ru	Внешние ссылки

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий домен пользователя.

en	Enable External Link
ru	Внешняя ссылка

en	Enable External Links
ru	Внешние ссылки

en	Links
ru	Ссылки

en	Apply Filter
ru	Применить фильтр

en	Reset filters
ru	Сбросить фильтры

en	Top Tab
ru	Верхняя Вкладка

en	Bottom Console
ru	Нижняя консоль

en	Top Console
ru	Верхняя консоль

en	Page
ru	Страница

en	Style
ru	Стиль

en	Edit Page
ru	Редактировать страницу

en	View Page
ru	Просмотр страницы

en	Sort for Ordering
ru	Сортировка для заказа

en	No Pages Found
ru	Страницы не найдены

en	Console Menu
ru	Меню консоли

en	Bottom of Console Page
ru	Нижняя часть страницы консоли

en	Top of Console Page
ru	Верхняя часть страницы консоли

en	Where should this page appear?
ru	Где должна появиться эта страница?

en	Console Menu Section
ru	Раздел меню консоли

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
ru	Под каким заголовком консоли должен отображаться этот элемент? (Все меню внешних связей появятся между Конфигурацией и Утилитами)

en	New Console Section
ru	Новый раздел консоли

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
ru	Если вам не нравится любой из вышеперечисленных вариантов, введите здесь новый заголовок.

en	Tab/Menu Name
ru	Tab/Menu Name (Имя вкладки/меню)

en	The text that will appear in the tab or menu.
ru	Текст, который появится на вкладке или в меню.

en	Content File/URL
ru	Содержание Файл/URL Содержание

en	Web URL Below
ru	URL-адрес веб-сайта Ниже

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
ru	Файл, содержащий содержимое этой страницы. Этот файл должен находиться в каталоге Cacti 'include/content/'.

en	Web URL Location
ru	URL-адрес веб-сайта Расположение

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
ru	Правильный URL-адрес, используемый для этой внешней ссылки. Должен включать тип, например, http://www.cacti.net. Обратите внимание, что многие сайты не позволяют встраивать их в iframe с чужого сайта, и поэтому внешние ссылки могут не работать.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
ru	Если флажок установлен, страница будет сразу же доступна администратору.

en	Automatic Page Refresh
ru	Автоматическое обновление страницы

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
ru	Как часто вы хотите, чтобы эта страница обновлялась автоматически.

en	External Links [edit: %s]
ru	Внешние ссылки [редактировать: %s]

en	External Links [new]
ru	Внешние ссылки [новые]

en	a Session Timeout
ru	Пауза

en	an Account Suspension
ru	Аккаунт Опции

en	a change in state of the Remote Data Collector
ru	Статус этого сборщика данных.

en	Automatic Logout
ru	Автоматический выход из системы

en	Logout of Cacti
ru	Выход из системы Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
ru	Вы вышли из Какти из-за таймаута сеанса.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
ru	Пожалуйста, закройте браузер или снова закройте %sLogin.

en	Cookies have been cleared
ru	Все ваши сеансы входа в систему были очищены.

en	Notifications
ru	Уведомления

en	SNMP Notification Receivers
ru	Получатели уведомлений SNMP

en	Receivers
ru	Получатели

en	Id

en	No SNMP Notification Receivers
ru	Приемники уведомлений SNMP отсутствуют

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
ru	Приемник уведомлений SNMP [редактирование: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
ru	Приемник уведомления SNMP [новый]

en	MIB

en	OID

en	Kind
ru	Вид

en	Max-Access
ru	Макс-Аксесс

en	Monitored
ru	контролируемый

en	No SNMP Notifications
ru	Отсутствие уведомлений по протоколу SNMP

en	Severity
ru	Важность

en	Purge Notification Log
ru	Журнал уведомлений об очистке

en	Time
ru	Время

en	Notification
ru	Уведомление

en	Varbinds
ru	Варбинды

en	Severity Level
ru	Уровень серьёзности

en	No SNMP Notification Log Entries
ru	Отсутствие записей в журнале уведомлений SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующего получателя уведомления

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующего получателя уведомления

en	Delete Notification Receiver
ru	%s Получатели уведомлений

en	Delete Notification Receivers
ru	%s Получатели уведомлений

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить приемник уведомлений следующего содержания

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить приемник уведомлений следующего содержания

en	Disable Notification Receiver
ru	Отключить приемник уведомления SNMP Notification Receiver

en	Disable Notification Receivers
ru	Отключить приемник уведомления SNMP Notification Receiver

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Приемник уведомлений

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Приемник уведомлений

en	Enable Notification Receiver
ru	Отключить приемник уведомления SNMP Notification Receiver

en	Enable Notification Receivers
ru	%s Получатели уведомлений

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы отключить пересылку следующих объектов уведомлений этому получателю уведомлений.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы отключить пересылку следующих объектов уведомлений этому получателю уведомлений.

en	Disable Forwarding Object
ru	Отключить объекты уведомлений

en	Disable Forwarding Objects
ru	Отключить объекты уведомлений

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы отключить пересылку следующих объектов уведомлений этому получателю уведомлений.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы отключить пересылку следующих объектов уведомлений этому получателю уведомлений.

en	Enable Forwarding Object
ru	Отключить объекты уведомлений

en	Enable Forwarding Objects
ru	Отключить объекты уведомлений

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
ru	Какти журнал успешно очищен

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
ru	Ошибка в запросе данных

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
ru	Файлы пакетов

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
ru	Файлы пакетов

en	Email

en	Device class
ru	Правила эксплуатации устройства

en	Copyright
ru	справа

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
ru	Файлы пакетов

en	Filename
ru	Переименовать

en	Differences

en	Unchanged
ru	Без изменений

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
ru	Название шаблона

en	Changes/Diffferences
ru	Изменить устройство

en	Orphans
ru	Осиротевший

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
ru	Файлы пакетов

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
ru	Автоматически добавлять в Кактусы

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
ru	Импорт

en	Uninstall
ru	Удалить

en	Not Compatible
ru	Несовместимо

en	Not Installed
ru	Не Установленно

en	Awaiting Configuration
ru	Ожидание конфигурации

en	Awaiting Upgrade
ru	Ожидание апгрейда

en	Plugin Management
ru	Управление Плагинами

en	Plugin Error
ru	Ошибка плагина

en	Active/Installed
ru	Активные/установленные

en	Configuration Issues
ru	Проблемы с конфигурацией

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
ru	Доступны следующие действия: "Установить", "Активировать", "Отключить", "Включить", "Деинсталляция".

en	Plugin Name
ru	Название системной вставки

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
ru	Название этого плагина. Имя управляется директорией, в которой оно находится.

en	Plugin Description
ru	Описание плагина (Description)

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
ru	Описание, которое автор подключаемых модулей дал модулю Plugins.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
ru	Статус этого Плагина.

en	The author of this Plugin.
ru	Автор этого плагина.

en	Requires
ru	Зависимости

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
ru	Для установки данного плагина сначала необходимо установить следующие плагины.

en	The version of this Plugin.
ru	Версия этого плагина.

en	Load Order
ru	Заказ на загрузку

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
ru	Порядок загрузки плагина. Вы можете изменить порядок загрузки, сначала отсортировав плагин по нему, а затем переместив его вверх или вниз.

en	No Plugins Found
ru	Нет найденных подключаемых модулей

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
ru	Удаление этого плагина удалит все данные и настройки плагина. Если вы действительно хотите удалить плагин, нажмите кнопку "Удалить" ниже. В противном случае нажмите кнопку "Отмена".

en	Are you sure you want to Uninstall?
ru	Вы уверены, что хотите Удалить?

en	Not Compatible, %s
ru	Несовместимость, %s

en	Order Before Previous Plugin
ru	Заказ перед предыдущей плагином

en	Order After Next Plugin
ru	Заказ после следующего плагина

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
ru	Невозможно установить плагин. Сначала должны быть установлены следующие штекеры: %s

en	Install Plugin
ru	Установить плагин

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
ru	Невозможно удалить. Данный плагин необходим по требованию: %s

en	Uninstall Plugin
ru	Удалить плагин

en	Disable Plugin
ru	Отключить плагин

en	Enable Plugin
ru	Включить плагин

en	Plugin directory is missing!
ru	Каталог плагина отсутствует!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
ru	Плагин несовместим (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
ru	Каталоги плагина не могут содержать пробелов

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
ru	Каталог плагина неправильный. Должно быть "%s", но это "%s".

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
ru	Отсутствует каталог плагина '%s' setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
ru	Плагин не имеет файла INFO.

en	Plugin is integrated into Cacti core
ru	Плагин интегрирован в ядро Cacti

en	Plugin is not compatible
ru	Плагин несовместим

en	Enable Plugin Locally
ru	Включить плагин

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: %s не синхронизированы с Интервалом Поллера! Интервал опроса составляет "%d" секунд, с максимальным значением "%d" секунд, но %d секунд прошло с момента последнего опроса!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Есть "%d", которые указывают на превышение цикла голосования, пожалуйста, проведите расследование.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Таблица выходов полюса не пуста. Вопросы: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
ru	Путь позвоночника: %s недействителен. Поллер не может продолжать!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
ru	Превышено максимальное время работы в %d секунд. Выход.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
ru	ВНИМАНИЕ: цикл опроса Cacti превысил интервал опроса на

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
ru	Утилиты Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
ru	ПРИМЕЧАНИЕ. Добавлен второй сборщик данных Cacti. Therfore, включающий повышение автоматически!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
ru	ВНИМАНИЕ: основная база данных Cacti в автономном режиме или в процессе восстановления

en	Cacti Primary Admin
ru	Главный администратор кактусов

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
ru	Отчет Cacti Automation Report требует наличия почтового клиента на базе html.

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: обнаружено превышение скорости опроса, возможный сбой опросчика.

en	Full Sync
ru	Полная синхронизация

en	New/Idle
ru	Новый/Подробнее

en	Use Cacti Log Level
ru	Общий логический уровень

en	Data Collector Information
ru	Информация о сборщике данных

en	The primary name for this Data Collector.
ru	Первичное название для данного Сборщика данных.

en	New Data Collector
ru	Новый коллектор данных

en	Data Collector Hostname
ru	Имя хоста сборщика данных

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
ru	Имя хоста для сборщика данных. Это может быть Полностью Квалифицированное доменное имя для удаленных пользователей, чтобы связаться с ним для таких действий, как реиндексация, построение графиков в реальном времени и т.д.

en	Custom Log Level
ru	Общий логический уровень

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	TimeZone
ru	Временная зона

en	The TimeZone for the Data Collector.
ru	Часовой пояс для сборщика данных.

en	Notes for this Data Collectors Database.
ru	Примечания для этой базы данных сборщиков данных.

en	Collection Settings
ru	Параметры коллекций

en	Processes
ru	Процессы

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
ru	Количество процессов сбора данных, используемых для нереста.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
ru	Количество Спрейн-потоков для использования в процессе сбора данных.

en	Sync Interval
ru	Интервал синхронизации

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
ru	Интервал синхронизации опроса используется. Эта настройка влияет на частоту проверки и обновления данного опросника.

en	Remote Database Connection
ru	Удаленное подключение к базе данных

en	The hostname for the remote database server.
ru	Имя хоста для удаленного сервера баз данных.

en	Remote Database Name
ru	Имя удаленной базы данных

en	The name of the remote database.
ru	Имя удаленной базы данных.

en	Remote Database User
ru	Удаленная база данных Пользователь

en	The user name to use to connect to the remote database.
ru	Имя пользователя для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database Password
ru	Пароль для удаленной базы данных

en	The user password to use to connect to the remote database.
ru	Пароль пользователя для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database Port
ru	Порт удаленной базы данных

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
ru	Порт TCP, используемый для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database Retries
ru	Удаленная база данных Пользователь

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
ru	Имя пользователя для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database SSL
ru	Удаленная база данных SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
ru	Если удаленная база данных использует SSL для подключения, установите флажок ниже.

en	Remote Database SSL Key
ru	Удаленный ключ SSL базы данных

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
ru	Файл, содержащий ключ SSL, используемый для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database SSL Certificate
ru	Сертификат удаленной базы данных SSL-сертификат SSL

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
ru	Файл, содержащий SSL-сертификат для подключения к удаленной базе данных.

en	Remote Database SSL Authority
ru	Удаленная база данных SSL Управление SSL

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
ru	Файл, содержащий центр сертификации SSL, используемый для подключения к удаленной базе данных. Это необязательный параметр, который может потребоваться поставщику базы данных, если он запустил SSL с помощью параметра --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
ru	Удаленная база данных SSL Управление SSL

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
ru	Файл, содержащий центр сертификации SSL, используемый для подключения к удаленной базе данных. Это необязательный параметр, который может потребоваться поставщику базы данных, если он запустил SSL с помощью параметра --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
ru	Вы уже использовали это имя хоста "%s". Пожалуйста, введите неповторяющееся имя хоста.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
ru	Вы уже использовали это имя хоста базы данных "%s". Пожалуйста, введите неповторяющееся имя хоста базы данных.

en	Data Collector Statistics cleared.
ru	Источники данных Статистика

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Delete Data Collector
ru	Удалить сборщик данных

en	Delete Data Collectors
ru	Удалить сборщик данных

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий Сборщик данных.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий Сборщик данных.

en	Disable Data Collector
ru	Отключить сборщик данных

en	Disable Data Collectors
ru	Отключить сборщик данных

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Enable Data Collector
ru	Включить сборщик данных

en	Enable Data Collectors
ru	Включить сборщик данных

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать удаленный сборщик данных для автономной работы.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы синхронизировать удаленный сборщик данных для автономной работы.

en	Resync Data Collector
ru	Новый коллектор данных

en	Resync Data Collectors
ru	Системы Сбора Данных

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий Сборщик данных.

en	Site [edit: %s]
ru	Сайт [редактирование: %s]

en	Site [new]
ru	Сайт [новый]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
ru	Удаленные сборщики данных должны иметь возможность обмениваться данными с Главным сборщиком данных, и наоборот. Используйте эту кнопку, чтобы убедиться, что Главный сборщик данных может взаимодействовать с этим удаленным сборщиком данных.

en	Test Database Connection
ru	Тестовая база данных Подключение к тестовой базе данных

en	Collectors
ru	Коллектор

en	Pollers
ru	Регистраторы

en	Collector Name
ru	Имя сборщика данных

en	The Name of this Data Collector.
ru	Имя этого сборщика данных.

en	The unique id associated with this Data Collector.
ru	Уникальный идентификатор, связанный с этим Сборщиком данных.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
ru	Имя хоста, на котором запущен сборщик данных.

en	The Status of this Data Collector.
ru	Статус этого сборщика данных.

en	Proc/Threads
ru	Процессинг / Резьба

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
ru	Количество опросных процессов и потоков для данного сборщика данных.

en	Polling Time
ru	Время опроса

en	The last data collection time for this Data Collector.
ru	Последнее время сбора данных для данного Сборщика данных.

en	Avg/Max
ru	Авг/Макс

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
ru	Среднее и максимальное время работы коллектора для данного устройства сбора данных.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
ru	Количество устройств, связанных с данным Сборщиком данных.

en	SNMP Gets
ru	SNMP Получает

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
ru	С этим коллектором связан номер протокола SNMP.

en	Scripts
ru	Скрипты

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
ru	Количество вызовов скриптов, связанных с этим Сборщиком данных.

en	Servers
ru	Серверы

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
ru	Количество вызовов скриптового сервера, связанных с этим Сборщиком данных.

en	Last Finished
ru	Последний Готово

en	The last time this Data Collector completed.
ru	В последний раз, когда сборщик данных заканчивался.

en	Last Update
ru	Последнее обновление

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
ru	В последний раз, когда этот Сборщик данных регистрировался на главном сайте Cacti.

en	Last Sync
ru	Последняя синхронизация

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
ru	Последний раз этот Сборщик данных был полностью синхронизирован с основным сайтом Cacti.

en	No Data Collectors Found
ru	Нет Сборщиков данных Найдено

en	RRD check
ru	Проверить

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
ru	Шаблоны устройств не найдены

en	Host Description
ru	Описание

en	Local Data ID
ru	Действительные Данные

en	Message

en	Deleted
ru	Удалено

en	No RRDcheck Problems Found
ru	Шаблоны устройств не найдены

en	Age
ru	Авг

en	%d hours
ru	%d Часа(ов)

en	%d day

en	%d days
ru	дней

en	Messages

en	Go
ru	Перейти

en	Clear
ru	Очистить

en	Purge
ru	Очистить

en	Delete
ru	Удалить

en	Archive
ru	Архив

en	RRD Files
ru	RRD Файлы

en	RRD File Name
ru	RRD Имя файла

en	DS Name
ru	Имя DS

en	DS ID

en	Template ID
ru	ID шаблона

en	Last Modified
ru	Последнее изменение

en	Size [KB]
ru	Размер [КБ]

en	No unused RRD Files
ru	Нет неиспользованных файлов RRD

en	Total Size [MB]:
ru	Общий размер [МБ]:

en	Last Scan:
ru	Последнее сканирование

en	Time Since Update
ru	Время с момента обновления

en	RRDfiles

en	Rescan
ru	Повторное сканирование

en	Delete All
ru	Удалить все

en	Delete All Unknown RRDfiles
ru	Удалить все Неизвестные RRD-файлы

en	Archive All
ru	Архивировать все

en	Archive All Unknown RRDfiles
ru	Архивировать все Неизвестные RRD-файлы

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
ru	ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки пути на этой вкладке сохраняются только локально!

en	Cacti Settings (%s)%s
ru	Настройки кактусов (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
ru	Интервал между опросами должен быть меньше интервала Крон.

en	Select Plugin(s)
ru	Выберите плагин(ы)

en	Plugins Selected
ru	Выбранные плагины

en	Select File(s)
ru	Выберите Файл(ы)

en	Files Selected
ru	Выбранные файлы

en	Select Template(s)
ru	Выберите шаблон(ы)

en	All Templates Selected
ru	Все выбранные шаблоны

en	Send a Test Email
ru	Отправить тестовое письмо

en	Test Email Results
ru	Результаты тестирования электронной почты

en	Site Information
ru	Данные Узла

en	The primary name for the Site.
ru	Первоначальное название сайта.

en	New Site
ru	Новый сайт

en	Disable Site
ru	Отключить устройство

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
ru	Установите этот флажок, чтобы отключить все галочки для этого хоста.

en	Address Information
ru	Адреса

en	Address1
ru	Адрес1

en	The primary address for the Site.
ru	Основной адрес сайта.

en	Enter the Site Address
ru	Введите адрес сайта

en	Address2
ru	Адрес2

en	Additional address information for the Site.
ru	Дополнительная адресная информация для Сайта.

en	Additional Site Address information
ru	Дополнительная информация об адресе сайта

en	City
ru	Город

en	The city or locality for the Site.
ru	Город или населенный пункт для Сайта.

en	Enter the City or Locality
ru	Введите город или населенный пункт

en	State
ru	Область

en	The state for the Site.
ru	Состояние Сайта.

en	Enter the state
ru	Войти в штат

en	Postal/Zip Code
ru	Индекс

en	The postal or zip code for the Site.
ru	Почтовый индекс или почтовый индекс Сайта.

en	Enter the postal code
ru	Введите почтовый индекс

en	Country
ru	Страна

en	The country for the Site.
ru	Страна для сайта.

en	Enter the country
ru	Введите страну

en	The TimeZone for the Site.
ru	Временной пояс для сайта.

en	Geolocation Information
ru	Информация геолокации

en	Latitude
ru	Широта

en	The Latitude for this Site.
ru	Широта для этого сайта.

en	example 38.889488
ru	пример 38.889488

en	Longitude
ru	Долгота

en	The Longitude for this Site.
ru	Долгота для этого сайта.

en	example -77.0374678
ru	пример -777.03746788

en	Zoom
ru	Увеличить

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
ru	Масштабирование карты по умолчанию для данного Веб-сайта. Значения могут быть от 0 до 23. Обратите внимание, что в некоторых регионах планеты максимальное увеличение составляет 15.

en	0 - 23

en	Additional Information
ru	Дополнительная информация

en	Additional area use for random notes related to this Site.
ru	Дополнительная область использования для случайных заметок, связанных с этим сайтом.

en	Enter some useful information about the Site.
ru	Введите некоторую полезную информацию о сайте.

en	Alternate Name
ru	Другое Имя

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
ru	Используется в случаях, когда сайт имеет альтернативное название, используемое для его описания.

en	If the Site is known by another name enter it here.
ru	Если сайт известен под другим названием, введите его здесь.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
ru	Шаблон сайта не найден! Невозможно продублировать.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Delete Site
ru	Удалить сайт

en	Delete Sites
ru	Удалить сайт

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate Site
ru	Дублировать сайт

en	Duplicate Sites
ru	Дублировать сайт

en	Site Name:
ru	Название сайта:

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие страницы.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие страницы.

en	Enable Site
ru	Включить правило

en	Enable Sites
ru	Доступные сайты

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие страницы.

en	Disable Sites
ru	Доступные сайты

en	Site Name
ru	Имя Узла

en	The name of this Site.
ru	Название этого сайта.

en	The unique id associated with this Site.
ru	Уникальный идентификатор, связанный с этим сайтом.

en	Monitoring State
ru	контролируемый

en	The state of this Site.
ru	Название этого сайта.

en	The number of Devices associated with this Site.
ru	Количество Устройств, связанных с данным Сайтом.

en	The City associated with this Site.
ru	Город, связанный с этим сайтом.

en	The State associated with this Site.
ru	Государство, связанное с этим сайтом.

en	The Country associated with this Site.
ru	Страна, связанная с этим сайтом.

en	No Sites Found
ru	Нет найденных сайтов

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
ru	ФАТАЛЬНО: Spike метод завершения '%s'" недействителен.

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
ru	Spike Kill не разрешается

en	Database
ru	База Данных

en	Database Settings
ru	Конфигурация баз данных

en	Database Status
ru	База Данных

en	Database Permissions
ru	Пользовательские разрешения

en	PHP Info
ru	Информация по PHP

en	ChangeLog
ru	Список изменений

en	Technical Support [%s]
ru	Техническая поддержка [%s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
ru	NET-SNMP Не установлено или пути к нему не установлены. Пожалуйста, установите, если вы хотите контролировать устройства с поддержкой SNMP.

en	Configuration Settings
ru	Настройки

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
ru	ERRROR: установленная версия RRDtool не превышает настроенной версии.<br>Пожалуйста, посетите раздел %s и выберите правильную версию утилиты RRDtool Utility.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
ru	СКОРАЯ ПОМОЩЬ: RRDtool 1.2.x+ не поддерживает формат изображений GIF, но графики %d" и/или шаблоны имеют набор GIF в качестве формата изображения.

en	General Information
ru	Основная Информация

en	Cacti OS
ru	ОС

en	NET-SNMP Version
ru	NET-SNMP версия

en	Configured
ru	Настроенные

en	Found
ru	Найдено

en	Total: %s
ru	Всего: %s

en	Poller Information
ru	Информация о респонденте

en	Different version of Cacti and Spine!
ru	Различные версии кактусов и позвоночника!

en	Action[%s]
ru	Действие [%s]

en	No items to poll
ru	Нет элементов для опроса

en	Name:
ru	Имя:

en	Procs:
ru	Процессы:

en	Threads:
ru	Потоки:

en	Concurrent Processes
ru	Количество Конкурирующих процессов

en	Max Threads
ru	Макс Резьбы

en	PHP Servers
ru	PHP-серверы

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
ru	Текущее: %s, необходимое минимум: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
ru	Текущее: %s, необходимое минимум: %s

en	Minimum Connections:
ru	Тест подключения

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
ru	Предполагает 100 запасных соединений для пользователей веб-страниц и других различных соединений.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
ru	Требуемый минимум может сильно различаться, если пользователь активно просматривает графики.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
ru	Каждая вкладка браузера может использовать до 10 подключений в зависимости от браузера.

en	Script Timeout
ru	Тайм-аут сценария

en	Max OID
ru	Максимальный OID

en	Last Run Statistics
ru	Статистика последнего запуска

en	System Memory
ru	Системная память

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
ru	Макс Поллер Память разрешена:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
ru	Макс Поллер Память разрешена:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Information
ru	Информация PHP

en	PHP Version
ru	Версия PHP

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
ru	Версия PHP 5.5.0+ рекомендуется из-за надежной поддержки хэширования паролей.

en	PHP OS
ru	ОС PHP

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
ru	Установлены. Примечание. Если вы планируете использовать SNMPv3, вы должны удалить php-snmp и использовать набор инструментов Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
ru	Ты установил лимит памяти на "неограниченное".

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
ru	Настоятельно рекомендуется изменить ограничение php.ini memory_limit на %s или выше.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
ru	Предлагаемое значение памяти рассчитано на основании количества имеющихся источников данных и может быть использовано только в качестве рекомендации, фактические значения могут отличаться в зависимости от требований к системе.

en	Variable Name
ru	Имя переменной

en	Permission Name
ru	Разрешения

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
ru	Таблица MySQL Информация о таблицах - Размеры в Кбайтах

en	Avg Row Length
ru	Длина ряда Avg

en	Data Length
ru	Длина данных

en	Index Length
ru	Индекс Длина

en	Comment
ru	Комментарий

en	Unable to retrieve table status
ru	Невозможно получить информацию о состоянии таблицы

en	Worst 20 polling time hosts
ru	Время опроса

en	Avg Polling Time
ru	Время опроса

en	Actual polling time
ru	Время опроса

en	No host found
ru	%s не найдено

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
ru	Информация о модуле PHP

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ошибки экспорта обнаружены. Обновить окно браузера для подробностей!

en	What would you like to export?
ru	Что бы вы хотели экспортировать?

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
ru	Выберите тип шаблона, который вы хотите экспортировать из Кактусы.

en	Device Template to Export
ru	Шаблон устройства для экспорта

en	Choose the Template to export to XML.
ru	Выберите Шаблон для экспорта в XML.

en	Include Dependencies
ru	Включить Зависимость

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
ru	Некоторые шаблоны полагаются на другие элементы в Cacti для правильной работы. Настоятельно рекомендуется выбрать этот флажок, иначе импорт может завершиться неудачей.

en	Output Format
ru	Формат вывода

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
ru	Выберите формат для вывода полученного XML-файла на печать.

en	Output to the Browser (within Cacti)
ru	Вывод в браузер (в пределах Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
ru	Вывод в браузер (исходный XML-код)

en	Save File Locally
ru	Сохранить файл локально

en	Available Templates [%s]
ru	Доступные шаблоны [%s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
ru	Экспорт Шаблонов

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
ru	Имя поля

en	Not Readable
ru	Не для записи

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
ru	Включить Зависимость

en	Damaged
ru	Источник данных, график

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Import Template
ru	Импорт шаблона

en	ERROR
ru	ОШИБКА

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
ru	Если не удалось получить доступ к временной папке, функция импорта отключена.

en	Publish
ru	Опубликовать

en	Un-Publish
ru	Отменить публикацию

en	Un-Lock
ru	Заблокировано

en	inherit
ru	унаследовать

en	manual
ru	вручную

en	alpha
ru	альфа

en	natural
ru	натуральный

en	numeric
ru	числовой

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Delete Tree
ru	Удалить дерево

en	Delete Trees
ru	Удалить дерево

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы опубликовать следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы опубликовать следующее дерево.

en	Publish Tree
ru	Публиковать дерево

en	Publish Trees
ru	Публиковать дерево

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отменить публикацию следующего дерева.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отменить публикацию следующего дерева.

en	Un-Publish Tree
ru	Не публиковать Дерево дерева

en	Un-Publish Trees
ru	Не публиковать Дерево дерева

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отменить публикацию следующего дерева.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отменить публикацию следующего дерева.

en	Un-Lock Tree
ru	Не публиковать Дерево дерева

en	Un-Lock Trees
ru	Не публиковать Дерево дерева

en	Trees [edit: %s]
ru	Деревья [редактировать: %s]

en	Trees [new]
ru	Деревья [новые]

en	Edit Tree
ru	Редактировать дерево

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
ru	Чтобы отредактировать это дерево, сначала необходимо заблокировать его, нажав кнопку Edit Tree (Редактировать дерево).

en	Add Root Branch
ru	Добавить корневую ветвь

en	Finish Editing Tree
ru	Закончить редактирование дерева

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
ru	Это дерево было заблокировано для редактирования на %1$s на %2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
ru	Для редактирования дерева необходимо сначала разблокировать его, а затем заблокировать как самого себя.

en	Tree Items
ru	Деревянные изделия

en	Available Sites
ru	Доступные сайты

en	Available Devices
ru	Доступные устройства

en	Available Graphs
ru	Доступные графики

en	New Node
ru	Новый узел

en	Rename
ru	Переименовать

en	Branch Sorting
ru	Сортировка по ветвям Сортировка

en	Inherit
ru	Унаследовать

en	Alphabetic
ru	В алфавитном порядке

en	Natural
ru	Натуральный

en	Cut
ru	Вырезать

en	Paste
ru	Вставить

en	Add Tree
ru	Добавить дерево

en	Sort Trees Ascending
ru	Сортировать Возвышающиеся деревья

en	Sort Trees Descending
ru	Сортировать Спускающиеся деревья

en	Tree Name
ru	Имя дерева

en	The name by which this Tree will be referred to as.
ru	Название, под которым будет обозначаться это дерево.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
ru	Идентификатор внутренней базы данных для этого дерева. Полезно при выполнении автоматизации или отладки.

en	Published
ru	Опубликовано

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
ru	Неопубликованные деревья не могут быть просмотрены на вкладке "График".

en	A Tree must be locked in order to be edited.
ru	Для редактирования дерево должно быть заблокировано.

en	The original author of this Tree.
ru	Оригинальный автор этого дерева.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
ru	Чтобы изменить порядок расположения деревьев, сначала отсортируйте их по этой колонке, нажимайте стрелки вверх или вниз после их появления.

en	Last Edited
ru	Последнее изменение

en	The date that this Tree was last edited.
ru	Дата последнего редактирования этого дерева.

en	Edited By
ru	Автор изменения

en	The last user to have modified this Tree.
ru	Последний пользователь, изменивший это дерево.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
ru	Общее количество ветвей сайта в этом дереве.

en	Branches
ru	Филиал

en	The total number of Branches in this Tree.
ru	Общее количество филиалов в этом дереве.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
ru	Общее количество отдельных устройств в этом дереве.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
ru	Общее количество отдельных графиков в этом дереве.

en	No Trees Found
ru	Деревья не найдены

en	Batch Copy
ru	Пакетная копия

en	You are not allowed to delete the current login account
ru	Вам не разрешается менять пароль.

en	You are not allowed to disable the current login account
ru	Вам не разрешается менять пароль.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие страницы.

en	Delete User
ru	Удалить пользователя(ов)

en	Delete Users
ru	Удалить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы опубликовать следующее дерево.

en	Copy User
ru	Копировать пользователя

en	Template Username:
ru	Имя пользователя шаблона:

en	Username:
ru	Имя Пользователя:

en	Full Name:
ru	Полное имя:

en	Realm:
ru	Область:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующие страницы.

en	Enable User
ru	Включить пользователя(ов)

en	Enable Users
ru	Включить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующие страницы.

en	Disable User
ru	Отключить пользователя(ов)

en	Disable Users
ru	Отключить пользователя(ов)

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы перезаписать настройки пользователя (пользователей) с выбранным шаблоном Настройки пользователя и разрешения. Первоначальные пользователи Полное Имя, Пароль, Царство и Включить будут сохранены, все остальные поля будут перезаписаны от Пользователя шаблона.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы перезаписать настройки пользователя (пользователей) с выбранным шаблоном Настройки пользователя и разрешения. Первоначальные пользователи Полное Имя, Пароль, Царство и Включить будут сохранены, все остальные поля будут перезаписаны от Пользователя шаблона.

en	Replace User Settings for User
ru	Сброс настроек пользователя (пользователей)

en	Replace User Settings for Users
ru	Сброс настроек пользователя (пользователей)

en	Template User:
ru	Шаблон Пользователь:

en	Deny
ru	Отклонить

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
ru	Примечание: Политика системных графиков является 'Разрешающей', что означает, что для получения доступа к графику Пользователь должен иметь доступ по крайней мере к одному из графиков, устройств или шаблонов графиков.

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
ru	Примечание: Политика системного графика является 'Ограничительной', что означает, что Пользователь должен иметь доступ либо к графику, либо к шаблону устройства и графика, чтобы получить доступ к графику.

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
ru	Примечание: Политика системного графика является 'Ограничительной', что означает, что Пользователь должен иметь доступ либо к графику, либо к шаблону устройства и графика, чтобы получить доступ к графику.

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
ru	Примечание: Политика системных графиков является 'Разрешающей', что означает, что для получения доступа к графику Пользователь должен иметь доступ по крайней мере к одному из графиков, устройств или шаблонов графиков.

en	Default Graph Policy
ru	Политика построения графиков по умолчанию

en	Default Graph Policy for this User
ru	Политика построения графиков по умолчанию для данного пользователя

en	Effective Policy
ru	Эффективная политика

en	No Matching Graphs Found
ru	Нет найденных совпадающих графиков

en	Revoke Access
ru	Отозвать доступ

en	Grant Access
ru	Предоставить доступ

en	Groups
ru	Группы

en	Member
ru	Участник

en	Policies (Graph/Device/Template)
ru	Политики (график/устройство/шаблон)

en	Non Member
ru	Не являясь членом

en	ALLOW
ru	Разрешить

en	DENY
ru	ОТКЛОНИТЬ

en	No Matching User Groups Found
ru	Отсутствие совпадения групп пользователей найдено

en	Assign Membership
ru	Назначить Членство

en	Remove Membership
ru	Удалить членство

en	Default Device Policy
ru	Политика устройства по умолчанию

en	Default Device Policy for this User
ru	Политика устройства по умолчанию для данного пользователя

en	Access Granted
ru	Доступ разрешен

en	Access Restricted
ru	Доступ ограничен

en	No Matching Devices Found
ru	Нет совпадающих устройств найдено

en	Default Graph Template Policy
ru	Политика шаблона графика по умолчанию

en	Default Graph Template Policy for this User
ru	Политика шаблона графика по умолчанию для данного пользователя

en	Total Graphs
ru	Общие графики

en	No Matching Graph Templates Found
ru	Отсутствие найденных шаблонов графиков соответствия

en	Default Tree Policy
ru	Дерево политики по умолчанию

en	Default Tree Policy for this User
ru	Политика дерева по умолчанию для данного пользователя

en	No Matching Trees Found
ru	Не найдено подходящих деревьев

en	User Permissions
ru	Пользовательские разрешения

en	External Link Permissions
ru	Разрешения на внешние ссылки

en	Plugin Permissions
ru	Разрешения на установку плагина

en	Legacy Permissions
ru	Пользовательские разрешения

en	User Settings %s
ru	Настройки пользователя %s

en	Permissions
ru	Разрешения

en	Group Membership
ru	Членство в сообществах

en	Graph Perms
ru	Графическая терминология

en	Device Perms
ru	Условия устройства

en	Template Perms
ru	Условия шаблонов

en	Tree Perms
ru	Деревянные завивки

en	User Management %s
ru	Управление пользователями %s

en	User Management
ru	Управление Пользователями

en	Basic
ru	Базовый

en	LDAP/AD
ru	LDAP

en	Domain
ru	Домен

en	User ID
ru	ID пользователя

en	Graph Policy
ru	Графическая политика

en	Device Policy
ru	Политика устройства

en	Template Policy
ru	Типовая политика

en	Last Login
ru	Последний Вход

en	Unavailable
ru	Недоступно

en	No Users Found
ru	Пользователей не найдено

en	Graph Permissions %s
ru	График Разрешения %s

en	Show All
ru	Показать все

en	Group Membership %s
ru	Членство в группе %s

en	Devices Permission %s
ru	Устройства Разрешение %s

en	Only Show Exceptions
ru	Показать исключения

en	Template Permission %s
ru	Шаблон Разрешение %s

en	Tree Permission %s
ru	Разрешение деревьев %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий домен пользователя.

en	Delete User Domain
ru	Удалить домен пользователя

en	Delete User Domains
ru	Удалить домен пользователя

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующий домен пользователя.

en	Disable User Domain
ru	Отключить домен пользователя

en	Disable User Domains
ru	Отключить домен пользователя

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий домен пользователя.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий домен пользователя.

en	Enable User Domain
ru	Включенный пользовательский домен

en	Enable User Domains
ru	Включенный пользовательский домен

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы сделать следующий домен пользователя доменом по умолчанию.

en	Make Selected Domain Default
ru	Сделать выбранный домен по умолчанию по умолчанию

en	User Domain [edit: %s]
ru	Домен пользователя [редактировать: %s]

en	User Domain [new]
ru	Домен пользователя [новый]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
ru	Введите значимое имя для этого домена. Это имя появится в области логина во время входа в систему.

en	Domains Type
ru	Тип домена

en	Choose what type of domain this is.
ru	Выберите тип домена.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
ru	Имя пользователя, которое Cacti будет использовать в качестве шаблона для новых учетных записей.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
ru	Если этот флажок установлен, пользователи смогут входить в систему, используя этот домен.

en	Server(s)
ru	Серверы

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
ru	Список имен хостов DNS или IP-адресов, разделенных пробелами, для допустимых серверов LDAP. Cacti попытается использовать серверы LDAP слева направо для аутентификации пользователя.

en	Port Standard
ru	Порт Стандартный

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
ru	Порт TCP/UDP для не SSL соединений.

en	Port SSL
ru	Порт SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
ru	TCP/UDP-порт для SSL-соединения.

en	Protocol Version
ru	Версия протокола

en	Protocol Version that the server supports.
ru	Версия протокола, поддерживаемая сервером.

en	Encryption
ru	Шифрование

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
ru	Шифрование, поддерживаемое сервером. TLS поддерживается только протоколом версии 3.

en	Referrals
ru	Рефералы

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
ru	Включить или отключить LDAP-рефералы. Если отключено, это может увеличить скорость поиска.

en	Mode
ru	Режим

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
ru	Режим, в котором кактусы будут пытаться аутентифицироваться на сервере LDAP.<blockquote><i>Нет поиска</i> - Не происходит поиск по различающимся именам (DN), просто попытайтесь связать с предоставленным форматом Distinguished Name (DN).<br><br><i>Анонимный поиск</i> - Попытки найти имя пользователя в директории LDAP путем анонимной привязки для определения местоположения пользователя Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - попытки поиска имени пользователя в директории LDAP через Specific Distished Name (DN) и Specific Distished Name (DN).

en	Distinguished Name (DN)
ru	Отличительное имя (DN)

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
ru	Требовать членства в группе

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
ru	Требуется, чтобы пользователь был членом группы для аутентификации. Настройки группы должны быть установлены для того, чтобы это работало, включение без соответствующих настроек группы приведет к неудаче аутентификации.

en	LDAP Group Settings
ru	Настройки группы LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
ru	Отличительное имя группы (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
ru	Отличительное имя группы, членом которой должен быть пользователь.

en	Group Member Attribute
ru	Атрибут члена группы

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
ru	Тип члена группы

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
ru	Определяет, используют ли пользователи полное Отличительное имя или только Имя пользователя в определенном атрибуте члена группы.

en	LDAP Specific Search Settings
ru	Конкретные параметры поиска LDAP

en	Search Base
ru	База поиска

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
ru	Поисковая база для поиска в директории LDAP, такой как "dc=win2kdomain,dc=local" или "ou=people,dc=domain,dc=local".

en	Search Filter
ru	Фильтр поиска

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
ru	Фильтр поиска для поиска пользователя в каталоге LDAP, например, для окон: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username=&gt;*)))"</i> или для OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;имя пользователя" заменяется именем пользователя, которое было предоставлено в приглашении на вход.

en	Search Distinguished Name (DN)
ru	Поисковое различающееся имя (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
ru	Отличительное имя для привязки к каталогу LDAP с помощью функции Особого поиска.

en	Search Password
ru	Восстановить пароль

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
ru	Пароль привязки к каталогу LDAP для конкретного поиска.

en	LDAP CN Settings
ru	LDAP CN Настройки LDAP CN

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
ru	Поле, которое заменит полное имя при создании нового пользователя, взятое из LDAP. (в windows: отображаемое имя)

en	eMail
ru	Email

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
ru	Поле, которое заменит email, взятое из LDAP. (в windows: mail)

en	Domain Properties
ru	Свойства домена

en	Domains
ru	Домены

en	Domain Name
ru	Доменное имя

en	Domain Type
ru	Тип домена

en	Effective User
ru	Эффективный пользователь

en	CN FullName
ru	CN Полное Имя

en	CN eMail

en	None Selected
ru	Ничего не выбрано

en	No User Domains Found
ru	Нет найденных доменов пользователей

en	Defer to the Users Setting
ru	Перейти к пользовательской настройке

en	Show the Page that the User pointed their browser to
ru	Показать страницу, на которую Пользователь указал свой браузер.

en	Show the Console
ru	Показать консоль

en	Show the default Graph Screen
ru	Показать экран графика по умолчанию

en	Restrict Access
ru	Ограничение доступа

en	Group Name
ru	Имя группы

en	The name of this Group.
ru	Название этой группы.

en	Group Description
ru	Описание группы

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
ru	Более описательное название для этой группы, которое может включать пробелы или специальные символы.

en	General Group Options
ru	Общие параметры группы

en	Set any user account-specific options here.
ru	Здесь можно задать любые специальные параметры учетной записи пользователя.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
ru	Разрешить пользователям этой группы сохранять собственные пользовательские настройки

en	Tree Rights
ru	Права деревьев

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
ru	Должны ли пользователи этой группы иметь доступ к дереву?

en	Graph List Rights
ru	Права на список графиков

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
ru	Должны ли пользователи этой группы иметь доступ к списку графиков?

en	Graph Preview Rights
ru	Права на предварительный просмотр графика

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
ru	Должны ли пользователи этой группы иметь доступ к предварительному просмотру графиков?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
ru	Что делать при входе в систему пользователя из этой группы пользователей.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующую группу пользователей

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Delete User Group
ru	Удалить группу пользователей

en	Delete User Groups
ru	Удалить группу пользователей

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Copy User Group
ru	Скопировать группу пользователей

en	Copy User Groups
ru	Скопировать группу пользователей

en	Group Prefix:
ru	Групповой префикс:

en	New Group
ru	Новая группа

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующую группу пользователей.

en	Enable User Group
ru	Включить группу пользователей

en	Enable User Groups
ru	Включить группу пользователей

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующую группу пользователей.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующую группу пользователей.

en	Disable User Group
ru	Отключить группу пользователей

en	Disable User Groups
ru	Отключить группу пользователей

en	Login Name
ru	Логин

en	Membership
ru	Членство

en	Group Member
ru	Член группы

en	No Matching Group Members Found
ru	Отсутствие совпадающих членов группы Найдено

en	Add to Group
ru	Добавить в группу

en	Remove from Group
ru	Удалить из группы

en	Default Graph Policy for this User Group
ru	Политика построения графиков по умолчанию для данной группы пользователей

en	Default Graph Template Policy for this User Group
ru	Политика шаблона графика по умолчанию для данной группы пользователей

en	Default Tree Policy for this User Group
ru	Политика дерева по умолчанию для данной группы пользователей

en	Members
ru	Участники

en	User Group Management [edit: %s]
ru	Управление группами пользователей [редактировать: %s]

en	User Group Management [new]
ru	Управление группами пользователей [новое]

en	User Group Management
ru	Управление группами пользователей

en	No User Groups Found
ru	Группы пользователей не найдены

en	Show Members
ru	Показать участникам

en	Clear
ru	Очистить

en	User Log Purged.
ru	Язык пользователя

en	User Login History
ru	История входа пользователя

en	Deleted/Invalid
ru	Исключено/непроверено

en	Result
ru	Результат

en	Success - Password
ru	Успех - Pswd

en	Success - Token
ru	Успех - жетон

en	Success - Password Change
ru	Успех - Pswd

en	Attempts
ru	Попыток

en	Go
ru	Перейти

en	Clear
ru	Очистить

en	Purge
ru	Удалить

en	User Logins
ru	Имена пользователей

en	IP Address
ru	IP адрес

en	(User Removed)
ru	(Пользователь удален)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы очистить файл журнала.<br><br><br><br>Примечание: Если журнализация настроена на Cacti и Syslog, информация журнала останется в Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
ru	Источники данных Статистика

en	Display Order
ru	Сортировать по

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
ru	Журнал [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden] (Общие строки: %d - Скрытые несоответствующие элементы)

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
ru	Журнал [Total Lines: %d - All Items Show] (Все позиции показаны)

en	Clear Cacti Log
ru	Очистить журнал кактусов

en	Cacti Log Cleared
ru	Журнал кактусов очищен.

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
ru	Ошибка: Невозможно очистить журнал, нет прав на запись.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
ru	Ошибка: Невозможно очистить журнал, файл не существует.

en	Data Query Cache Items
ru	Элементы кэша запросов данных

en	Query Name
ru	Имя запроса

en	Allow the search term to include the index column
ru	Разрешить поисковому термину включать индексную колонку

en	Include Index
ru	Включить индекс

en	Field Value
ru	Значение поля

en	Index
ru	Индекс

en	Poller Cache Items
ru	Элементы кэша опылителя

en	Script
ru	Скрипт

en	SNMP Version:
ru	Версия SNMP:

en	Community:
ru	Сообщество:

en	OID:

en	User:
ru	Пользователь:

en	Script:
ru	Скрипт:

en	Script Server:
ru	Сервер Скриптов

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
ru	Страница технической поддержки Cacti. Используется разработчиками и специалистами технической поддержки для помощи при возникновении проблем в Cacti. Включает в себя проверку на наличие распространенных проблем с конфигурацией.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
ru	В журнале хранятся статистические данные, сообщения об ошибках и другие сообщения, в зависимости от настроек системы. Эта информация может быть использована для идентификации проблем с избирателем и приложением.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
ru	Позволяет администраторам просматривать журнал пользователя. Администраторы также могут фильтровать и экспортировать журнал.

en	Poller Cache Administration
ru	Администрирование кэша Poller

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
ru	Это данные, которые передаются опросу каждый раз, когда он запускается. Эти данные, в свою очередь, выполняются/интерпретируются и результаты передаются в RRD-файлы для графического отображения или в базу данных для отображения.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
ru	Кэш запросов данных хранит информацию, собранную с помощью типов ввода запросов данных. Значения из этих полей могут быть использованы в текстовой области Графиков для легенд, вертикальных меток и GPRINTS, а также в CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
ru	Восстановление кэша Поллера

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
ru	Кэш Poller Cache будет сгенерирован заново, если вы выберете эту опцию. Используйте эту опцию только в случае сбоя базы данных, если у вас возникли проблемы после сбоя и вы уже запустили инструменты для восстановления базы данных. В качестве альтернативы, если у вас возникли проблемы с конкретным устройством, просто сохраните это устройство для восстановления кэша Poller. Существует также интерфейс командной строки, эквивалентный этой команде, который рекомендуется для больших систем. NOTE: На больших системах выполнение этой команды может занять от нескольких минут до нескольких часов и поэтому ее не следует запускать из интерфейса Cacti UI. Вы можете просто запустить 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' в командной строке для получения дополнительной информации..

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
ru	Восстановление кэша ресурсов

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
ru	При работе с несколькими сборщиками данных в Cacti, Cacti будет пытаться поддерживать состояние ключевых файлов на всех сборщиках данных. Сюда входят все основные, не связанные с установкой веб-сайты и файлы плагинов. Когда вы принуждаете к перестройке кэша ресурсов, Cacti очищает локальный кэш ресурсов, а затем восстанавливает его при следующем запуске запланированного опроса. Это заставит всех удаленных сборщиков данных перепроверить свой веб-сайт и файлы плагинов на согласованность.

en	Boost Utilities
ru	Ускорение коммунальных услуг

en	View Boost Status
ru	Просмотр статуса увеличения

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
ru	Этот пункт меню позволяет просматривать различные параметры усиления и статистику, связанную с текущей запущенной конфигурацией усиления.

en	Data Source Statistics Utilities
ru	Источники данных Статистика

en	Purge Data Source Statistics
ru	Источники данных Статистика

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
ru	Этот пункт меню удалит всю существующую статистику источника данных из базы данных. Если статистика источников данных включена, статистика источников данных начнет сбор снова при следующем проходе сборщика данных.

en	SNMP Agent Utilities
ru	SNMPAgent Utilities

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
ru	Здесь показаны все объекты, обрабатываемые SNMPAgent'ом.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
ru	Восстановление кэша SNMPAgent

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
ru	Кэш SNMP будет очищен и сгенерирован заново, если вы выберете эту опцию. Обратите внимание, что для полного восстановления кэша SNMP требуется повторный запуск опроса.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
ru	Этот выбор меню позволяет просматривать последние события, обработанные SNMPAgent по отношению к зарегистрированным получателям уведомлений.

en	Cacti System Utilities
ru	Утилиты Cacti

en	Refresh Interval
ru	Интервал обновления

en	Overrun Warning
ru	Предупреждение о перебеге

en	Timed Out
ru	Тайм-аут

en	Other
ru	Другое

en	Cannot open directory
ru	Невозможно открыть каталог

en	Directory Does NOT Exist!!
ru	Каталог НЕ существует!!

en	Current Boost Status
ru	Текущее состояние усиления

en	Boost On-demand Updating:
ru	Активизация обновления по требованию:

en	Running Processes:
ru	Количество Конкурирующих процессов

en	Total Poller Items:
ru	Элементы кэша опылителя

en	Total Data Sources:
ru	Общие источники данных:

en	Remaining Data Sources:
ru	Отладка источника данных

en	TBD

en	Queued Boost Records:
ru	Ожидаются дополнительные записи:

en	Approximate in Process:
ru	Примерно в процессе:

en	Total Boost Records:
ru	Полное увеличение количества записей:

en	Boost Storage Statistics
ru	Усиление статистики хранилища данных

en	Database Engine:
ru	Двигатель базы данных:

en	Current Boost Table(s) Size:
ru	Текущий размер таблицы (таблиц) увеличения:

en	Avg Bytes/Record:

en	%d Bytes
ru	%d байты

en	Max Record Length:
ru	Максимальная длина записи:

en	Max Allowed Boost Table Size:
ru	Максимально допустимый размер таблицы увеличения:

en	Estimated Maximum Records:
ru	Расчетный максимум записей:

en	Previous Runtime Statistics
ru	Статистика времени работы

en	Last Start Time:
ru	Последнее время старта:

en	Last End Time:
ru	Последнее время старта:

en	Never Run
ru	Никогда не беги

en	Last Run Duration:
ru	Последняя продолжительность пробега:

en	%d minutes
ru	%d минут

en	%d seconds
ru	%d секунд

en	%0.2f percent of update frequency)
ru	%0,2 процента от частоты обновления)

en	RRD Updates:
ru	Обновления RRD:

en	MBytes
ru	мегабайты

en	Peak Poller Memory:
ru	Пик памяти Поллера:

en	Max Poller Memory Allowed:
ru	Макс Поллер Память разрешена:

en	Detailed Runtime Statistics
ru	Статистика времени работы

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
ru	Подробные таймеры времени работы:

en	Process: %d
ru	1 Процесс

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
ru	Настройка времени работы Конфигурация времени работы

en	Update Frequency:
ru	Обновить частоту:

en	Concurrent Processes:
ru	Количество Конкурирующих процессов

en	Next Start Time:
ru	Следующее время старта:

en	Maximum Records:
ru	Максимальное количество записей:

en	Records
ru	Записи

en	Maximum Allowed Runtime:
ru	Максимально допустимое время работы:

en	Image Caching Status:
ru	Состояние кэширования изображений:

en	Cache Directory:
ru	Директория кэша

en	Cached Files:
ru	Кэшированные файлы:

en	Cached Files Size:
ru	Размер кэшированных файлов:

en	SNMP Agent Cache
ru	Кэш SNMPAgent

en	OIDs

en	Column Data
ru	Данные колонки

en	Scalar
ru	Скаляр

en	SNMP Agent Notification Log
ru	Журнал уведомлений SNMPAgent

en	Receiver
ru	Получатель

en	Log Entries
ru	Записи в журнале

en	Severity Level: %s
ru	Уровень тяжести: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующую ВДЭФ.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие VDEF.

en	Delete VDEF
ru	Удалить VDEF

en	Delete VDEFs
ru	Удалить VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующее дерево.

en	Duplicate VDEF
ru	Дубликат VDEF

en	Duplicate VDEFs
ru	Дубликат VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие VDEF.

en	VDEF Name: %s
ru	VDEF имя: %s

en	Remove VDEF Item
ru	Удалить элемент VDEF

en	VDEF Preview
ru	Предварительный просмотр VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
ru	Элементы VDEF [редактирование: %s]

en	VDEF Items [new]
ru	Пункты VDEF [новые]

en	VDEF Item Type
ru	Тип изделия VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
ru	Выберите тип элемента VDEF.

en	VDEF Item Value
ru	VDEF данные элемента

en	Enter a value for this VDEF item.
ru	Введите значение для этого элемента VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
ru	VDEFs [редактирование: %s]

en	VDEFs [new]
ru	ДПО [новые]

en	Delete VDEF Item
ru	Удалит элемент VDEF

en	VDEF Name
ru	VDEF Название

en	The name of this VDEF.
ru	Название этого VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
ru	Используемые VDEF не могут быть удалены. Используемый определяется как ссылка на используемый график или шаблон графика.

en	The number of Graphs using this VDEF.
ru	Количество графиков, использующих данную ВДЭФ.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
ru	Количество графиков Шаблоны с использованием данной VDEF.

en	No VDEFs
ru	Нет VDEFs